목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

표기 규칙

단계별 절차

Catalyst 6500/6000에서 CatOS를 실행하는 비밀번호 복구 절차의 샘플 출력

Catalyst 1200의 핀으로 소프트웨어 및 비밀번호 복구

관련 정보

소개

이 문서에서는 Supervisor Engine에서 Catalyst OS(CatOS) 소프트웨어를 실행하는 이러한 Cisco 제품에서 비밀번호를 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

- Catalyst 1200

- Catalyst 2926T/F

- Catalyst 4500/4000

- Catalyst 1400 FDDI Concentrator

- Catalyst 2926GS/L

- Catalyst 5000

- Catalyst 2901

- Catalyst 2948G

- Catalyst 5500

- Catalyst 2902

- Catalyst 2980G

- Catalyst 6500/6000

Catalyst 4500/4000 또는 6500/6000 시리즈 스위치에서 Cisco IOS® 소프트웨어를 실행하거나 라우터 모듈에서 비밀번호를 복구해야 하는 경우 이 문서를 참조하십시오.

- 암호 복구 절차

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

단계별 절차

비밀번호를 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 터미널 에뮬레이션이 있는 터미널 또는 PC를 스위치의 콘솔 포트에 연결합니다.

다음 터미널 설정 사용:

- 전송 속도 9600

- 패리티 없음

- 8 데이터 비트

- 정지 비트

참고: 터미널의 케이블 연결 및 콘솔 포트에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 터미널 연결 문서를 참조하십시오.

2. 스위치를 끈 다음 스위치를 다시 켜세요.

전원 재설정 후, 필요한 경우 스위치가 첫 번째 비밀번호 프롬프트를 표시할 때까지 몇 분 정도 기다립니다.

중요: 첫 번째 암호 프롬프트를 표시한 후 3-7단계에서 수행되는 복구 절차를 완료하는 데 30초가 소요됩니다. 이 절차를 완료하는 데 30초 밖에 걸리지 않으므로 이전 또는 새 암호를 입력하라는 메시지가 표시될 때마다 Enter를 누릅니다. 이 작업은 null 문자 입력과 동일하며 복구를 빠르게 완료할 수 있습니다.

다음 단계 중 하나라도 실패하면 30초 제한을 초과했음을 나타냅니다. 제한을 초과할 경우 스위치를 다시 꺼야 합니다. 3단계로 돌아가 절차를 다시 시작해야 합니다.

3. Null 비밀번호를 입력하려면 비밀번호 프롬프트에서 Enter를 누릅니다.

4. 활성화 모드를 시작하려면 프롬프트에서 enable을 입력합니다.

5. Null 비밀번호를 입력하려면 비밀번호 프롬프트에서 Enter를 누릅니다.

6. set password 명령 또는 set enablepass 명령의 문제로 비밀번호를 변경합니다.

7. 프롬프트에서 Enter를 눌러 이전 비밀번호를 입력합니다.

3-8단계 중 어느 시점에서든 "죄송합니다. password incorrect" 메시지가 표시되면 비밀번호 프롬프트에서 Enter 키만 눌러야 합니다. 이 메시지는 30초 제한 시간을 초과했음을 나타냅니다. 스위치의 전원을 다시 켜고 3단계로 돌아가 절차를 반복해야 합니다.중요:

8. 비밀번호 복구가 성공적으로 완료되면 set password와 enablepass 명령을 사용하여 선택한 보안 비밀번호를 구성합니다.

Catalyst 6500/6000에서 CatOS를 실행하는 비밀번호 복구 절차의 샘플 출력

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 5.3(1)

Copyright (c) 1994-1999 by Cisco Systems, Inc.

c6k_sup1 processor with 65536 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin"

Uncompressing file:  ###########################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##############################

System Power On Diagnostics

DRAM Size ....................64 MB

Testing DRAM..................Passed

NVRAM Size ...................512 KB

Level2 Cache .................Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

!--- The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up, other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30 seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.

2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 1

Enter password:

!--- Press Enter.

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered up

2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up

2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled

2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is

enabled

2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is online

Console> enable

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online

2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 3

Console> (enable) set password

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) set enablepass

Enter old password:

!--- Press Enter.

Enter new password:

!--- Press Enter.

Retype new password:

!--- Press Enter.

Password changed.

Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online

2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for

Module 4

2002 Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD_OK:Module 15 is online

Console> (enable)

Catalyst 1200의 핀으로 소프트웨어 및 비밀번호 복구

소프트웨어 및 비밀번호 복구 절차가 실패하고 스위치가 소프트웨어를 실행할 때 Catalyst 1200이 재부팅되지 않는 경우 이 절차를 사용합니다. 이 절차는 라우터의 ROM 모니터(ROMmon) 모드 액세스와 유사합니다. 기본적으로 이 절차에서는 소프트웨어를 스위치에 다시 다운로드할 수 있는 충분한 스위치 기능을 제공합니다.

1. 스위치의 덮개를 분리합니다.

2. 핀 JP17을 찾아 짧게 만듭니다.

모든 LED의 오른쪽과 RESET 버튼 왼쪽에 있는 핀이 있습니다.

3. 스위치를 재부팅합니다.

스위치가 부팅 프롬프트와 함께 돌아옵니다.

4. 부트 프롬프트에서 ifconfig 명령으로 IP 주소를 정의하고 NMP(Network Management Processor) 및 DMP(Data Movement Processor) 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

이러한 단계가 작동하지 않으면 새 하드웨어가 필요할 수 있습니다.

관련 정보

- 암호 복구 절차

- Technical Support - Cisco Systems