목차

소개

배경 정보

추정

마이그레이션 지침

주의 사항

관련 정보

소개

이 문서에서는 사용자가 SD-Access 패브릭 네트워크를 실행하는 레거시 catalyst 스위치 3k/4k/6k를 Catalyst 9k 스위치로 마이그레이션하려고 시도할 때의 지침 및 권장 사항에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco DNA(Digital Network Architecture) 내에 구축된 솔루션인 Cisco SD-Access(Software-Defined Access)는 의도 기반 네트워크 원칙에 따라 네트워크를 구축, 관리 및 보안하는 혁신적인 변화를 제공함으로써 비즈니스 효율성을 향상시킴으로써 더 빠르고 쉽게 네트워크를 운영할 수 있도록 합니다.네트워크 기능을 하드웨어와 분리함으로써 기본 물리적 네트워크 인프라에 가상 오버레이를 생성합니다.

추정

SD-Access 네트워크는 Cisco DNAC(Digital Network Architecture Center) 및 Catalyst 스위치를 사용합니다.Catalyst 스위치는 Border, Control Plane, Edge와 같은 패브릭 역할 중 하나에 구축됩니다.클라이언트 엔드포인트의 네트워크 가용성은 중단될 수 있으며 분해될 수 없는 중요한 워크로드가 없습니다.새 에지 노드에서 클라이언트 엔드포인트로의 물리적 연결과 외부 네트워크에 대한 새로운 경계/제어 평면 노드를 설정해야 합니다.또한 네트워크에 추가된 새 디바이스는 언더레이 네트워크를 통해 DNAC에 연결됩니다.

마이그레이션 지침

레거시 Catalyst 3k/4k/6k 스위치에서 Catalyst 9k 스위치로 마이그레이션하는 것은 쉽지 않은 일입니다.마이그레이션 계획에서 패브릭 디바이스 역할에 적합한 새 스위치 모델을 선택하는 것이 중요합니다.

새로운 플랫폼으로 마이그레이션해야 하는 이유는 네트워크에서 다양한 이유가 있을 수 있습니다.SD-Access 패브릭의 새로운 기능은 레거시 catalyst 플랫폼에서 지원되지 않습니다.다음은 몇 가지 예입니다.

FIAB(Fabric in a Box)는 이미지에 표시된 대로 지원되지 않습니다.

DNAC 릴리스 2.1.2.x 이후 SDA 기능은 이미지에 표시된 대로 지원되지 않습니다.예를 들어 Directed Broadcast입니다.

SDA 2.0은 이미지에 표시된 대로 지원되지 않습니다.

SD-Access 패브릭에서 3k/4k/6k에서 9k로 교체:

네트워크의 새로운 9k 플랫폼을 비교하고 선택하는 데 도움이 되는 리소스가 여기에 나열되어 있습니다.Switch Selector 툴(https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/switch-selector.html)을 참조하십시오.

새로운 9k 스위치 모델로 업그레이드할 때의 이점:

- https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-upgrading-cat-9200-fc-cte-en.pdf

- https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-upgrading-cat-9300-fc-cte-en.pdf?dtid=osscdc000283

- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/nb-06-upgrading-cat-9400-fc-cte-en.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/nb-06-upgrading-cat-9500-fc-cte-en.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-upgrading-cat-9600-fc-cte-en.html

SD-Access Fabric의 마이그레이션 워크플로:

SD-Access Fabric 스위치를 관리하는 Cisco DNAC는 현재 패브릭 장치를 새로운 플랫폼으로 마이그레이션하는 것을 지원하지 않습니다.그러나 SD-Access 패브릭 디바이스는 DNAC의 RMA 워크플로 마법사로 유사한 디바이스 및 모델로 교체될 수 있습니다.

RMA 워크플로 참조:https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html

자세한 내용은 Manage your Inventory(인벤토리 관리) > Replace a Faulted device(결함 디바이스 교체)로 이동합니다.

레거시 스위치에서 Catalyst 9k로 마이그레이션:

새로운 catalyst 9k 스위치로 마이그레이션할 수 있는 다양한 레거시 패브릭 장치 역할이 여기에 나열되어 있습니다.

- 에지 노드(Catalyst 9200, 9300, 9400 및 9500 시리즈 스위치 권장)

- Border Node(Catalyst 9300, 9400, 9500 및 9600 Series 스위치 권장)

- 컨트롤 플레인 노드(Catalyst 9300, 9400, 9500 및 9600 시리즈 스위치 권장)

SD-Access 패브릭에서 장치를 제거합니다.

먼저 패브릭에서 레거시 Catalyst 3k/4k/6k 스위치를 제거해야 합니다.기존 Catalyst 패브릭 디바이스는 새 디바이스를 추가하기 전에 패브릭 및 인벤토리에서 삭제할 수 있습니다.패브릭 디바이스 역할에 따라 옵션을 선택합니다.

패브릭에서 디바이스를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 패브릭 장치 구성의 스냅샷을 만듭니다.

2. 예를 들면

2.1. 에지 - 고정 포트 할당, 포트의 모든 인증 방법

2.2. 경계 - 외부 네트워크에 연결하는 가상 네트워크에 대한 레이어 2/레이어3 핸드오프 컨피그레이션

패브릭 에지:

패브릭에서 에지 노드를 삭제하기 전에 호스트 온보드 포트 할당을 지워야 합니다.에지 노드를 제거하기 전에 에지 노드에서 확장 노드/정책 확장 노드/IoT 장치를 제거합니다. 이미지에 표시된 대로 패브릭에서 패브릭 에지를 제거하십시오.

이미지에 표시된 대로 할당된 포트에 오류가 있습니다.

패브릭 테두리/컨트롤 플레인:패브릭 경계/컨트롤 플레인은 외부 핸드오프가 구성된 패브릭에서 제거할 수 있습니다.

인벤토리에서 디바이스를 삭제합니다.패브릭에서 디바이스를 제거한 후에는 인벤토리에서 스위치를 제거해야 합니다.삭제 작업에서 삭제된 디바이스에서 컨피그레이션을 지우려면 컨피그레이션 정리 옵션을 선택합니다.

이 시점에서 레거시 스위치는 패브릭에서 물리적으로 제거하고 Cat 9K로 교체할 수 있습니다.

새 장치 검색: LAN 자동화 옵션을 사용하여 새 스위치를 검색합니다.

Cisco LAN Automation은 엔터프라이즈 고객에게 주요 혜택을 제공합니다.LAN 자동화를 통해 새 스위치를 검색하려면 가이드를 참조하십시오.SD-Access 패브릭용 스위치를 검색하는 권장 방법.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/dna-center/215336-lan-automation-step-by-step-deployment.html

언더레이 수동 구성:

기존 스위치로 교체해야 하는 새 스위치는 관리 인터페이스, 루프백, CLI, SNMP, VTY 및 인접 인터페이스 IP 주소/경로의 컨피그레이션으로 DNAC에서 스위치로 연결할 수 있도록 DNAC에서 수동으로 검색할 수 있습니다.수동 컨피그레이션이 많이 포함되고 오류가 발생하기 쉬우므로 이 방법은 권장되지 않습니다.

네트워크/패브릭 컨피그레이션:검색된 새 스위치를 패브릭 사이트에 프로비저닝합니다.패브릭 디바이스 프로비저닝 가이드를 따라 패브릭 디바이스 역할을 기반으로 패브릭 노드를 구축합니다.

기억해야 할 몇 가지 핵심 사항:

- Edge Nodes(에지 노드) - 엔드포인트를 에지 노드에 연결합니다.전에 존재했던 VLAN, 확장 가능한 그룹 및 인증 방법으로 호스트를 온보드

- 내부 경계/컨트롤 플레인 노드 - 가상 네트워크에 대한 레이어 3/레이어2 전달을 내부 데이터 센터/기존 레이어2 네트워크로 구성합니다.

- 외부 경계 노드 - 피어 전송 라우터 간의 핸드오프 및 IP 연결을 구성합니다.

- 이전에 패브릭 디바이스에 푸시된 템플릿이 있는 경우 다시 푸시해야 합니다.

SD-Access 구축 설명서:SD-Access 패브릭 구축 가이드는 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/SD-Access-Distributed-Campus-Deployment-Guide-2019JUL.html를 참조하십시오.

주의 사항

- 무중단 마이그레이션 - 엔드포인트 및 외부 네트워크를 다시 구성해야 합니다.

- 이전 스위치에 대해 DNAC에서 백업된 컨피그레이션 없음 - 결함이 있는 디바이스의 컨피그레이션을 새 디바이스에서 재생할 수 없습니다.현재 컨피그레이션을 기록합니다.

- 사용자는 새 디바이스의 모든 관리 및 네트워크 컨피그레이션을 구성해야 합니다.

- 엔드포인트 클라이언트는 인증 서버 및 외부 서비스에 대한 연결을 다시 시작해야 합니다.

관련 정보

- SDA의 호환성 매트릭스: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/enterprise/sda_compatibility_matrix/index.html

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems