목차

소개

문제

솔루션

해결 방법

소개

이 문서에서는 Instant Access Client/FEX(Fabric EX) 스위치 역할을 하는 Catalyst 6800IA 스위치에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제에 대해 설명합니다. 이 문제는 초기에 하드웨어 관련 문제로 보이지만 소프트웨어 결함으로 인해 발생합니다.

문제

연결된 Catalyst 6800IA 클라이언트가 있는 Catalyst 6500/6880 컨트롤러에서 다음과 같은 오류/문제를 확인할 수 있습니다.

- "POST:ACT2 인증:End, Status Failed(종료, 상태 실패)" 및/또는 "%ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL:" 메시지가 소프트 리셋/다시 로드 후 6800IA 부팅 프로세스에서 관찰되었습니다. 콘솔이 6800IA 스위치에 직접 연결된 경우에만 POST(Power-On Self Test) 중에 표시됩니다.

- "6800IA 스위치에서 show idprom 명령을 실행할 때 "hulc_sfp_iic_intf_read_eprom sfp _index 3 yeti_iic_read_retry fail" 오류 메시지가 표시됩니다.

- 스택 분할(soft-reset/reload 부팅 중에 올바르게 케이블링된 스택이 두 개의 독립적인 스택으로 부팅됨)

이러한 문제는 간헐적으로 발생할 수 있으며 소프트 다시 로드/재설정 후에 관찰됩니다.이와 동시에 Cisco Catalyst 6800IA 스택이 하드 리로드/전원 사이클을 수행할 때는 이러한 증상이 발생하지 않아야 합니다.

솔루션

이러한 문제는 Cisco 버그 ID CSCus26920을 통해 추적되는 소프트웨어 결함과 관련이 있으며 이러한 릴리스에 영향을 미칩니다.15.1(2)SY, 15.1(2)SY1, 15.1(2)SY2, 15.1(2)SY3, 15.1(2)SY4, 15.1(2)SY4a 및 15.2(1)SY

이 수정 사항은 향후 소프트웨어 릴리스 15.1(2)SY5 및 15.2(1)SY1에서 사용할 수 있습니다.

참고:업그레이드 전에 문제가 발생한 스위치에는 전원 케이블을 뽑아서 전원을 껐다가 켜는 하드 부팅이 필요할 수 있습니다.

해결 방법

이를 해결하려면 Catalyst 6800IA 스택을 하드 리로드/전원 사이클할 수 있습니다.