목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

설정

방법 1: CSP 2100 GUI 사용

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 CSP(Cloud Services Platform) 2100에서 가상 서비스를 구축하는 방법에 대해 설명합니다. CSP 2100은 모든 KVM 기반 네트워크 가상 서비스를 호스팅하고 관리하도록 설계된 x86 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼입니다.

CSP-2100은 다음을 통해 구성할 수 있습니다.

전화회의 CLI

REST API

그래픽 사용자 인터페이스(웹 기반 GUI)

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 ,

- CSP 2100에 대한 기본 이해

- GUI 및 CLI를 통해 CSP 2100에 액세스하기 위한 지식

- REST API 실행을 위한 컬(curl)의 기본 이해

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CSP 2100 - 버전 - 2.1 이상

- 컬

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 가동 중인 경우, 변경 또는 컨피그레이션이 미치는 잠재적 영향을 알고 있는지 확인하십시오.

구성

네트워크 다이어그램

- CSP 2100은 DC 네트워크 팀에 턴키 및 개방형 x86 KVM 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 제공하여 모든 Cisco 또는 타사 가상 서비스를 실행합니다.

- GUI, CLI 및 REST/NetConf API를 관리하는 세 가지 방법이 있습니다.

- CSP 2100은 x86 하드웨어 및 Linux/KVM 소프트웨어를 사용하여 개방형 플랫폼을 기반으로 합니다.

설정

방법 1: CSP 2100 GUI 사용

1단계. Configuration(컨피그레이션) > Repository(리포지토리)로 이동합니다. 가상 서비스 이미지/ISO가 있는지 확인하고 확인합니다.

2단계. Configuration(컨피그레이션) > Services(서비스)로 이동하고 Create(생성)를 클릭합니다.

3단계. 호스트 이름, 이미지 이름(저장소에서), 가상 서비스의 vNIC, 가상 서비스의 리소스 등의 컨피그레이션 매개변수와 단계를 완료하고 deploy(구축)를 클릭합니다.

방법 2: ConfD CLI 사용

1단계. CSP 2100의 CLI에 로그인합니다.

2단계. 기존 가상 서비스 구성을 사용합니다. show running-config service 명령을 사용하여 컨피그레이션을 식별합니다.

3단계. 기존 컨피그레이션을 복사하고 새 가상 서비스에 필요한 대로 memory, numcpu, disk_size, iso_name 및 vnic 세부 정보의 매개변수를 수정합니다.

4단계. 필요에 따라 새 서비스 이름을 생성합니다. 여기서는 Nexus 1000v(VSM - VSM_N1K_CLI)를 생성하고 Copy(복사), Paste(붙여넣기), 위의 컨피그레이션을 수행하고 커밋을 수행합니다.

방법 3: CSP 2100 REST API 사용

Representational State를 사용하여 Cisco CSP 2100 객체에 대한 작업을 수행할 수 있습니다

전송(REST) API. Cisco CSP 2100 REST API는 CRUD(create, retrieve, update, delete) 작업을 지원합니다.

REST 함수를 호출하려면 웹 브라우저, cURL 도구 또는 Windows PowerShell과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.

- 웹 브라우저를 사용하는 경우 URL을 입력합니다.

- cURL 또는 Windows PowerShell을 사용하는 경우 다음 형식을 사용합니다. curl -u username:password -X method https://ip-address:port_number/api/module locator

1단계. CSP 2100 REST API 설명서 - CSP 2100 Rest API 설명서를 참조하십시오

2단계. VLAN을 사용하거나 사용하지 않고 서비스를 생성하는 방법을 보여 주는 두 가지 예입니다.

VLAN 포함-

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<CSP 2100>:443/api/running/services의 IP 주소 -H "Content-Type: application/vnd.yang.data+json" -d '{"서비스": {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": { "vnic": [{ "nic":"0","vlan":"18","type":"access","network_name":"10"}}}'

VLAN 없음-

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<CSP 2100>:443/api/running/services의 IP 주소 -H "Content-Type: application/vnd.yang.data+json" -d '{"서비스": {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": { "vnic": [{ "nic":"0","type":"access","network_name":"10"}}}'

다음을 확인합니다.

서비스가 배포되었는지 확인하기 위해 CSP 2100 GUI로 이동하십시오.

Configuration(컨피그레이션) > Services(서비스)로 이동합니다. 서비스가 on/deployed로 표시되는지 확인