목차

잠재적 메모리 누수

ICSeverity

영향

설명

Syslog 메시지

메시지샘플

제품군

레젝스

권장 사항

명령

잠재적 메모리 누수

ICSeverity

4 - 경고

영향

메모리 누수로 인해 디바이스 충돌이 발생할 수 있습니다.

설명

프로세스의 메모리 사용은 시간이 지남에 따라 증가하고 해제되지 않으므로 결국 운영 체제의 메모리가 부족해질 수 있습니다. 시스템에 메모리가 부족하면 충돌이 발생할 수 있습니다. 결함 Cisco 버그 ID CSCsw를 검토합니다33723 자세한 내용은 이 조건에 기여하는 출력이 큰 명령의 예를 참조하십시오. 경고 임계값은 90%입니다.

Syslog 메시지

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

메시지샘플

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

제품군

- Cisco Catalyst 9200 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9300 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9400 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9500 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9600 Series 스위치

- Cisco Catalyst 9500H Series Switch

- Cisco Catalyst 9800 Series 무선 컨트롤러

- 클라우드의 Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller

- Cisco 4000 Series Integrated Services Router

- Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services 라우터

레젝스

해당 없음

권장 사항

출력이 긴 명령은 실행하지 마십시오. 명령 테스트 플랫폼 소프트웨어 프로세스 exit shell-manager RP active stateless를 사용하여 정기적으로 클러스터를 다시 시작하는 것이 안전합니다. 임시 릴리프를 제공하지 않으면 디바이스를 다시 로드해야 할 수 있습니다. 그러나 기본 조건이 여전히 존재하므로, 유일한 영구 솔루션은 소프트웨어를 고정 릴리스로 업그레이드하는 것입니다.

명령

#show version

#show platform software process list RP active name smand