목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

포트 그룹 제한 사항

포트 그룹 속도 선택

듀얼 레이트(Dual-Rate) 트랜시버

문제 해결

소개

이 문서에서는 C9600X-SUP-2 및 C9500X-60L4D와 함께 사용할 경우 C9600-LC-40YL4CD 및 C9600-LC-48YL 라인 카드의 포트 제한에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- C9606R 섀시

- C9600X-SUP-2

- C9600-LC-40YL4CD

- C9600-LC-48YL

- C9500X-60L4D

- Cisco IOS® XE 17.7.1 이상

참고: 이 문서에서 설명한 포트 그룹 제한 사항은 C9600-LC-24C 및 C9600-LC-48TX와 같이 C9606R 섀시에서 C9600X-SUP-2 수퍼바이저와 함께 지원되는 기타 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 라인 카드에는 적용되지 않습니다.  이러한 제한은 C9600X-SUP-2 수퍼바이저가 있는 라인 카드의 400G/200G/100G/40G 트랜시버와 같은 다른 속도에도 적용되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 문서에서 설명한 포트 그룹 제한 사항은 C9606R 섀시의 C9600X-SUP-2 수퍼바이저가 있는 C9600-LC-40YL4CD 및 C9600-LC-48YL 라인 카드, C9500X-60L4D에만 적용됩니다.

포트 그룹 제한 사항

C9500X-60L4D 스위치 및 C9600-LC-48YL 및 C9600-LC-40YL4CD 라인 카드(C9600X-SUP-2와 함께 사용할 경우)에서 포트 그룹 하드웨어 제한 사항에 유의해야 합니다. 전면 패널 포트는 포트 그룹을 형성하기 위해 함께 매핑됩니다. 포트 그룹의 두 포트가 모두 링크업하고 원활하게 작동하려면 두 포트 모두 속도가 동일해야 합니다. 포트 그룹의 포트가 다른 속도인 경우, sfp-config-mismatch로 인해 하나 이상의 포트가 err-disabled 상태로 유지됩니다.

참고: 동일한 포트 그룹에 매핑되는 전면 패널 SFP 포트에는 동일한 속도 트렌시버가 삽입되어야 합니다. 두 트렌시버가 모두 인식되고 링크업되어 작동하려면 이 두 트렌시버가 모두 삽입되어야 합니다.

이미지에 표시된 대로 C9600-LC-48YL 및 C9600-LC-40YL4CD 라인 카드에서는 전면 패널 포트 1 및 2가 그룹화되어 포트 그룹 1이 형성됩니다. 마찬가지로 포트 3 및 4는 그룹화되어 포트 그룹 2를 형성합니다.

C9500X-60L4D에서는 전면 패널 포트 1 및 2가 그룹화되어 포트 그룹 1이 형성됩니다. 마찬가지로, 포트 4 및 5는 그룹화되어 포트 그룹 2를 형성하고 포트 7 및 8은 그룹화되어 포트 그룹 3을 형성합니다.

참고: C9500X-60L4D에서는 맨 아래 행의 400G 및 50G 포트(포트 3, 6, 9, 12 등)에 포트 그룹 제한이 적용되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.

포트 그룹 속도 선택

동일한 포트 그룹에 매핑된 전면 패널 포트에 서로 다른 속도 트렌시버를 삽입한 경우, 트렌시버가 두 번째로 삽입된 포트는 오류 비활성화 상태가 됩니다. show interfaces status err-disabled 명령을 사용하여 error disable 사유가 "sfp-config-mismatch"인지 확인합니다.

이 동작은 트렌시버를 먼저 삽입한 것을 기반으로 하므로, 다시 로드, 수퍼바이저 장애 조치 및 라인 카드 OIR(Online Insertion and Removal) 중에 예기치 않은 오류 비활성화 이벤트가 발생할 수 있습니다. 이 동작을 확실히 하기 위해 17.7.1 Cisco IOS 릴리스부터 새로운 포트 그룹 CLI(command line interface) 명령이 도입되었습니다.

Switch(config)# hw-module slot <line card slot> port-group ?

<1-24>  port-group to apply feature

range   Range of port-group

Switch(config)# hw-module slot <line card slot> port-group <port-group number> select ?

10G  Speed of 10Gbps

25G  Speed of 25Gbps

50G  Speed of 50Gbps

혼합 속도(10G 및 25G) 트랜시버로 작동할 경우 특정 속도로 항상 링크되도록 지정된 포트 그룹에 대해 이 포트 그룹 CLI를 구성합니다.

예(라인 카드 슬롯 1):

- 전면 패널 포트 1 및 2. 여기서 포트 1에는 10G 트렌시버가 삽입되었고 포트 2에는 25G 트렌시버가 삽입되었습니다.

- 10G를 항상 기본 설정하도록 하려면 다음 예에 보이는 것처럼 포트 그룹 컨피그레이션 CLI를 구성합니다.

hw-module slot 1 port-group 1 select 10G

이 예에서 25G 트랜시버가 있는 포트는 트랜시버 OIR, 다시 로드, 수퍼바이저 장애 조치, 라인 카드 OIR 등의 이벤트 전반에서 "sfp-config-mismatch"로 인해 오류 비활성화 상태로 유지됩니다.

예(라인 카드 슬롯 2):

- 전면 패널 포트 1 및 2. 여기서 포트 1에는 10G 트렌시버가 삽입되었고 포트 2에는 25G 트렌시버가 삽입되었습니다.

- 25G를 항상 기본 설정으로 설정하려는 경우, 다음 예에 보이는 것처럼 포트 그룹 컨피그레이션 CLI를 구성합니다.

hw-module slot 2 port-group 1 select 25G

이 예에서는 10G 트랜시버가 있는 포트가 트랜시버 OIR, 다시 로드, 수퍼바이저 장애 조치, 라인 카드 OIR 등의 이벤트 전반에서 "sfp-config-mismatch"로 인해 err-disabled 상태로 유지됩니다.

참고: "show hw-module slot port-group speed" 명령을 사용하여 특정 라인 카드 슬롯에서 지정된 포트 그룹의 작동 속도를 확인합니다.

일반적으로 라인 카드의 이러한 포트가 원활하게 작동하려면 포트 1, 2, 3, 4와 같이 포트 그룹 내의 두 포트 모두에서 동일한 속도 트랜시버를 사용하는 것이 좋습니다.

듀얼 레이트(Dual-Rate) 트랜시버

이중 속도 트랜시버(예: 10/25G)를 이러한 라인 카드의 포트에 삽입하면 이러한 이중 속도 트랜시버가 작동하여 25G와 같은 더 빠른 속도로 연결합니다. 이러한 트렌시버가 10G의 더 낮은 속도로 작동하도록 구성하려면 먼저 "shutdown" 명령을 실행하여 포트를 관리적으로 종료한 다음, 구체적으로 포트에 "speed 10G"를 구성한 다음 "shutdown 없음"을 실행하십시오.  포트가 error disabled 상태가 되면 포트가 링크되도록 동일한 포트에서 "shutdown" 및 "no shutdown"을 다시 수행합니다.

기타 듀얼 속도 트랜시버(예: 25/50G)의 경우 호환성에 대한 내용은 Cisco Optics-to-Device Compatibility Matrix를 참조하십시오.

참고: 이중 속도 트렌시버를 사용할 경우 포트 그룹 속도 선택 CLI(hw-module slot port-group select )는 지원되지 않습니다. 동일한 포트 그룹에 매핑된 전면 패널 포트에 듀얼 레이트 트랜시버를 삽입하고 속도가 일치하지 않는 경우, 포트를 종료하는 것이 좋습니다.

예:

- 전면 패널 포트 1에는 10/25G 듀얼 레이트 트랜시버가 있으며 10G용으로 구성되어 있습니다. 전면 패널 포트 2에는 25G 트랜시버가 삽입되어 있습니다.

- 포트 1의 10G를 항상 기본 설정하려는 경우에는 포트 2를 종료합니다.

예:

- 전면 패널 포트 1에는 10/25G 듀얼 레이트 트랜시버가 있으며 10G용으로 구성되어 있고, 전면 패널 포트 2에는 10/25G 트랜시버가 있으며 25G용으로 구성되어 있습니다.

- 포트 2의 25G가 항상 기본 설정되도록 하려면 포트 1을 종료합니다.

- 이 예에서 포트 1도 25G로 구성하면 두 포트 모두 링크업하고 작동할 수 있습니다.

문제 해결

sfp-config-mismatch로 인해 오류 비활성화되는 전면 패널 포트와 관련된 문제를 트러블슈팅하려면 다음 show 명령을 사용합니다

- show interface status err-disabled(sfp-config-mismatch로 인해 인터페이스 err-disabled가 발생한 경우 주의)

- show hw-module slot <line card slot> port-group speed(특정 라인 카드 슬롯에서 지정된 포트 그룹의 작동 속도를 확인합니다. "NONE"이 기본값입니다.)

예: 슬롯 5의 C9600-LC-40YL4CD

Switch# show hw-module slot 5 port-group speed

--------------------------------------------------

Port-groupPorts                         Speed

--------------------------------------------------

1          Fif5/0/1, Fif5/0/2           NONE

2          Fif5/0/3, Fif5/0/4           NONE

3          Fif5/0/5, Fif5/0/6           NONE

4          Fif5/0/7, Fif5/0/8           NONE

5          Fif5/0/9, Fif5/0/10          NONE

6          Fif5/0/11, Fif5/0/12         NONE

7          Fif5/0/13, Fif5/0/14         NONE

8          Fif5/0/15, Fif5/0/16         NONE

9          Fif5/0/17, Fif5/0/18         NONE

10         Fif5/0/19, Fif5/0/20         NONE

11         Fif5/0/21, Fif5/0/22         NONE

12         Fif5/0/23, Fif5/0/24         NONE

13         Fif5/0/25, Fif5/0/26         NONE

14         Fif5/0/27, Fif5/0/28         NONE

15         Fif5/0/29, Fif5/0/30         NONE

16         Fif5/0/31, Fif5/0/32         NONE

17         Fif5/0/33, Fif5/0/34         NONE

18         Fif5/0/35, Fif5/0/36         NONE

19         Fif5/0/37, Fif5/0/38         NONE

20         Fif5/0/39, Fif5/0/40         NONE

예: 슬롯 6의 C9600-LC-48YL

Switch# show hw-module slot 6 port-group speed

--------------------------------------------------

Port-groupPorts                         Speed

--------------------------------------------------

1          Fif6/0/1, Fif6/0/2           NONE

2          Fif6/0/3, Fif6/0/4           NONE

3          Fif6/0/5, Fif6/0/6           NONE

4          Fif6/0/7, Fif6/0/8           NONE

5          Fif6/0/9, Fif6/0/10          NONE

6          Fif6/0/11, Fif6/0/12         NONE

7          Fif6/0/13, Fif6/0/14         NONE

8          Fif6/0/15, Fif6/0/16         NONE

9          Fif6/0/17, Fif6/0/18         NONE

10         Fif6/0/19, Fif6/0/20         NONE

11         Fif6/0/21, Fif6/0/22         NONE

12         Fif6/0/23, Fif6/0/24         NONE

13         Fif6/0/25, Fif6/0/26         NONE

14         Fif6/0/27, Fif6/0/28         NONE

15         Fif6/0/29, Fif6/0/30         NONE

16         Fif6/0/31, Fif6/0/32         NONE

17         Fif6/0/33, Fif6/0/34         NONE

18         Fif6/0/35, Fif6/0/36         NONE

19         Fif6/0/37, Fif6/0/38         NONE

20         Fif6/0/39, Fif6/0/40         NONE

21         Fif6/0/41, Fif6/0/42         NONE

22         Fif6/0/43, Fif6/0/44         NONE

23         Fif6/0/45, Fif6/0/46         NONE

24         Fif6/0/47, Fif6/0/48         NONE

예: C9500X-60L4D

Switch# show hw-module slot 1 port-group speed

--------------------------------------------------

Port-groupPorts                         Speed

--------------------------------------------------

1          Fif1/0/1, Fif1/0/2           NONE

2          Fif1/0/4, Fif1/0/5           NONE

3          Fif1/0/7, Fif1/0/8           NONE

4          Fif1/0/10, Fif1/0/11         NONE

5          Fif1/0/13, Fif1/0/14         NONE

6          Fif1/0/16, Fif1/0/17         NONE

7          Fif1/0/19, Fif1/0/20         NONE

8          Fif1/0/22, Fif1/0/23         NONE

9          Fif1/0/25, Fif1/0/26         NONE

10         Fif1/0/28, Fif1/0/29         NONE

11         Fif1/0/35, Fif1/0/36         NONE

12         Fif1/0/38, Fif1/0/39         NONE

13         Fif1/0/41, Fif1/0/42         NONE

14         Fif1/0/44, Fif1/0/45         NONE

15         Fif1/0/47, Fif1/0/48         NONE

16         Fif1/0/50, Fif1/0/51         NONE

17         Fif1/0/53, Fif1/0/54         NONE

18         Fif1/0/56, Fif1/0/57         NONE

19         Fif1/0/59, Fif1/0/60         NONE

20         Fif1/0/62, Fif1/0/63         NONE

특정 포트 그룹이 지정된 라인 카드 슬롯에서 특정 속도로 작동하도록 구성하려면 hw-module slot <line card slot> port-group <port-group range> select <speed>를 사용합니다.

예 1: 슬롯 5에서 10G에서 작동하도록 포트 그룹 1 및 3을 구성하고 확인합니다.

Switch(config#) hw-module slot 5 port-group 1 select 10G

Switch(config#) hw-module slot 5 port-group 3 select 10G

Switch# show running-config | include port-group

hw-module slot 5 port-group 1 select 10G    <-- Configuration in running config to set these ports to 10G

hw-module slot 5 port-group 3 select 10G    <-- Configuration in running config to set these ports to 10G

Switch# show hw-module slot 5 port-group speed

--------------------------------------------------

Port-groupPorts                         Speed

--------------------------------------------------

1          Fif5/0/1, Fif5/0/2           10G      <-- In 10G mode

2          Fif5/0/3, Fif5/0/4           NONE

3          Fif5/0/5, Fif5/0/6           10G      <-- In 10G mode

4          Fif5/0/7, Fif5/0/8           NONE

5          Fif5/0/9, Fif5/0/10          NONE

6          Fif5/0/11, Fif5/0/12         NONE

7          Fif5/0/13, Fif5/0/14         NONE

8          Fif5/0/15, Fif5/0/16         NONE

9          Fif5/0/17, Fif5/0/18         NONE

10         Fif5/0/19, Fif5/0/20         NONE

11         Fif5/0/21, Fif5/0/22         NONE

12         Fif5/0/23, Fif5/0/24         NONE

13         Fif5/0/25, Fif5/0/26         NONE

14         Fif5/0/27, Fif5/0/28         NONE

15         Fif5/0/29, Fif5/0/30         NONE

16         Fif5/0/31, Fif5/0/32         NONE

17         Fif5/0/33, Fif5/0/34         NONE

18         Fif5/0/35, Fif5/0/36         NONE

19         Fif5/0/37, Fif5/0/38         NONE

20         Fif5/0/39, Fif5/0/40         NONE

예 2: 슬롯 5에서 25G에서 작동하도록 포트 그룹 6 및 8을 구성하고 확인합니다.

Switch(config#) hw-module slot 5 port-group 6 select 25G

Switch(config#) hw-module slot 5 port-group 8 select 25G

Switch# show running-config | include port-group

hw-module slot 5 port-group 6 select 25G <-- Configuration in running config to set these ports to 25G

hw-module slot 5 port-group 8 select 25G <-- Configuration in running config to set these ports to 25G

Switch# show hw-module slot 5 port-group speed

--------------------------------------------------

Port-groupPorts                         Speed

--------------------------------------------------

1          Fif5/0/1, Fif5/0/2           NONE

2          Fif5/0/3, Fif5/0/4           NONE

3          Fif5/0/5, Fif5/0/6           NONE

4          Fif5/0/7, Fif5/0/8           NONE

5          Fif5/0/9, Fif5/0/10          NONE

6          Fif5/0/11, Fif5/0/12         25G <-- In 25G mode

7          Fif5/0/13, Fif5/0/14         NONE

8          Fif5/0/15, Fif5/0/16         25G <-- In 25G mode

9          Fif5/0/17, Fif5/0/18         NONE

10         Fif5/0/19, Fif5/0/20         NONE

11         Fif5/0/21, Fif5/0/22         NONE

12         Fif5/0/23, Fif5/0/24         NONE

13         Fif5/0/25, Fif5/0/26         NONE

14         Fif5/0/27, Fif5/0/28         NONE

15         Fif5/0/29, Fif5/0/30         NONE

16         Fif5/0/31, Fif5/0/32         NONE

17         Fif5/0/33, Fif5/0/34         NONE

18         Fif5/0/35, Fif5/0/36         NONE

19         Fif5/0/37, Fif5/0/38         NONE

20         Fif5/0/39, Fif5/0/40         NONE

참고: 동일한 포트 그룹에 매핑된 포트에 동일한 속도 트렌시버가 삽입된 경우에도 포트가 "sfp-config-mismatch"로 인해 오류가 비활성화되면 IOMD(Input/Output Manager Daemon) 및 FED(Forwarding Engine Driver) 추적 로그를 수집하여 문제를 더 자세히 해결합니다.

"sfp-config-mismatch"로 인해 오류가 비활성화된 포트에 대한 추가 트러블슈팅을 수행하려면 다음 명령을 사용합니다.

show logging process iomd to-file bootflash:

show logging process fed to-file bootflash: