목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 기업이 서비스 제공업체를 통해 여러 사이트에서 이더넷 기반 LAN을 연결할 수 있도록 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치에서 VPLS(Virtual Private LAN Service)의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cisco Catalyst 6500 Series 스위치의 구성에 대한 기본 지식

- VPLS에 대한 기본적인 지식 보유

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치를 기반으로 합니다.

VPLS는 Cisco IOS® Software 릴리스 12.2(33)SXH 이상에서 SIP-600/SUP3B 이상의 Catalyst 6500 스위치에서 지원됩니다.스위치에서는 VPLS 기능을 수행하려면 SIP 카드를 사용해야 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

엔터프라이즈의 관점에서 VPLS는 여러 사이트 CE 장치를 연결하는 하나의 거대한 이더넷 LAN으로 통신 사업자의 공용 네트워크를 사용합니다. 이는 IP/MPLS 네트워크를 통해 관리되는 논리적 브리지에 연결되는 것으로 보입니다.

VPLS는 LAN/WAN 경계를 간소화하고 위치에 관계없이 동일한 LAN에 있는 이더넷 인터페이스로 표시됩니다.

먼저 VPLS를 설정하기 위해 각 Catalyst 6500 스위치에 VFI(Virtual Forwarding Instance)를 생성합니다.VFI는 VPLS 도메인의 VPN ID, 도메인에 있는 다른 디바이스의 주소, 각 피어 디바이스에 대한 터널 신호 및 캡슐화 메커니즘의 유형을 지정합니다.디바이스의 상호 연결에 의해 형성된 VFI 집합을 VPLS 인스턴스라고 하며, 이는 패킷 교환 네트워크를 통해 논리 브리지를 형성합니다.

패킷 전달 결정은 레이어 2 VFI(Virtual Forwarding Instance)를 찾을 때 수행됩니다. 디바이스는 사업자 코어에서 패킷 루핑 문제를 방지하기 위해 에뮬레이트된 VC에 대해 분할 대상 범위의 원칙을 적용합니다.

VPLS를 구성하기 전에 디바이스 간에 LSP(Label Switched Path)가 존재하도록 코어에서 MPLS를 구성합니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용하여 이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- Catalyst 6500 스위치 1

- Catalyst 6500 스위치 2

Catalyst 6500 스위치 1

switch6500_1#configure terminal

!--- Enable the Layer 2 VFI manual configuration mode.

switch6500_1(config)#l2 vfi VPLS-A manual

!--- Configure a VPN ID for a VPLS domain.

switch6500_1(config-vfi)#vpn id 500

!--- Specify the remote peering router ID !--- and the tunnel encapsulation type or the pseudo-wire !--- property to be used to set up the emulated VC.

switch6500_1(config-vfi)#neighbor 10.7.1.3 encapsulation mpls

switch6500_1(config-vfi)#exit

switch6500_1(config)#interface Loopback 0

switch6500_1(config-if)#ip address 10.7.1.2 255.255.255.255

switch6500_1(config)#interface GigabitEthernet 6/3

switch6500_1(config-if)#switchport

!--- Set the interface as an 802.1Q tunnel port.

switch6500_1(config-if)#switchport mode dot1qtunnel

!--- Set the VLAN when the interface is in Access mode.

switch6500_1(config-if)#switchport access vlan 500

!--- Create a dynamic switched virtual interface (SVI).

switch6500_1(config)#interface Vlan 500

!--- Disable IP processing.

switch6500_1(config-if)#no ip address

!--- Specify the Layer 2 VFI that you are binding to the VLAN port.

switch6500_1(config-if)#xconnect vfi VPLS-A

switch6500_1(config-if)#exit

switch6500_1(config)#interface vlan 500

switch6500_1(config-vlan)#state active

switch6500_1(config-vlan)#exit

!--- Save the configurations in the device.

switch6500_1(config)#copy running-config startup-config

switch6500_1(config)#exit

Catalyst 6500 스위치 2

switch6500_2#configure terminal

switch6500_2(config)#l2 vfi VPLS-B manual

switch6500_2(config-vfi)#vpn id 500

switch6500_2(config-vfi)#neighbor 10.7.1.2 encapsulation mpls

switch6500_2(config-vfi)#exit

switch6500_2(config)#interface Loopback 0

switch6500_2(config-if)#ip address 10.7.1.3 255.255.255.255

switch6500_2(config)#interface GigabitEthernet 3/3

switch6500_2(config-if)#switchport

switch6500_2(config-if)#switchport mode dot1qtunnel

switch6500_2(config-if)#switchport access vlan 500

switch6500_2(config)#interface Vlan 500

switch6500_2(config-if)#no ip address

switch6500_2(config-if)#xconnect vfi VPLS-B

switch6500_2(config-if)#exit

switch6500_2(config)#interface vlan 500

switch6500_2(config-vlan)#state active

switch6500_2(config-vlan)#exit

!--- Save the configurations in the device.

switch6500_2(config)#copy running-config startup-config

switch6500_2(config)#exit

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)(OIT)는 특정 show 명령을 지원합니다.OIT를 사용하여 show 명령 출력의 분석을 봅니다.

- VFI에 대한 정보를 보려면 show vfi 명령을 사용합니다.

- VC의 상태에 대한 정보를 보려면 show mpls l2 vc 명령을 사용합니다.

- 가상 회로에 대한 정보를 보려면 show mpls l2transport vc 명령을 사용합니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- Cisco Catalyst 6500 Series 스위치

- VPLS 기술 지원 페이지

- 스위치 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems