목차

소개

사용

CVR-QSFP-SFP10G 어댑터에서 지원되는 10Gbps 및 1Gbps 옵틱 목록

C9600-LC-24C 라인 카드 전면 패널 포트 레이아웃 및 포트 매핑

CVR-QSFP-SFP10G 어댑터의 제한 사항

소개

이 문서에서는 Catalyst 9600 플랫폼의 C9600-LC-24C 라인 카드에서 CVR-QSFP-SFP10G 어댑터의 사용 및 제한 사항에 대해 설명합니다.

사용

C9600 플랫폼의 C9600-LC-24C 라인 카드에는 40G 및 100G 옵틱을 지원하는 24개의 QSFP 포트가 있습니다. 이러한 포트에 SFP 기반 10Gbps 또는 1Gbps 옵틱을 직접 삽입할 수 없습니다.

CVR-QSFP-SFP10G 어댑터는 C9600 플랫폼의 C9600-LC-24C 라인 카드의 QSFP 기반 포트에서 SFP 기반 10Gbps 또는 1Gbps 옵틱을 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

CVR-QSFP-SFP10G 어댑터에서 지원되는 10Gbps 및 1Gbps 옵틱 목록

Sl 번호

옵틱스

속도

최소 Cisco® IOS-XE 버전

1

SFP-10G-SR

10Gbps

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10Gbps

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10Gbps

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S

10Gbps

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10Gbps

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10Gbps

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10Gbps

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S

10Gbps

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10Gbps

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10Gbps

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10Gbps

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10Gbps

16.11.1

13

GLC-T*

1Gbps

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1Gbps

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1Gbps

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1Gbps

16.12.2/17.1.1

* 10Mbps 및 100Mpbs 속도(GLC-T 및 GLC-TE)는 CVR-QSFP-SFP10G 어댑터에서 지원되지 않습니다. CVR-QSFP-SFP10G 어댑터에서는 GLC-T 및 GLC-TE가 포함된 1Gbps 속도만 지원됩니다.

C9600-LC-24C 라인 카드 전면 패널 포트 레이아웃 및 포트 매핑

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

이러한 CLI를 사용하여 포트 매핑을 확인할 수 있습니다. 작동 속도 모드 및 물리적-가상 포트 번호 지정(100Gbps 인터페이스용):

show hw-module subslot x/0 port-group mapping

show hw-module subslot x/0 port-group operation-mode

show hw-module subslot x/0 port-group port-numbering

여기서 x는 라인 카드 슬롯 번호입니다.

샘플 출력:

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

CVR-QSFP-SFP10G 어댑터의 제한 사항

- CVR-QSFP-SFP10G 어댑터는 해당 홀수 포트에 40GE 옵틱이 있는 짝수 포트에 설치해서는 안 됩니다. 예를 들어 포트 1에 40GE 옵틱이 있는 경우 포트 2에 CVR-QSFP-SFP10G를 설치하지 않아야 합니다.

- CVR-QSFP-SFP10G 어댑터는 활성화 컨피그레이션이 있는 포트에 설치할 수 없습니다. 예를 들어 CVR-QSFP-SFP10G 어댑터는 100GE에서 작동하도록 구성된 포트에 설치하지 않아야 합니다.