목차

소개

배경 정보

권장 사항

Catalyst 1000/2960/3560/CDB 및 4500 플랫폼

Catalyst 3650 및 3850 플랫폼

Catalyst 6K 플랫폼

엔지니어링 특별 릴리스

소개

이 문서에서는 Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 및 6500/6800 Series 스위치용 안정적인 Cisco IOS® 소프트웨어 목록에 대해 설명합니다.

배경 정보

이 권고안은 12월로 가장 최근 것이다 2023 .

이 문서의 정보는 완전한 내용이 아니며, 특히 대량 구축 또는 업그레이드의 경우 일반적인 지침이 되도록 작성되었습니다.

Catalyst 9000 Series 스위치에 대한 소프트웨어 권장 사항에 관심이 있는 경우 이 페이지를 참조하십시오.

권장 사항

Catalyst 1000/2960/3560/CDB 및 4500 플랫폼

제품군

제품 세부사항

권장

Cisco IOS 릴리스

소프트웨어 종료

유지 보수

통과(Y/N)

PSIRT 종료/HW 지원 종료(예/아니요)

EOL 링크

Catalyst 1000

Catalyst 1000(모든 모델)

15.2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

EOL 미발표

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E9

Y [2023년 10월]

N [2027년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 2960XR

15.2(7)E9

Y [2023년 10월]

N [2027년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 2960L

15.2(7)E9

Y [2022년 10월]

N [2026년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 2960+

15.2(7)E9

Y [2022년 10월]

N [2026년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 2960C

15.2(7)E9

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 2960CX

15.2(7)E9

N [2025년 4월]

N [2029년 4월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E9

N [2025년 4월]

N [2029년 4월]

여기를 클릭하십시오.

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

EOL 미발표

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E9

N [TBD]

N [TBD]

EOL 미발표

Catalyst 4500

(모듈형)

Sup 8-E

3.11.8E

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Sup 8L-E

3.11.8E

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Sup 9-E

3.11.8E

Y [2022년 10월]

N [2026년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 4500-X

(고정)

Catalyst 4500-X

3.11.8E

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

* 15.2(7)/3.11은 현재 활성 확장 유지 관리 릴리스입니다.

Catalyst 3650 및 3850 플랫폼

제품군

제품 세부사항

권장

Cisco IOS-XE 릴리스

소프트웨어 종료

유지 보수

통과(Y/N)

PSIRT 종료/HW 지원 종료(예/아니요)

EOL 링크

Catalyst 3650

3650(모든 모델)

16.12.10a

Y [2022년 10월]

N [2026년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 3850

3850-12X, 3850-24X, 3850-48X

16.12.10a

Y [2023년 4월]

N [2027년 4월]

여기를 클릭하십시오.

3850(다른 모든 모델)

16.12.10a

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 6K 플랫폼

제품군

제품 세부사항

권장

Cisco IOS 릴리스

소프트웨어 종료

유지 보수

통과(Y/N)

PSIRT 종료/HW 지원 종료(예/아니요)

EOL 링크

Catalyst 6500

Sup 2T

15.5(1)SY12

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY12

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

C6880-X

15.5(1)SY12

Y [2021년 10월]

N [2025년 10월]

여기를 클릭하십시오.

Sup 6T

15.5(1)SY12

Y [2023년 4월]

N [2027년 4월]

여기를 클릭하십시오.

*15.5(1)SY는 현재 활성 확장 유지 관리 릴리스입니다.

엔지니어링 특별 릴리스

경우에 따라 ES(Engineering Special) 빌드에서 중요한 버그를 사용할 수 있습니다. 이러한 빌드는 CCO(cisco.com)에서 사용할 수 없습니다. cisco.com 릴리스에서 이미 수정되지 않은 환경 관련 문제가 발생하는 경우 Cisco CX(Customer Experience)에 문의하여 ES(Engineering Special) 코드의 가능성을 알아보십시오. Engineering Special 빌드는 제한된 기간 동안 구축되며 cisco.com에서 제공되는 즉시 다음 유지 보수 재구축으로 이동하는 것이 좋습니다.  Engineering Special 빌드는 Cisco CX(Customer Experience) 및 BU(Business Unit)에서 완벽하게 지원됩니다.