목차

소개

이 문서에서는 전면 패널의 인터페이스를 사용하여 고성능 C9500 스위치에서 애플리케이션 호스팅을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- LAN 스위칭

- Catalyst 9000에서 앱 호스팅

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 하드웨어: C9500-24Y4C, C9500-48Y4C, C9500-32C, C9500-32QC

- 소프트웨어 버전: 17.12.3

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

문제는 고성능 C9500 스위치가 스위치에서 호스팅되는 애플리케이션에 연결하기 위한 AppGigabit 인터페이스를 지원하지 않는다는 것입니다. 호스트를 관리 인터페이스에 연결하는 경우 애플리케이션에 연결할 수 있어야 하지만, 네트워크의 다양한 호스트에서 연결할 수 있어야 하는 경우에는 전면 패널 포트를 사용해야 합니다.

솔루션

이러한 모델에서 호스팅되는 애플리케이션의 연결은 모든 전면 패널 포트에서 루프백을 통해 관리 인터페이스를 통해 구현됩니다. 이는 고성능 C9500 스위치에서 AppGig 인터페이스가 지원되지 않는 문제를 해결하는 방법입니다. 이 문제를 해결하려면 전면 패널에서 관리 인터페이스로 케이블을 물리적으로 루핑하고 루핑된 인터페이스를 애플리케이션 SVI와 동일한 VLAN에 대한 액세스 포트로 구성해야 합니다. 다음 토폴로지를 고려하십시오.

1단계: 루프 인터페이스 구성

interface FortyGigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 100

2단계: VLAN 인터페이스 구성

interface Vlan100

ip address 10.20.0.1 255.255.0.0

3단계: 관리 인터페이스를 구성합니다. IP는 APP가 호스팅되는 SVI와 동일한 서브넷에 있어야 합니다.

interface GigabitEthernet0/0

vrf forwarding Mgmt-vrf

ip address 10.20.0.101 255.255.0.0

negotiation auto

4단계: 앱 호스팅 구성 - 이 예에서는 iPerf가 사용됩니다. 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-9200-series-switches/220197-use-iperf-on-catalyst-9000-switches-to-p.html

애플리케이션의 IP 주소는 SVI와 동일한 서브넷에 있어야 합니다

app-hosting appid iPerf

app-vnic management guest-interface 0

guest-ipaddress 10.20.0.2 netmask 255.255.0.0

app-default-gateway 10.20.0.1 guest-interface 0

5단계: SVI를 가리키는 vrf에서 고정 경로를 구성합니다

ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1

다음으로, C9500의 애플리케이션에 연결되도록 호스트를 구성하려면 다음 단계를 따르십시오.

참고 - 이 예에서는 서로 다른 호스트를 에뮬레이트하기 위해 서로 다른 서브넷의 SVI를 사용하는 다운스트림 스위치가 사용되고 있습니다.

1단계: IP 주소로 호스트 구성

interface Vlan200

ip address 10.17.0.2 255.255.0.0

2단계: C9500에서는 IP가 호스트 네트워크와 동일한 서브넷에 있는 SVI를 구성해야 합니다.

#C9500

interface Vlan200

ip address 10.17.0.1 255.255.0.0

3단계: 이 예에서는 모든 Vlan을 허용하는 레이어 2 트렁크를 구성했습니다.

interface TenGigabitEthernet1/0/24

switchport mode trunk

아래의 최종 토폴로지를 참조하십시오.

관련 정보

- Catalyst 9000 스위치에서 iPerf를 사용하여 대역폭 테스트 수행

- Cisco 기술 지원 및 다운로드