목차

소개

시작하기 전에

표기 규칙

사전 요구 사항

사용되는 구성 요소

자동 상태 이해

Catalyst 스위치의 자동 상태 구성

Catalyst 6000 기본 IOS/Catalyst 4000 Cisco IOS(Supervisor III 및 IV) / Catalyst 3550

Catalyst 6000 Hybrid Running CatOS with MSFC card(SUP IA, SUP II, MSFC, MSFC 2)

Catalyst 5000 with RSM/RSFC Card

Catalyst 4000(Supervisor I 및 II) with Layer 3 Module

IOS 기반 스위치에서 자동 상태 기능 문제 해결

CatOS 기반 스위치의 자동 상태 기능 문제 해결

관련 정보

소개

자동 상태 기능은 스위치 또는 라우팅 모듈 VLAN 인터페이스(L3(Layer 3) 인터페이스)에 해당 VLAN에서 하나 이상의 L2(Layer 2) 포트가 활성화될 때 up/up 상태로 전환하도록 알립니다.

이 문서는 자동 상태 기능과 그 특성을 이해하는 데 도움이 됩니다.라우터에서 interface <vlan-id> 명령을 구성하면 인터페이스가 플랫폼에 따라 up/down 또는 down/down 상태에 유지됩니다.이 문서에서는 이러한 현상이 발생하는 이유와 L3 및 L2 인터페이스가 활성화되고 나면 컨트롤 플레인에서 상호 작용하는 방법에 대해 설명합니다.

시작하기 전에

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

사전 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 사용하기 전에 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

자동 상태 이해

자동 상태는 기본적으로 CatOS 및 IOS Cisco 기반 스위치에서 구현됩니다.일부 CatOS 플랫폼에서는 이 기능을 비활성화하여 특수 시나리오에서 이중화를 허용할 수 있습니다.IOS 기반 스위치에서는 이 기능을 비활성화할 수 없습니다.

라우터 VLAN 인터페이스는 다음과 같은 일반 조건을 충족해야 가동/가동됩니다.

- VLAN이 있으며 스위치 VLAN 데이터베이스에서 활성 상태입니다.

- VLAN 인터페이스는 라우터에 있으며 관리상 다운되지 않습니다.

- 하나 이상의 L2(액세스 포트 또는 트렁크) 포트가 있으며 이 VLAN에 링크가 있습니다.자동 상태 기능의 최신 구현에서는 STP(Spanning-Tree Protocol) 포트 상태에 대한 동기화를 허용합니다.

L2 포트가 수렴할 시간(즉, 듣기 학습에서 포워딩으로 전환)이 발생한 후 VLAN 인터페이스가 실행됩니다. 이렇게 하면 라우팅 프로토콜 및 기타 기능이 VLAN 인터페이스를 마치 정상적으로 작동하는 것처럼 사용하지 못하게 됩니다.이렇게 하면 블랙홀 라우팅과 같은 다른 문제가 발생하지 않습니다.

- 하나 이상의 L2(액세스 포트 또는 트렁크) 포트가 VLAN에서 스패닝 트리 포워딩 상태에 있습니다.

Catalyst 스위치의 자동 상태 구성

이 섹션에서는 Catalyst 스위치의 자동 상태 컨피그레이션에 대한 기본적인 개요를 제공합니다.

Catalyst 6000 기본 IOS/Catalyst 4000 Cisco IOS(Supervisor III 및 IV) / Catalyst 3550

이러한 스위치의 경우 자동 상태 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다.자동 상태 기능은 STP 상태와 동기화됩니다.

VLAN 인터페이스에 대한 프로토콜 라인 상태는 해당 VLAN 링크에 속한 첫 번째 스위치 포트가 시작되고 스패닝 트리 포워딩 상태에 있을 때 나타납니다.

트러블슈팅 중에 모든 조건의 상태를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

- sh vlan

- sh int vlan <vlan-id>

- sh int <fast | gig> mod/port(L2 포트)

- sh int <fast | gig> mod/port trunk(L2 포트가 트렁크인 경우)

- sh spanning-tree vlan <vlan-id>

참고: STP와 동기화된 자동 상태는 코드 12.1(8a)E 이상에서 도입되었습니다.자세한 내용은 버그 ID CSCdu07244(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

참고: 섀시에 IDS 블레이드(WS-X6381-IDS=)가 있는 경우 활성 L2 포트가 없지만 VLAN 인터페이스는 up/up 상태로 유지됩니다.이는 12.1.13E 이상 릴리스의 버그 ID CSCdx84895(등록된 고객만 해당)를 통해 수정됩니다.올바른 동작은 STP 전달 상태에 L2 포트가 없는 경우 MSFC 인터페이스가 작동 중지되는 것입니다.

Catalyst 6000 Hybrid Running CatOS with MSFC card(SUP IA, SUP II, MSFC, MSFC 2)

이러한 스위치의 경우 up/up 상태 일반 조건 외에 다음과 같은 추가 조건을 충족해야 합니다.

- 라우터(MSFC(Multilayer Switch Feature Card) 포트(15/1,16/1)는 트렁킹 모드에 있어야 합니다.

- 트렁크에서 MSFC로 VLAN을 허용해야 합니다.

이러한 스위치에서 자동 상태 기능은 기본적으로 활성화되어 있으며 비활성화할 수 있습니다.자동 상태 기능은 STP 상태와 동기화되며, 자동 상태가 활성화되어 있지 않으면 이 동작을 수정할 수 없습니다.

VLAN 인터페이스에 대한 프로토콜 라인 상태는 해당 VLAN 링크에 속하는 첫 번째 L2 포트(즉, 15/1 또는 16/1이 아닌 비 라우터 포트)가 시작되고 스패닝 트리 포워딩 상태에 있을 때 나타납니다.스위치의 관리 인터페이스(sc0)에 할당된 VLAN에는 한 가지 예외가 있습니다.MSFC의 관리 인터페이스 VLAN에 대한 프로토콜 라인 상태는 항상 가동 상태가 됩니다.sc0은 항상 스위치 부팅 후 작동해야 합니다.그러나 이 인터페이스는 관리상 다운될 수 있습니다.

트러블슈팅 중에 모든 조건의 상태를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

- MSFC에서 show int vlan <vlan-id> 명령을 실행합니다.

- 스위치에서 sh vlan, sh port mod/port(L2 포트), sh trunk mod/port(L2 포트가 트렁크인 경우) 및 sh spantree <vlan-id> 명령을 실행합니다.

자동 상태 기능 비활성화

이중 이중 MSFC 컨피그레이션 모드에서는 자동 상태 기능을 비활성화하는 것이 유용할 수 있습니다.순수 L3 라우팅을 위해 두 MSFC 간에 VLAN을 사용하고 VLAN에 L2 포트가 할당되지 않은 경우 이 기능을 비활성화해야 합니다.VLAN에 전용 L2 포트를 할당하지 않고 인터페이스 VLAN을 작동/작동 상태로 유지하려면 자동 상태 기능을 비활성화할 수 있습니다.

현재 자동 상태 기능 설정에 대해 다음 명령을 실행합니다.

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: enabled

자동 상태 기능을 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

Switch (enable) set msfcautostate disable

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: disabled

Switch (enable)

참고: Catalyst 하이브리드 스위치용 STP와 동기화된 자동 상태는 5.5(10) 및 6.3(1)부터 지원됩니다. 자세한 내용은 버그 ID CSCdu05914(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

참고: 섀시에 IDS 블레이드(WS-X6381-IDS=)가 있는 경우 활성 L2 포트가 없지만 MSFC 인터페이스는 up/up 상태로 유지됩니다.이는 6.2.2, 6.3.1 이상 릴리스에서 버그 ID CSCdt75094(등록된 고객만 해당)를 통해 수정됩니다.STP 전달 상태에 L2 포트가 없는 경우 MSFC 인터페이스가 다운이 되는 올바른 동작입니다.

Catalyst 5000 with RSM/RSFC Card

이러한 스위치의 경우 up/up 일반 조건 외에 다음과 같은 추가 조건을 충족해야 합니다.

- 라우터(RSM(Route Switch Module)/RSFC(Route Switch Feature Card)) 포트는 트렁킹 모드에 있어야 합니다.

- 라우터 트렁크에서 VLAN을 허용해야 합니다.

이러한 스위치에서 자동 상태 기능은 기본적으로 활성화되어 있으며 비활성화할 수 있습니다.자동 상태 기능이 STP 상태와 동기화되지 않습니다.

VLAN 인터페이스에 대한 프로토콜 라인 상태는 해당 VLAN 링크에 속한 첫 번째 L2 포트가 작동하거나 두 번째 RSM의 다른 라우터 포트가 트렁킹 모드에 있을 때 나타납니다.두 번째 RSM의 라우터가 트렁킹 모드에 있으면 VLAN이 ISL 트렁크에서 허용됩니다.

스위치의 관리 인터페이스(sc0)에 할당된 VLAN에는 한 가지 예외가 있습니다.RSM의 관리 인터페이스 VLAN에 대한 프로토콜 라인 상태는 항상 가동 상태가 됩니다.sc0은 항상 스위치 부팅 후 작동해야 합니다.그러나 이 인터페이스는 관리상 다운될 수 있습니다.

참고: autostate가 활성화되고 스위치의 특정 VLAN에 활성 포트가 없는 경우 RSM의 인터페이스는 둘 이상의 RSM이 있는 경우 작동 상태로 유지됩니다.이렇게 하면 자동 상태 기능을 비활성화하지 않고 해당 VLAN의 두 RSM 간에 트래픽이 이동할 수 있습니다.이 동작은 Catalyst 6000 하이브리드 모드의 기본 동작과 다릅니다.

참고: 하나의 섀시에서 다중 RSM 시나리오에 대한 자동 상태 기능 개선 기능이 6.1.2에서 향상되었습니다(자세한 내용은 버그 ID CSCdr80722(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.). Multi-RSM을 사용하면 스위치에서 해당 VLAN의 마지막 물리적 링크가 다운될 때 두 RSM의 인터페이스가 다운될 수 있습니다.

트러블슈팅 중에 모든 조건의 상태를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

- RSM에서 show int <vlan-id> 명령을 실행합니다.

- 스위치에서 sh vlan, sh 포트 mod/port (L2 포트), sh trunk mod/port(L2 포트가 트렁크인 경우) 및 sh spantree <vlan-id> 명령을 실행합니다.

현재 자동 상태 기능 설정을 보려면 다음 명령을 실행합니다.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

자동 상태 기능을 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

Switch (enable) set rsmautostate disable

RSM port auto state disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: disabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable)

autostate에서 multi-RSM 기능을 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable) set rsmautosta multirsm disable

RSM port auto state multiple RSM disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: disabled

Switch (enable)

참고: 다중 RSM 비활성화는 자동 상태의 추가 기능입니다.이 기능을 사용하려면 자동 상태를 활성화해야 합니다.

Catalyst 4000(Supervisor I 및 II) with Layer 3 Module

스위치 VLAN의 마지막 L2 포트가 다운되면 해당 VLAN의 모든 L3 인터페이스/하위 인터페이스가 종료됩니다.인터페이스/하위 인터페이스는 sc0이 VLAN에 있지 않거나, 섀시에 인터페이스/하위 인터페이스가 있는 다른 L3 모듈이 VLAN에 없는 경우 다운됩니다.Catalyst 4000 Supervisor I/II는 L3 모듈 컨피그레이션에 대한 지식 또는 제어 권한이 없음을 이해하는 것이 중요합니다(Catalyst 스위치에 외부 라우터 컨피그레이션에 대한 지식 또는 제어 기능이 없는 경우). 따라서 L3 모듈이 제대로 구성되지 않은 경우 L3 모듈 인터페이스에서 자동 상태 기능이 작동하지 않습니다.다음 지침을 참조하십시오.

- 자동 상태 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다.autostate 기능을 활성화/비활성화하려면 숨겨진 명령 [no] autostate disable을 실행합니다.

- 자동 상태 기능이 STP 상태와 동기화되지 않습니다.

VLAN 인터페이스에 대한 프로토콜 라인 상태는 해당 VLAN 링크에 속한 첫 번째 L2 포트가 나타날 때 나타납니다.

다음 명령을 실행하여 자동 상태 기능에서 종료되었거나 어떤 Catalyst 4000 L3 서비스 모듈 인터페이스가 작동되었는지 확인합니다.

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

autostate 기능을 비활성화하려면 다음 명령을 실행합니다(숨겨진 명령임).

Router#autostate disable

Disabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently disabled on the system.

autostate 기능을 다시 활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

Router#no autostate disable

Enabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

IOS 기반 스위치에서 자동 상태 기능 문제 해결

VLAN 인터페이스가 다운된 경우 이러한 트러블슈팅 단계를 수행합니다.

1. 이는 VLAN 인터페이스가 작동/중단 상태에 있음을 나타냅니다.

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

!--- Line protocol on interface VLAN 151 is down. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. VLAN 151이 VLAN 데이터베이스에 있고 활성 상태인지 확인합니다.아래 명령은 VLAN이 있으며 스위치에서 활성 상태임을 보여줍니다.

Corgon-6000#sh vlan 151 | i 151

151  VLAN151                          active    Gi4/10

151  enet  100151     1500  -      -      -        -    -        0      0

Corgon-6000#

!--- VLAN 151 exists in VLAN database and is active. !--- L2 port Gig4/10 is assigned to VLAN 151.

3. VLAN 151에 할당된 인터페이스 gig 4/10의 상태를 확인합니다.

Corgon-6000#sh int gig 4/10

GigabitEthernet4/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Corgon-6000#sh run int gig 4/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet4/10

no ip address

logging event link-status

logging event bundle-status

switchport

switchport access vlan 151

switchport mode access

end

4. 인터페이스 VLAN 151의 회선 프로토콜이 다운된 이유는 인터페이스 상태에서 볼 수 있듯이 GigabitEthernet4/10 링크가 연결되지 않았기 때문입니다.인터페이스에 연결된 디바이스가 없거나 링크에 케이블 연결 또는 자동 협상 문제가 있어 링크가 가동되지 않을 수 있습니다.

5. GigabitEthernet4/10에 디바이스를 연결하여 인터페이스 링크를 활성화합니다.

Mar 11 12:10:52.340: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Mar 11 12:10:53.156: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Corgon-6000#

Corgon-6000#

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

6. VLAN 인터페이스에 라인 프로토콜이 여전히 작동 중지되어 있는지 확인합니다.이 회선 프로토콜이 작동되지 않는 이유를 조사해야 합니다.하나 이상의 L2 포트가 이 VLAN에서 스패닝 트리 포워딩 상태에 있는지 확인합니다.

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg LRN 4         128.202  P2p

Corgon-6000#

7. 스패닝 트리 포트 상태는 LRN이며, 이는 학습 상태를 의미합니다.인터페이스가 전환 상태(listening->forwarding에 대한 학습)에 있기 때문에 회선 프로토콜이 다운되었습니다.

Corgon-6000#

Mar 11 12:11:23.406: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan151,

changed state to up

참고: GigabitEthernet4/10의 회선 프로토콜이 작동되고 인터페이스 VLAN151이 약 30초 정도 되는 경우 로그 간의 타임스탬프 차이는 STP(listening->learning->forwarding)에서 2xforwarding 지연을 나타냅니다.

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

8. 회선 프로토콜이 작동 중입니다.L2 포트에서 스패닝 트리 포트 상태를 확인해야 합니다(전달되어야 함).

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg FWD 4         128.202  P2p

!--- Verified spanning-tree port status on L2 port !--- is FWN = forwarding.

CatOS 기반 스위치의 자동 상태 기능 문제 해결

VLAN 인터페이스가 다운된 경우 이러한 트러블슈팅 단계를 수행합니다.

1. 이는 MSFC의 VLAN 인터페이스가 다운/다운되는 증상이다.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

!--- Line protocol is down (not administratively down). If so, issue the !--- no shutdown command under the interface. !--- Line protocol on interface VLAN 151 is down in this output. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. VLAN 151이 VLAN 데이터베이스에 있고 활성 상태인지 확인합니다.아래 명령은 VLAN이 있으며 스위치에서 활성 상태임을 보여줍니다.

Topvar (enable) sh vlan 151

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

151  VLAN151                          active    284         3/1     15/1

3. 보시다시피 L2 포트 3/1 및 15/1(MSFC)이 VLAN 151에 할당됩니다. VLAN 15에 할당된 포트 3/1의 상태를 확인하십시오. 포트 3/1이 트렁킹이면 sh trunk 명령을 실행하여 VLAN 151이 허용되는지 확인합니다.

Topvar (enable) sh port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                      disabled      151        auto     auto    10/100BaseTX

!--- Since the only port (3/1) is diabled, !--- the line protocol for interface VLAN 151 is down.

4. 아래와 같이 포트 3/1을 활성화합니다.

Topvar (enable) set port enable 3/1

Port 3/1 enabled.

2003 Mar 12 05:42:10 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1

Topvar (enable) sh port 3/1

Port     Name                 Status     Vlan     Duplex  Speed  Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------   -----  ------------

3/1                       connected    151       a-half  a-10   10/100BaseTX

5. MSFC에 세션을 시작하고 VLAN 인터페이스의 상태를 다시 확인합니다.

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

6. 보시다시피 인터페이스 VLAN 151의 회선 프로토콜은 여전히 다운되었습니다.이 회선 프로토콜이 작동 중이 아닌 이유를 조사해야 합니다.하나 이상의 L2 포트가 이 VLAN에서 스패닝 트리 포워딩 상태에 있습니다.아래 그림과 같이 스위치를 확인합니다.

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

---------------------- ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                       151  listening       100        32   disabled 0

Topvar (enable)

7. 스패닝 트리 포트 상태가 아직 수신 대기 중입니다.VLAN 인터페이스의 회선 프로토콜은 전환 상태(수신->전달에 대한 학습)로 계속 다운됩니다.

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                     151  forwarding          100   32 disabled 0

15/1                    151  forwarding            4   32 enabled  0

Topvar (enable)

8. L2 포트의 스패닝 트리 포트 상태가 포워딩 중입니다.이제 인터페이스 VLAN의 회선 프로토콜이 작동됩니다.아래와 같이 회선 프로토콜이 작동 중인지 확인합니다.

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

It is up in up/up status as expected.

9. 인터페이스 VLAN이 작동/작동 중인 경우 라우터 포트가 트렁킹 모드에 있고 라우터 트렁크에서 VLAN이 허용되는지 확인합니다.샘플 출력은 아래와 같습니다.

Topvar (enable) sh trunk 15/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode            Encapsulation    Status        Native vlan

--------  -----------      -------------    ------------    -----------

15/1      nonegotiate      isl                   trunking   1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Topvar (enable)

!--- VLAN 151 is allowed, and is in spanning-tree !--- forwarding state. VLAN 151 is not pruned.

관련 정보

- msfcautostate 설정

- rsmautostate 설정

- Catalyst 스위치의 STP(Spanning-Tree Protocol) 이해 및 구성

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems