목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 스토리지 가상화가 활성화된 경우 CSP(Cloud Service Platform) 클러스터의 노드를 교체하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 Cisco CSP 소프트웨어에 대한 지식을 보유하고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CSP 2100

- UCS C Series - Cisco CIMC(Integrated Management Controller)

- Virtual Media를 매핑하기 위한 KVM(Keyboard Video Mouse)

- CSP 2100 국제 표준화 기구(ISO)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

문제

스토리지 가상화가 활성화된 클러스터의 CSP 서버를 교체해야 하는 경우 다음 절차에 따라 클러스터에서 해당 서버를 제거하고 새 서버를 현재 클러스터에 추가합니다.

Cluster Advance Configuration(클러스터 고급 컨피그레이션) 탭의 설정에서 스토리지 가상화가 활성화되었는지 확인하고 Enable Storage Network(스토리지 네트워크 활성화)가 true(참)로 설정되어 있는지 확인합니다.

솔루션

Cisco TAC에 문의하여 교체 노드를 CSP 클러스터로 전환하고 Enable Storage Network(스토리지 네트워크 활성화)가 true(참)로 설정된 경우 TAC에서는 Replace Node in a CSP Cluster if Storage Virtualization(스토리지 가상화가 활성화된 경우 CSP 클러스터의 노드 교체)라는 내부 문서를 사용합니다.

관련 정보

- CSP 컨피그레이션 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems