목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

LTL 패리티 검사 요청

영향을 받는 모듈 식별

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치에서 패리티 검사의 영향을 받는 모듈을 식별하는 데 사용되는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Catalyst 6500 Series 스위치의 Supervisor Engine 720

- LTL(Local Target Logic) 패리티 검사

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Supervisor Engine 720을 실행하는 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

LTL 패리티 검사 요청

Catalyst 6500 Series 스위치에서 이 로그가 발생할 수 있습니다.

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

로그는 일부 Catalyst 6500 Series 모듈에서 사용되는 포트 ASIC/포트 인덱스 테이블 SRAM(Static Random-Access Memory)의 패리티 검사를 나타냅니다.

영향을 받는 모듈 식별

패리티 검사에 성공한 모듈을 식별하려면 로그에 표시된 16진수 숫자를 십진수로 변환합니다.이 경우 0x33C9는 십진수 13,257로 변환됩니다.

스위치에서 show diagnostic result module all detail 명령에서 출력을 수집하고 13,257을 검색합니다. 모듈 중 하나에 대한 LTL 인덱스로 나열됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

로그를 가져온 모듈인 이 LTL에 매핑되는 모듈을 검색하려면 출력을 스크롤합니다.

관련 정보

- 온라인 진단 테스트 - Cisco IOS 소프트웨어 구성 가이드, 릴리스 12.2SX

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems