목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

코일과 피너클 건축

알려진 문제

명령 요약

Catalyst 6500/6000 WS-X6348 모듈 포트 연결 문제 해결

단계별 지침

관련 정보

소개

이 문서에서는 CatOS를 실행하는 Catalyst 6500/6000에서 WS-X6348 모듈에 대한 자세한 트러블슈팅에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 6500 with Supervisor II with Multilayer Switch Feature Card 2(MSFC2)

- WS-X6348 모듈

- CatOS 버전 6.3.9

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

코일과 피너클 건축

각 WS-X6348 카드에는 단일 Pinnacle ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)가 있으며, 이 모듈은 스위치의 32GB 데이터 버스 백플레인과 각 코일에 대한 단일 기가비트 연결을 통해 동일한 모듈에 있는 4개의 개별 코일 ASIC에 연결됩니다.4개의 Coil ASIC는 각각 모듈의 전면 패널에 있는 10/100 포트 12개에 연결됩니다.연결에 대한 자세한 내용은 다음 목록을 참조하십시오.

- 포트 1~12는 Pinnacle 포트 1에 연결되는 Coil 1을 사용합니다.

- 포트 13~24는 Pinnacle 포트 2에 연결되는 Coil 2를 사용합니다.

- 포트 25~36은 Pinnacle 포트 3에 연결되는 Coil 3을 사용합니다.

- 마지막으로, 포트 37~48은 모듈의 Pinnacle 포트 4에 연결되는 Coil 4를 사용합니다.

이 아키텍처에 대한 이해는 포트 문제를 해결하는 데 도움이 되므로 중요합니다.예를 들어 12 10/100 포트 그룹이 온라인 진단을 통과하지 못하면 일반적으로 코일 ASIC 장애 또는 Pinnacle 포트 장애를 나타냅니다.show test module# 명령에 대한 자세한 내용은 22단계를 참조하십시오.

알려진 문제

1. Cisco 버그 ID CSCdu03935(등록된 고객만 해당):6348-RJ-45 Coil Pinnacle 헤더 체크섬 오류

다음 오류 메시지가 표시됩니다.

%SYS-5-SYS_LCPERR5:Module 9: Coil Pinnacle Header Checksum Error - Port #37

syslogs 또는 show logging buff 1023 명령의 출력에서 이전 메시지 및 기타 코일 관련 메시지만 표시되지 않고 전송이 12개 포트 그룹이 아닌 한 포트에 고정되어 있는 경우 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 포트를 비활성화하고 활성화합니다.

2. 모듈을 소프트 리셋합니다.reset <module#> 명령을 실행합니다.

3. 모듈을 하드 리셋합니다.set module power up|down <module#> 명령을 실행합니다.

a 및/또는 b 및/또는 c 단계를 완료하면 카드가 온라인 상태로 표시되고 모든 포트가 진단 유틸리티를 통과합니다. 이 진단 기능은 show test <module#> 명령을 실행할 때 표시되며 트래픽이 잘 통과되기 시작하면 Cisco 버그 ID CSCdu03935(등록된 고객만 해당)가 발생할 가능성이 높습니다. 이 문제는 다음 CatOS 릴리스와 이후 버전에 있습니다.

- 5.5(18)

- 6.3(10)

- 7.4(3)

2. syslogs 또는 show logging buff 1023 명령 출력에 이러한 오류 메시지 중 하나 이상과 유사한 메시지가 표시됩니다.

- Coil Pinnacle 헤더 체크섬

- 코일 MDTIF 상태 시스템 오류

- 코일 Mdtif 패킷 CRC 오류

- 코일 Pb Rx 언더플로 오류

- 코일 Pb Rx 패리티 오류

이러한 메시지 중 하나 이상이 표시되고 12개의 포트 그룹이 중단되어 트래픽을 전달하지 않는 경우 다음 단계를 완료하십시오.

1. 포트를 비활성화하고 활성화합니다.

2. 모듈을 소프트 리셋합니다.reset <module#> 명령을 실행합니다.

3. 모듈을 하드 리셋합니다.set module power up|down <module#> 명령을 실행합니다.

b 및/또는 c 단계를 완료한 후 다음 문제 중 하나 이상이 발생하면 이전 정보를 사용하여 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

- 모듈이 온라인 상태가 아닙니다.

- 모듈이 온라인 상태가 되지만 12개 포트 그룹이 진단 유틸리티를 통과하지 못합니다. show test <module#> 명령의 출력에서 확인할 수 있습니다.

- 모듈이 부팅될 때 다른 상태로 고정됩니다.

- 모듈의 모든 포트 LED가 황색으로 바뀝니다.

- 모든 포트는 show <module#> 명령을 실행할 때 보이는 것처럼 err-disabled 상태입니다.

명령 요약

이 문서에서 WS-X6348 모듈 연결 문제를 해결하는 데 사용되는 명령 목록입니다.

- show module <module#>

- show config <module#>.

- 로깅 버퍼 표시 1023

- show cam dynamic <module#/port>

- show trunk <module#/port>

- show spantree <module#/port>

- show cdp neighbor <module#/port> detail

8단계부터 19단계에만 카운터 증분을 모니터링하려면 각 명령의 3개의 스냅샷을 가져옵니다.

- show port <module#/port>

- show mac <module#/port>

- 카운터 표시 <module#/port>

- show intcounters <module#/port> (CatOS 릴리스 5.5(12), 6.3(4) 및 7.x에 도입됨)

show log <module#>

- show asicreg <module#/port> pinnacle 오류 카운터

- show asicreg <module#/port> pinnacle 포인터

- show asicreg <module#/port> pinnacle all

- show asicreg <module#/port> coil 오류 카운터

- show asicreg <module#/port> 코일 포인터

- show asicreg <module#/port> coil 129

- show asicreg <module#/port> coil all

- show asicreg <module#/port> mii_phy all

참고: 이 CLI(Command Line Interface)는 현재 CatOS 릴리스 6.3(8) 이상에서 작동하지 않습니다.자세한 내용은 Cisco Bug ID CSCdz26435(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

- show ltl <module#/port>

- show cbl <module#>

- 테스트 진단 설정 완료

<module#> 재설정

show test <module#>

Catalyst 6500/6000 WS-X6348 모듈 포트 연결 문제 해결

다음은 Catalyst 6500/6000 WS-X6348 모듈에서 포트 연결 문제 해결을 수행하는 단계입니다.

단계별 지침

다음 단계를 완료하십시오.

1. 사용 중인 소프트웨어 버전을 확인하고 해당 코드에 알려진 WS-X6348 문제가 없는지 확인합니다.모듈이 WS-X6348이고 상태가 정상인지 확인합니다.

esc-6509-c (enable) show module 6

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

6   6    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

6                        SAD04170FPY

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

6   00-01-97-15-03-a0 to 00-01-97-15-03-cf 1.1    5.3(1)     6.3(9)

esc-6509-c (enable)

이전 명령 출력에서 모듈의 상태를 확인합니다.다음 네 가지 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 좋아—모두 괜찮아.

- power-deny—모듈에 전원을 공급할 충분한 전력이 없습니다.

- 기타—SCP(Serial Communication Protocol) 통신이 끊어질 가능성이 높습니다.

- fault/unknown—모듈 또는 슬롯이 잘못되었을 가능성이 높습니다.

- err-disabled—show log 명령의 출력을 확인합니다. 이 명령은 3단계에서 표시되며 모듈이 err-disabled 상태인 이유에 대한 메시지가 있는지 확인합니다.

2. 모듈 및 해당 포트에 대한 컨피그레이션이 올바른지 확인합니다.set port host 명령과 같은 옵션이 적절한 경우 활성화되었는지 확인합니다.

esc-6509-c (enable) show config 6

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config  all' to show both default and non-default configurations.

....................

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Sun Oct 20 2002, 12:17:49

!

# default port status is enable

!

!

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 175  6/1-2

end

esc-6509-c (enable)

3. 로그에서 포트 관련 오류 메시지를 확인하려면 show logging buff 1023 명령을 실행합니다.

이 명령의 출력은 각 스위치에 특정하므로 의도적으로 표시되지 않습니다.

4. 문제 해결 중인 포트로 들어오는 모든 트래픽에 대해 동적 CAM(Content Addressable Memory) 항목이 생성되었는지 확인합니다.CAM 항목이 올바른 VLAN과 연결되어 있는지 확인합니다.

esc-6509-c (enable) show cam dynamic 6/1

* = Static Entry. + = Permanent Entry. # = System Entry. R = Router Entry.

X = Port Security Entry $ = Dot1x Security Entry

VLAN  Dest MAC/Route Des    [CoS]  Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

----  ------------------    -----  -------------------------------------------

175   00-d0-06-26-f4-00             6/1 [ALL]

175   00-e0-1e-a4-88-af             6/1 [ALL]

175   00-90-6d-fb-88-00             6/1 [ALL]

175   08-00-2b-2f-f4-dc             6/1 [ALL]

175   aa-00-04-00-01-a4             6/1 [ALL]

175   08-00-2b-2f-f3-b4             6/1 [ALL]

175   00-00-0c-0b-f8-98             6/1 [ALL]

175   00-00-0c-ff-ec-c9             6/1 [ALL]

175   00-03-e3-48-a6-e0             6/1 [ALL]

175   00-05-74-19-59-8a             6/1 [ALL]

175   00-08-e2-c3-60-a8             6/1 [ALL]

175   00-50-54-7c-f2-e0             6/1 [ALL]

175   00-50-54-75-dd-74             6/1 [ALL]

175   00-50-0b-6c-b8-00             6/1 [ALL]

175   00-04-5a-6c-6a-3a             6/1 [ALL]

175   00-00-0c-34-7b-16             6/1 [ALL]

175   00-00-0c-0c-19-36             6/1 [ALL]

175   08-00-69-07-b1-c8             6/1 [ALL]

Total Matching CAM Entries Displayed  =18

esc-6509-c (enable)

5. 포트가 트렁크로 구성된 경우 포트가 올바른 상태이고 적절한 VLAN이 VTP(VLAN Trunk Protocol)로 정리되지 않고 스패닝 트리 포워딩인지 확인합니다. dot1q 트렁크의 경우 네이티브 VLAN이 트렁크의 반대쪽에 있는 디바이스의 VLAN과 일치하는지 확인합니다.

esc-6509-e> (enable) show trunk 3/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      desirable    dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-50,79-81,175-176,997-999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-50,79-81,175-176,997-999

esc-6509-e> (enable)

6. 해당 포트가 올바른 VLAN에서 스패닝 트리에 대해 포워딩되는지 확인합니다.또한 적절한 경우 해당 포트가 활성화되거나 비활성화됩니다.

esc-6509-c (enable) show spantree 6/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

6/1                     175  forwarding           19   32 disabled 0

esc-6509-c (enable)

7. 포트가 다른 Cisco 디바이스에 연결된 경우 Cisco CDP(Discovery Protocol)를 사용하여 포트가 디바이스를 볼 수 있는지 확인합니다.

참고: 스위치 및 기타 Cisco 디바이스에서 CDP를 활성화해야 합니다.또한 CDP는 Cisco 독점 제품이며 Cisco 이외의 디바이스에서는 작동하지 않습니다.

esc-6509-c (enable) show cdp port 6/1

CDP               : enabled

Message Interval  : 60

Hold Time         : 180

Version           : V2

Device Id Format  : Other

Port      CDP Status

--------  ----------

6/1      enabled

esc-6509-c (enable)

이 예에서는 Catalyst 6509 스위치의 포트 6/1이 Catalyst 3500XL의 고속 이더넷 인터페이스 0/4에 연결됩니다.

esc-6509-c (enable) show cdp neighbor 6/1 detail

Port (Our Port): 6/1

Device-ID: esc-cat3500xl-1

Device Addresses:

IP Address: 172.16.176.200

Holdtime: 150 sec

Capabilities: TRANSPARENT_BRIDGE SWITCH

Version:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.1)XW, MAINTENANCEE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 21-Dec-00 12:04 by devgoyal

Platform: cisco WS-C3548-XL

Port-ID (Port on Neighbors's Device): FastEthernet0/4

VTP Management Domain: sj-et

Native VLAN: unknown

Duplex: unknown

System Name: unknown

System Object ID: unknown

Management Addresses: unknown

Physical Location: unknown

esc-6509-c (enable)

CDP는 Cisco 독점 제품이므로 주의해야 합니다.CDP 패킷은 잘 알려진 멀티캐스트 대상 MAC 주소 01-00-0C-CC-CC-CC로 전송됩니다.CDP 또는 비Cisco 스위치용으로 구성되지 않은 Cisco 스위치는 일반적으로 CDP 패킷을 임의의 멀티캐스트처럼 처리하여 VLAN 전체에서 플러딩합니다.CDP가 활성화된 Cisco 스위치 두 개가 CDP 지원 스위치가 아닌 스위치를 통해 연결되어 있다면, 실제로 두 스위치 사이에 다른 스위치가 있는 경우, 두 CDP 지원 스위치가 CDP 인접 스위치로 인식될 수 있습니다.문제를 해결할 때 이 점에 유의하십시오.

8. 문제가 발생한 포트의 구성, 상태 및 상태를 확인합니다.또한 show port <module#> 명령을 실행하여 지정된 모듈의 모든 포트를 확인할 수도 있습니다.

esc-6509-c (enable) show port 6/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

6/1                       connected  175        a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status     InlinePowered     PowerAllocated

Admin Oper   Detected mWatt mA @42V

----- ------------- -------------- ----- ------ -------- ----- --------

6/1  none          none           -     -      -        -     -

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

6/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      99

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

6/1         0                 -        -                 -        -         -

Port     Broadcast-Limit Multicast Unicast Total-Drop

-------- --------------- --------- ------- --------------------

6/1                   -         -       -                    0

Port  Send FlowControl  Receive FlowControl   RxPause    TxPause

admin    oper     admin     oper

----- -------- -------- --------- ---------   ---------- ----------

6/1  off      off      off       off         0          0

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

6/1  connected  auto silent             34     0

Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize

----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------

6/1           0          0          0          0         0

Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants

----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------

6/1           0          0          0          0         0         0         0

Port  Last-Time-Cleared

----- --------------------------

6/1  Sun Oct 13 2002, 16:37:58

esc-6509-c (enable)

- 상태 - 다음 상태를 표시할 수 있습니다.

- 연결됨

- 연결 안 함

- 연결

- 대기

- 결함

- 비활성

- 종료

- 비활성화됨

- 오류 사용 안 함

- 모니터

- 활성

- 점1p

- 태그 없음

- 비활성

- 온후크

포트가 Noconnect 상태에 있는 경우 케이블링 및 다른 끝에 연결된 디바이스를 확인합니다.포트가 결함 상태에 있는 경우 하드웨어 문제를 나타냅니다.모듈 진단 결과를 보려면 show test <module#> 명령을 실행합니다.포트가 비활성 상태인 경우 포트의 VLAN이 여전히 존재하는지 확인하고 포트를 다시 활성화하려면 set 포트 enable <module#/port>을 실행하려면 show vlan 명령을 실행합니다.VTP 문제로 인해 VLAN이 삭제될 수 있으며, 이로 인해 해당 VLAN과 연결된 포트가 비활성화됩니다.

- VLAN - 이 필드는 트렁크 포트인 경우 트렁크를, 액세스 포트인 경우 포트가 멤버인 VLAN 번호를 표시합니다.

- speed and duplex—이 필드는 전체(예: 자동 협상을 통해 값을 얻은 경우) 표시된 값 앞에 가 있습니다.포트가 속도 및 듀플렉스를 위해 하드코딩된 경우 는 존재하지 않습니다.연결된 상태가 아닌 경우 자동 협상 지원 포트는 이 필드에 자동으로 표시됩니다.이 포트에 연결된 디바이스의 속도 및 듀플렉스의 하드 설정 또는 속도 및 듀플렉스의 자동 협상 설정과 관련된 설정이 포트와 동일한지 확인합니다.

- 포트 보안이 활성화된 경우 해당 MAC 주소가 포트를 통과할 수 있도록 허용되고 보안 위반으로 인해 포트가 종료되지 않았는지 확인합니다.

- 브로드캐스트 억제가 활성화된 경우 삭제된 패킷의 수를 확인하여 포트에서 트래픽 문제의 원인이 아닌지 확인합니다.

- 흐름 제어가 활성화된 경우 링크의 다른 쪽에서도 흐름 제어를 지원하는지 확인하고 설정이 양쪽 끝에서 일치하는지 확인합니다.

- 포트가 EtherChannel의 일부로 구성된 경우 해당 상태와 채널에 있는 다른 포트의 상태가 표시됩니다.채널의 두 디바이스에서 CDP가 활성화된 것으로 가정할 경우, 네이버 디바이스의 정보는 CDP를 통해 얻은 정보를 기반으로 표시됩니다.

- FCS-Err - 프레임 오류가 없지만 프레임 오류가 없는 유효한 크기 프레임 수입니다.일반적으로 케이블, 잘못된 포트 또는 잘못된 NIC(Network Interface Card)와 같은 물리적 문제이지만 이중 불일치를 나타낼 수도 있습니다.

- Align-Err - 정렬 오류가 있는 프레임 수입니다. 이 숫자는 짝수 8진수로 끝나지 않고 포트에서 수신된 잘못된 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 있는 프레임입니다.일반적으로 케이블, 잘못된 포트 또는 잘못된 NIC와 같은 물리적 문제를 나타내지만 이중 불일치를 나타낼 수도 있습니다.케이블이 포트에 처음 연결되면 이러한 오류 중 일부가 발생할 수 있습니다.또한 포트에 연결된 허브가 있는 경우 허브의 다른 디바이스 간의 충돌로 인해 이러한 오류가 발생할 수 있습니다.

- Xmit-Err 및 Rcv-Err - 내부 포트 전송(Tx) 및 수신(Rx) 버퍼가 가득 찼음을 나타냅니다.Xmit-Err의 일반적인 원인은 높은 대역폭 링크의 트래픽이 낮은 대역폭 링크로 전환되거나 여러 인바운드 링크의 트래픽이 단일 아웃바운드 링크로 전환되는 것입니다.예를 들어, 많은 양의 버스트 트래픽이 기가비트 포트에서 들어오고 100Mbps 포트로 전환되면 Xmit-Err 필드가 100Mbps 포트에서 증가할 수 있습니다.수신 및 발신 대역폭 간의 속도 불일치로 인해 포트의 출력 버퍼가 초과 트래픽에 의해 압도되기 때문입니다.

- Late-coll(늦은 충돌) - 전송 프로세스에서 특정 포트에서 충돌이 늦게 탐지된 횟수입니다.10Mbit/sec 포트의 경우 패킷 전송에 512비트 이상이 사용됩니다.501 및 12비트 시간은 10Mbit/sec 시스템의 51.2마이크로초에 해당합니다.이 오류는 다른 사물과 이중 불일치를 나타낼 수 있습니다.이중 불일치 시나리오의 경우 하프 듀플렉스 측에서 지연 충돌이 표시됩니다.하프 듀플렉스 측에서 전송하면 전이중 측에서 회전을 기다리지 않고 전송이 동시에 지연되어 충돌이 발생합니다.늦은 충돌은 이더넷 케이블 또는 세그먼트가 너무 길음을 나타낼 수도 있습니다.전이중으로 구성된 포트에서는 충돌을 볼 수 없습니다.

- 단일 열(단일 충돌) - 포트가 프레임을 미디어로 성공적으로 전송하기 전에 충돌이 발생한 횟수입니다.반이중으로 구성된 포트에는 충돌이 정상이지만 전이중 포트에서는 발생하지 않아야 합니다.충돌이 크게 증가할 경우, 이는 활용도가 높은 링크 또는 연결된 디바이스와의 듀플렉스 불일치를 가리킵니다.

- Multi-coll(다중 충돌) - 포트가 프레임을 미디어로 성공적으로 전송하기 전에 여러 충돌이 발생한 횟수입니다.반이중으로 구성된 포트에는 충돌이 정상이지만 전이중 포트에서는 발생하지 않아야 합니다.충돌이 크게 증가할 경우, 이는 활용도가 높은 링크 또는 연결된 디바이스와의 듀플렉스 불일치를 가리킵니다.

- Excess-coll(과도한 충돌) - 과도한 충돌로 인해 특정 포트에 대한 전송이 실패하는 프레임의 개수입니다.패킷이 16번 연속으로 충돌할 경우 과도한 충돌이 발생합니다.그런 다음 패킷이 삭제됩니다.과도한 충돌은 일반적으로 세그먼트의 로드를 여러 세그먼트로 분할해야 하지만 연결된 디바이스와의 이중 불일치를 가리킬 수도 있음을 나타냅니다.전이중으로 구성된 포트에서는 충돌을 볼 수 없습니다.

- Carri-Sen(캐리어 센스) - 이더넷 컨트롤러가 반이중 연결에서 데이터를 전송하려고 할 때마다 발생합니다.컨트롤러는 와이어를 감지하고 전송 전에 통화 중이 아닌지 확인합니다.이는 반이중 이더넷 세그먼트에서 정상입니다.

- Undersize(언더사이즈) - 수신한 프레임 중 최소 IEEE 802.3 프레임 크기(길이 64바이트)보다 작은 프레임으로 프레이밍 비트를 제외하지만 FCS octets가 포함됩니다. 그렇지 않으면 형식이 올바르며 유효한 CRC가 있습니다.이러한 프레임을 전송하는 장치를 확인합니다.

- Runts—수신한 프레임 중 최소 IEEE 802.3 프레임 크기(이더넷의 경우 64바이트)보다 작고 잘못된 CRC가 있습니다.이는 연결된 디바이스의 잘못된 케이블, 포트 또는 NIC와 같은 이중 불일치와 물리적 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

- Giants—최대 IEEE 802.3 프레임 크기(점보 이더넷이 아닌 경우 1518바이트)를 초과하고 잘못된 FCS가 있는 프레임.문제가 되는 장치를 찾아 네트워크에서 제거하십시오.대부분의 경우, NIC가 불량하여 발생하는 경우가 많습니다.

- 일반 카운터를 실행합니다[모두 | mod/port] 명령을 실행하여 show port, show Mac 및 show counters 명령에 대한 통계를 재설정합니다.

자세한 내용과 show port 명령 출력의 다양한 필드에 대한 자세한 내용은 Quick Links to Catalyst 6500 Family Switch and ROM Monitor Commands를 참조하십시오.

9. 트래픽 카운터가 포트에서 인바운드 및 아웃바운드 모두를 증가하는지 확인합니다.또한 show Mac<module#> 명령을 실행하여 지정된 모듈의 모든 포트에 대한 MAC 정보를 확인할 수도 있습니다.

esc-6509-c (enable) show Mac 6/1

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

6/1                    20890               894039                74883

Port     Xmit-Unicast         Xmit-Multicast       Xmit-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

6/1                    12845                73660                  179

Port     Rcv-Octet            Xmit-Octet

-------- -------------------- --------------------

6/1                 79498714              8738501

MAC      Dely-Exced MTU-Exced  In-Discard Out-Discard

-------- ---------- ---------- ---------- -----------

6/1              0          0          0           0

Port  Last-Time-Cleared

----- --------------------------

6/1  Sun Oct 13 2002, 16:37:58

esc-6509-c (enable)

- 이전 출력은 포트에서 수신되고 전송된(Xmit) 총 유니캐스트, 멀티캐스트 및 브로드캐스트 패킷을 보여줍니다.

참고: 포트가 ISL(Inter-Switch Link Protocol) 트렁크인 경우 모든 트래픽은 멀티캐스트이며 모든 ISL 헤더는 목적지 멀티캐스트 주소 01-00-0C-CC-CC-CC를 사용합니다.

- Delay-Exced—스위치를 통한 과도한 전송 지연으로 인해 이 포트에서 폐기한 프레임 수입니다.이 카운터는 포트가 매우 높은 사용률을 유지하지 않는 한 상승해서는 안 됩니다.

- MTU Exceed(MTU 초과) - 해당 포트 또는 세그먼트의 디바이스 중 하나가 허용된 프레임 크기(점보 이더넷이 아닌 경우 1518바이트)보다 많이 전송됨을 나타냅니다.

- In-Discard—프레임을 전환할 필요가 없으므로 폐기된 유효한 수신 프레임의 결과입니다.허브가 포트에 연결되어 있고 해당 허브의 두 디바이스가 데이터를 교환하는 경우 정상일 수 있습니다.CAM 테이블에 동일한 포트와 연결된 두 디바이스의 MAC 주소가 표시되므로 스위치 포트는 여전히 데이터를 표시하지만 이를 전환할 필요는 없습니다.또한 이 카운터는 트렁크가 일부 VLAN에 대해 차단되는 경우 트렁크로 구성된 포트 또는 VLAN의 유일한 구성원인 포트에서 증가할 수 있습니다.

- Out-Discard—패킷 오류가 탐지되지 않았지만 삭제되도록 선택한 아웃바운드 패킷 수입니다.이러한 패킷을 폐기하는 한 가지 가능한 이유는 버퍼 공간을 확보하기 위해서입니다.

- 일반 카운터를 실행합니다[모두 | mod/port] 명령을 실행하여 show port, show Mac 및 show counters 명령에 대한 통계를 재설정합니다.

자세한 내용과 show Mac 명령 출력의 다양한 필드에 대한 자세한 내용은 Quick Links to Catalyst 6500 Family Switch and ROM Monitor Commands를 참조하십시오.

10. 특정 포트에 대한 자세한 통계를 확인합니다.

esc-6509-c (enable) show counters 6/1

64 bit counters

0  rxHCTotalPkts                      =               364517

1  txHCTotalPkts                      =                35104

2  rxHCUnicastPkts                    =                10281

3  txHCUnicastPkts                    =                 6678

4  rxHCMulticastPkts                  =               338957

5  txHCMulticastPkts                  =                28343

6  rxHCBroadcastPkts                  =                15279

7  txHCBroadcastPkts                  =                   83

8  rxHCOctets                         =             29291862

9  txHCOctets                         =              3460655

10 rxTxHCPkts64Octets                 =               181165

11 rxTxHCPkts65to127Octets            =               201314

12 rxTxHCPkts128to255Octets           =                 5546

13 rxTxHCPkts256to511Octets           =                11425

14 rxTxHCpkts512to1023Octets          =                   81

15 rxTxHCpkts1024to1518Octets         =                   89

16 txHCTrunkFrames                    =                    0

17 rxHCTrunkFrames                    =                    0

18 rxHCDropEvents                     =                    0

32 bit counters

0  rxCRCAlignErrors                   =          0

1  rxUndersizedPkts                   =          0

2  rxOversizedPkts                    =          0

3  rxFragmentPkts                     =          0

4  rxJabbers                          =          0

5  txCollisions                       =          0

6  ifInErrors                         =          0

7  ifOutErrors                        =          0

8  ifInDiscards                       =          0

9  ifInUnknownProtos                  =          0

10 ifOutDiscards                      =          0

11 txDelayExceededDiscards            =          0

12 txCRC                              =          0

13 linkChange                         =          4

14 wrongEncapFrames                   =          0

0  dot3StatsAlignmentErrors           =          0

1  dot3StatsFCSErrors                 =          0

2  dot3StatsSingleColFrames           =          0

3  dot3StatsMultiColFrames            =          0

4  dot3StatsSQETestErrors             =          0

5  dot3StatsDeferredTransmisions      =          0

6  dot3StatsLateCollisions            =          0

7  dot3StatsExcessiveCollisions       =          0

8  dot3StatsInternalMacTransmitErrors =          0

9  dot3StatsCarrierSenseErrors        =          0

10 dot3StatsFrameTooLongs             =          0

11 dot3StatsInternalMacReceiveErrors  =          0

0  txPause                            =          0

1  rxPause                            =          0

0  rxTotalDrops                       =          0

1  rxFIFOFull                         =          0

2  rxBadCode                          =          0

Last-Time-Cleared

--------------------------

Sun Oct 20 2002, 16:23:06

esc-6509-c (enable)

이전 출력의 제네릭이 아닌 카운터 세부 정보 목록입니다.

- RxFragmentPkts—짝수(정렬 오류)로 끝나지 않거나 FCS 오류가 있고 길이가 648진수 미만인 수신된 총 패킷 수입니다.프레이밍 비트는 제외되지만 FCS octets가 포함됩니다.

- dot3StatsInternalMacReceiveErrors - 내부 MAC 하위 레이어 수신 오류로 인해 특정 포트에서 수신에 실패한 프레임 수입니다.프레임은 dot3StatsFrameTooLongs, dot3StatsAlignmentErrors 또는 dot3StatsFCSErors의 해당 인스턴스에 의해 계산되지 않는 경우에만 계산됩니다.특히 이 개체의 인스턴스는 달리 계산되지 않은 특정 포트에서 수신 오류 수를 나타낼 수 있습니다.

- dot3StatsInternalMacTransmitErrors - 내부 MAC 하위 레이어 전송 오류로 인해 특정 포트에서 전송이 실패하는 프레임 수입니다.프레임은 dot3StatsLateCollisions, dot3StatsExperiomCollisions 또는 dot3StatsCarrierSenseErrors의 해당 인스턴스에 의해 계산되지 않은 경우에만 계산됩니다.

- RxJabbers - 1518옥테트를 초과하여 수신된 총 패킷 수(프레이밍 비트를 제외하지만 FCS 8진수 포함, 짝수(정렬 오류)로 끝나지 않거나 FCS 오류가 있음)권장 작업은 이러한 패킷을 전송하는 디바이스를 격리하는 것입니다.

- txDelayExceededDiscards—스위치를 통한 과도한 전송 지연으로 인해 이 포트에서 폐기된 프레임 수입니다.이 카운터는 show Mac 명령의 출력에서 Delimy-Exced 카운터와 동일하며, 포트가 사용률이 매우 높은 경우가 아니면 위로 올라가서는 안 됩니다.

- IfInUnknownProtos - 알 수 없는 프로토콜이 있는 인바운드 패킷 수입니다.

- TxCRC - 프레임이 잘못된 CRC로 전송될 때 증가하지만 늦은 충돌로 인해 중단된 프레임은 포함되지 않습니다.이 카운터는 일반적으로 인그레스 포트에서 ISL 프레임으로 수신되는 프레임을 전송할 때 이그레스 포트에서 증가하지만, ISL 패킷 자체는 좋은 CRC를 가지고 있는 반면, 이더넷 패킷은 그 안에 잘못된 CRC를 전달합니다.또한 잘못된 스위치 하드웨어로 인해 발생할 수 있습니다.이 문제를 해결하는 방법은 포트에서 브로드캐스트 트래픽을 보내고 모든 이그레스 연결 포트에서 카운터가 증가하는지 확인하는 것입니다.트래픽을 보내는 포트와 상관없이 이러한 문제가 발생할 경우 스위치 하드웨어에서 오류가 발생합니다. 대부분 섀시 또는 감독 모듈일 수 있습니다.특정 모듈을 사용하여 트래픽을 전송할 때만 카운터가 증가하면 이 모듈에 하드웨어 오류가 발생합니다.카운터가 몇 개의 포트에서만 증가하면 포트 자체에서 문제가 발생합니다.이전 테스트에서 원인을 확인할 수 없는 경우 ISL에 연결된 인접 스위치를 확인하거나 ISL에 연결된 최종 디바이스를 확인합니다.추가 지원이 필요한 경우 Cisco 기술 지원에 문의하십시오.

- dot3StatsSQETestErrors—특정 인터페이스의 물리적 레이어 신호 하위 레이어(PLS)에 의해 SQE TEST ERROR 메시지가 생성된 횟수입니다.SQE TEST 오류 메시지는 ANSI(American National Standards Institute)/IEEE 802.3-1985의 7.2.2.2.4에 정의되어 있으며 해당 생성은 같은 문서의 섹션 7.2.4.6에 설명되어 있습니다.이 카운터는 외부 이더넷 트랜시버와의 관련성만 있으므로 절대로 올라가지 마십시오.

- dot3StatsCarrierSenseErrors - 특정 포트에서 프레임을 전송하려고 시도하는 동안 캐리어 감지 조건이 손실되거나 어설션되지 않은 횟수입니다.이 개체의 인스턴스에 의해 표시되는 개수는 전송 시도 중에 통신 사업자 감지 조건이 변하더라도 전송 시도마다 한 번에 하나씩 증가합니다.이 카운터는 show port 명령 출력의 Carri-Sen 필드와 동일한 카운터입니다.이는 반이중 이더넷 세그먼트에서 정상입니다.

- linkChange—포트가 연결된 상태를 연결되지 않은 상태로 전환하는 횟수입니다.이 카운터가 지속적으로 증가하면 이 포트, 이 포트에 연결된 케이블 또는 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 장치에 문제가 있음을 의미합니다.

- dot3StatsFrameTooLongs - 특정 인터페이스에서 수신되는 최대 허용 프레임 크기를 초과하는 프레임 수입니다.포트에 연결된 장치를 확인합니다.

- dot3StatsFCSErors—짝수 8진수 수로 끝나지만 FCS 검사를 통과하지 않는 특정 인터페이스에서 수신된 유효한 프레임의 개수입니다.일반적으로 케이블, 잘못된 포트 또는 잘못된 NIC 카드와 같은 물리적 문제이지만 이중 불일치를 나타낼 수도 있습니다.이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 FCS-Err 필드와 동일한 카운터입니다.

- dot3StatsSingleColFrames - 특정 포트에서 성공적으로 전송된 프레임의 개수로, 정확히 하나의 충돌로 인해 전송이 초기에 방해됩니다.반이중으로 구성된 포트에는 충돌이 정상이지만 전이중 포트에서는 발생하지 않아야 합니다.충돌이 크게 증가할 경우 이는 활용도가 높은 링크를 가리키거나 연결된 디바이스와의 듀플렉스 불일치를 의미합니다.이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 Single-Coll 필드와 동일합니다.

- dot3StatsMultiColFrames - 하나 이상의 충돌로 인해 전송이 초기에 방해되는 특정 포트에서 성공적으로 전송된 프레임 수입니다.반이중으로 구성된 포트에는 충돌이 정상이지만 전이중 포트에서는 발생하지 않아야 합니다.충돌이 크게 증가할 경우 이는 활용도가 높은 링크나 연결된 디바이스와의 듀플렉스 불일치를 가리킵니다.이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 Multi-Coll 필드와 동일합니다.

- dot3StatsExferredCollisions - 과도한 충돌로 인해 특정 포트에서 전송이 실패하는 프레임의 카운트입니다.패킷이 16번 연속으로 충돌할 경우 과도한 충돌이 발생합니다.그런 다음 패킷이 삭제됩니다.과도한 충돌은 일반적으로 세그먼트의 로드를 여러 세그먼트로 분할해야 하지만 연결된 디바이스와의 이중 불일치를 가리킬 수도 있음을 나타냅니다.전이중으로 구성된 포트에서는 충돌을 볼 수 없습니다.이는 show port 명령의 출력에 있는 Excess-Coll 필드와 동일한 카운터입니다.

- dot3StatsLateCollisions - 전송 프로세스에서 특정 포트에서 충돌이 늦게 탐지된 횟수입니다.10Mbit/sec 포트의 경우 패킷 전송에 512비트 이상이 사용됩니다.512비트 시간은 10Mbit/sec 시스템의 51.2마이크로초에 해당합니다.늦은 충돌은 다른 충돌 관련 통계에서 일반적인 충돌로 간주됩니다.이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 Late-Coll 필드와 동일하며 다른 항목 간의 이중 불일치를 나타낼 수 있습니다.듀플렉스 불일치 시나리오에서는 하프 듀플렉스 측에서 지연 충돌이 표시됩니다.하프 듀플렉스 측에서 전송하는 동안 전이중 측에서 회전을 기다리지 않고 동시에 전송하므로 충돌이 늦게 발생합니다.늦은 충돌은 이더넷 케이블 또는 세그먼트가 너무 길음을 나타낼 수도 있습니다.전이중으로 구성된 포트에서는 충돌을 볼 수 없습니다.

- dot3StatsDeferredTx - 미디어가 사용 중이기 때문에 특정 포트에 대한 첫 번째 전송 시도가 지연된 프레임 수입니다.이 카운트에는 충돌과 관련된 프레임이 포함되지 않습니다.이연 전송은 이더넷에서 정상이지만, 높은 개수는 로드가 높은 세그먼트를 나타낼 수 있습니다.

- rxBadCode—프리앰블에 잘못된 코드가 있는 수신된 프레임 수입니다.포트에 연결된 디바이스를 확인합니다.

- IfInDiscards—수신한 유효한 프레임의 개수로, 스위치의 전달 프로세스에 의해 삭제됩니다.이 카운터는 show Mac 명령의 출력에서 In-Discard 필드와 동일합니다.스위치에는 해당 VLAN에 다른 포트가 없는 동안 특정 VLAN에 대한 트렁크에서 트래픽을 수신할 경우 이 문제가 표시됩니다.패킷이 수신되는 포트에서 패킷의 목적지 주소를 학습하거나 포트가 트렁크로 구성되고 해당 트렁크가 VLAN에 대해 차단되는 경우 이 카운터가 증가합니다.

- rxUndersizedPkts—수신한 총 패킷 수(648진수 미만, 프레이밍 비트는 제외되지만 FCS 8진수 포함, 그 외 올바른 형태임)이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 Undersize 필드와 동일합니다.이러한 프레임을 전송하는 장치를 확인합니다.

- RxOversizePkts—15188옥테트를 초과하여 수신된 총 패킷 수(프레이밍 비트를 제외하지만 FCS octets를 포함함), 그 외 올바른 형태입니다.이 포트에 연결된 장치를 확인합니다.이 카운터는 포트에 연결된 디바이스에 ISL 캡슐화가 설정되어 있고 포트 자체가 활성화되지 않은 경우 증가할 수 있습니다.포트에서 점보 지원을 구성하지 않고 점보 프레임을 수신하는 경우에도 이 카운터가 증가합니다.

- dot3StatsAlignmentErrors - 길이가 지정된 총 패킷 수(프레이밍 비트를 제외하지만 FCS 8진수 포함, 64와 1518진수 사이(포함)는 포함하지만 8진수 짝수로 끝나지 않고 FCS가 불량한 경우 제외).이 카운터는 show port 명령의 출력에 있는 Align-Err 필드와 동일합니다.이러한 오류는 일반적으로 케이블링, 잘못된 포트 또는 잘못된 NIC 카드와 같은 물리적 문제를 나타내지만 이중 불일치를 나타낼 수도 있습니다.케이블이 포트에 처음 연결되면 이러한 오류 중 일부가 발생할 수 있습니다.또한 포트에 연결된 허브가 있는 경우 허브의 다른 디바이스 간의 충돌로 인해 이러한 오류가 발생할 수 있습니다.

- rxTotalDrops—이 카운터에는 다음 카운터의 합계가 포함됩니다.

- CRC 오류로 인한 불량 패킷 수입니다.

- 코딩 위반 또는 시퀀스 오류입니다.

- CBL(Color Blocking Logic) 차단 삭제 수입니다.

- 잘못된 캡슐화의 인스턴스 수입니다.

- 브로드캐스트 억제 삭제 수입니다.

- 패킷 길이가 64바이트보다 작거나 1518바이트보다 크기 때문에 삭제된 수입니다.

CBL은 해당 포트에서 특정 VLAN(색상)의 스패닝 트리 상태를 나타냅니다.포트가 특정 VLAN에 대한 스패닝 트리 차단 상태인 경우 해당 VLAN에 대해 해당 포트에서 수신된 패킷을 삭제하는 것이 정상입니다.CBL에 대한 자세한 내용은 21단계를 참조하십시오.

11. 오류 증가를 확인합니다.또한 3단계에 표시된 show logging buffer 1023 명령을 실행합니다. 이 명령은 포트에서 발생하는 이러한 오류를 로깅합니다.일부 오류로 인해 펌웨어가 복구할 모듈을 재설정합니다.이 명령은 CatOS 릴리스 5.5(12), 6.3(4) 및 7.x에서 도입되었습니다.

esc-6509-c (enable) show intcounters 6/1

MasterInt       : 0

PbUnderflow     : 0

Parity          : 0

InternalParity  : 0

PacketCRC       : 0

MdtifErr        : 0

CpuifErr        : 0

PnclChksum      : 0

모듈 재설정 기록을 가져오려면 show log 명령을 실행합니다.

esc-6509-c (enable) show log 6

Module 6 Log:

Reset Count:   73

Reset History: Sun Oct 13 2002, 15:51:18

Sun Oct 13 2002, 08:44:51

Sat Oct 12 2002, 22:48:11

Fri Oct 11 2002, 23:47:30

12. 이 명령은 오류 수와 관련된 Pinnacle ASIC의 레지스터를 표시합니다.그들은 모두 오류를 범하지 않아야 한다.카운터에서 증분을 확인하려면 3개의 스냅샷을 만듭니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 pinnacle errcounters

00C5: PI_CI_S_HDR_FCS_REG                      = 0000

00C6: PI_CI_S_RBUS_FCS_REG                     = 0000

00C7: PI_CI_S_PKTCRC_ERR_REG                   = 0000

00C8: PI_CI_S_PKTLEN_ERR_REG                   = 0000

00C9: PI_CI_S_BPDU_OUTLOST_REG                 = 0000

00CE: PI_CI_S_HOLD_REG                         = 0000

00CA: PI_CI_S_QOS0_OUTLOST_REG                 = 0000

00CE: PI_CI_S_HOLD_REG                         = 0000

00CB: PI_CI_S_QOS1_OUTLOST_REG                 = 0000

00CE: PI_CI_S_HOLD_REG                         = 0000

00CC: PI_CI_S_QOS2_OUTLOST_REG                 = 0000

00CE: PI_CI_S_HOLD_REG                         = 0000

00CD: PI_CI_S_QOS3_OUTLOST_REG                 = 0000

00CE: PI_CI_S_HOLD_REG                         = 0000

0150: PI_GM_S_TX_PARERR_REG                    = 0000

0151: PI_GM_S_RX_PARERR_REG                    = 0000

0152: PI_GM_S_INCRC_ERR_REG                    = 0000

0153: PI_GM_S_CBL_DROP_REG                     = 0000

0154: PI_GM_S_TOTAL_DROP_REG                   = 0000

0158: PI_PN_S_CRC_ERR_CNT_REG                  = 0000

0159: PI_PN_S_RBUS_ERR_CNT_REG                 = 0000

015A: PI_PBT_S_BPDU_OUTLOST_REG                = 0000

015F: PI_PBT_S_HOLD_REG                        = 0000

--More—

13. 이 명령은 Pinnacle ASIC의 포인터 레지스터를 표시합니다.카운터의 변경 사항을 확인하여 레지스터가 고정되지 않도록 하려면 3개의 스냅샷을 만듭니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 pinnacle pointers

003F: PI_INT_HI_WR_PTR_REG                     = 02DB

0040: PI_INT_HI_CMT_PTR_REG                    = 02DB

0041: PI_INT_HI_RD_PTR_REG                     = 02DB

0042: PI_INT_HI_DN_PTR_REG                     = 02DB

0044: PI_INT_LO_WR_PTR_REG                     = 04CC

0045: PI_INT_LO_CMT_PTR_REG                    = 04CC

0046: PI_INT_LO_RD_PTR_REG                     = 04CC

0047: PI_INT_LO_DN_PTR_REG                     = 04CC

010A: PI_PBT_HI_WR_PTR_MSB_REG                 = 0000

010B: PI_PBT_HI_WR_PTR15_0_REG                 = A94C

010C: PI_PBT_HI_CMT_PTR_MSB_REG                = 0000

010D: PI_PBT_HI_CMT_PTR15_0_REG                = A94B

010E: PI_PBT_HI_RD_PTR_MSB_REG                 = 0000

010F: PI_PBT_HI_RD_PTR15_0_REG                 = A94C

0112: PI_PBT_LO_WR_PTR_MSB_REG                 = 0000

0113: PI_PBT_LO_WR_PTR15_0_REG                 = CECC

0114: PI_PBT_LO_CMT_PTR_MSB_REG                = 0000

0115: PI_PBT_LO_CMT_PTR15_0_REG                = CECB

0116: PI_PBT_LO_RD_PTR_MSB_REG                 = 0000

0117: PI_PBT_LO_RD_PTR15_0_REG                 = CECC

011C: PI_PBR_WR_PTR_MSB_REG                    = 0000

011D: PI_PBR_WR_PTR15_0_REG                    = FA81

011E: PI_PBR_CMT_PTR_MSB_REG                   = 0000

011F: PI_PBR_CMT_PTR15_0_REG                   = FA7F

0120: PI_PBR_RD_PTR_MSB_REG                    = 0000

0121: PI_PBR_RD_PTR15_0_REG                    = FA80

0127: PI2_PBR_HI_WR_PTR_MSB                    = 0000

0128: PI2_PBR_HI_WR_PTR15_0                    = F672

0129: PI2_PBR_HI_CMT_PTR_MSB                   = 0000

012A: PI2_PBR_HI_CMT_PTR15_0                   = F670

012B: PI2_PBR_HI_RD_PTR_MSB                    = 0000

012C: PI2_PBR_HI_RD_PTR15_0                    = F671

013C: PI2_PBT_VHI_WR_PTR_MSB                   = 0000

013D: PI2_PBT_VHI_WR_PTR15_0                   = A58F

013E: PI2_PBT_VHI_CMT_PTR_MSB                  = 0000

013F: PI2_PBT_VHI_CMT_PTR15_0                  = A58E

0140: PI2_PBT_VHI_RD_PTR_MSB                   = 0000

0141: PI2_PBT_VHI_RD_PTR15_0                   = A58F

0142: PI2_PBT_VHI_FREE_CNT_MSB                 = 0000

0143: PI2_PBT_VHI_FREE_CNT15_0                 = 0400

esc-6509-c (enable)

- 내부 패킷 버퍼에 대한 포인터를 이동해야 합니다(PI_INT_HI... 및 PI_INT_LO... 카운터).

- 외부 패킷 버퍼에 대한 우선 순위 TX 포인터는 이동해야 합니다(PI_PBT_HI... 및 PI_PBT_LO... 카운터).

- 외부 패킷 버퍼에 대한 우선순위 Rx 포인터는 이동해야 합니다(PI_PBR_HI... 및 PI_PBR_LO... 카운터).

14. 모든 Pinnacle ASIC 레지스터 설정을 덤프하려면 이 명령을 실행합니다.TAC 엔지니어가 요청할 경우 이 스냅샷의 세 가지 스냅샷을 수집합니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 pinnacle all

0001: PI_CP_RESET0_1_REG                       = 1F1F

0002: PI_CP_RESET2_3_REG                       = 1F1F

0003: PI2_MII_PHY_ADDR                         = 0000

0004: PI2_MII_MGMT_ADDR                        = 0000

0005: PI2_MII_MGMT_CMD_STATUS                  = 0000

0006: PI2_MII_MGMT_DATA                        = 0000

0007: PI_CP_RESET_GEN_REG                      = 0000

0008: PI_CP_DISABLE0_3_REG                     = 0000

0009: PI_CP_CFG_REG                            = 1000

000A: PI_CP_PORT_NUM_REG                       = 0003

000B: PI_MATCH1_ADDR47_32_REG                  = 0100

000C: PI_MATCH1_ADDR31_16_REG                  = 0CCC

000D: PI_MATCH1_ADDR15_0_REG                   = CCCD

000E: PI_MATCH2_ADDR47_32_REG                  = 0000

000F: PI_MATCH2_ADDR31_16_REG                  = 0000

0010: PI_MATCH2_ADDR15_0_REG                   = 0000

0011: PI_GM_BCAST_INT_CNTR31_16_REG            = 0000

0012: PI_GM_BCAST_INT_CNTR15_0_REG             = 0000

0014: PI_GM_FC_DA_47_32_REG                    = 0180

0015: PI_GM_FC_DA_31_16_REG                    = C200

0016: PI_GM_FC_DA_15_0_REG                     = 0001

0017: PI_GM_ISL_SA47_32_REG                    = F000

0018: PI_GM_ISL_SA31_16_REG                    = 0000

--More—

15. 이 명령은 오류 수와 관련된 포트에 대한 코일 ASIC 레지스터를 표시합니다.그들은 모두 오류를 범하지 않아야 한다.카운터에서 증분을 확인하려면 3개의 스냅샷을 만듭니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 coil errcounters

00C8: CO_PTX_S_DROP_CNT                        = 0000

00C9: CO_PTX_S_CRC0_CNT                        = 0000

00CA: CO_PRX_S_BAD_CNT                         = 0000

00CB: CO_PRX_S_ASSERT_FC                       = 0000

00CC: CO_PTX_S_ASSERT_FC                       = 0000

00CD: CO_PBR_ERR_COUNT                         = 0000

00CE: CO_PBT_ERR_COUNT                         = 0000

00CF: CO_PBR_FULL_DROP_COUNT                   = 0000

00D0: CO_PBT_FULL_DROP_COUNT                   = 0000

0153: CO_PRX_S_CBL_DROP                        = 0000

0154: CO_PRX_WRONG_ENCAP                       = 0000

0159: CO_PBT_S_BPDU_OUTLOST                    = 0000

015A: CO_PBT_S_QOS3_OUTLOST                    = 0000

015B: CO_PBT_S_QOS2_OUTLOST                    = 0000

015C: CO_PBT_S_QOS1_OUTLOST                    = 0000

015D: CO_PBT_S_QOS0_OUTLOST                    = 0000

015E: CO_PBR_S_BPDU_INLOST                     = 0000

015F: CO_PBR_S_QOS3_INLOST                     = 0000

0160: CO_PBR_S_QOS2_INLOST                     = 0000

0161: CO_PBR_S_QOS1_INLOST                     = 0000

0162: CO_PBR_S_QOS0_INLOST                     = 0000

016F: CO_PTX_S_CBL_DROP                        = 0000

0170: CO_PTX_S_CAP0_CNT                        = 0000

--More—

- CO_PRX_S_ASSERT_FC 및 CO_PTX_S_ASSERT_FC 카운터가 때때로 증분될 수 있습니다. 즉, Pinnacle ASIC와 이 포트와 연결된 Coil ASIC 간에 정체 현상이 발생합니다.이 카운터는 Coil ASIC가 Pinnacle ASIC에서 흐름 제어를 수신하거나 흐름 제어를 ASIC 간의 기가비트 연결을 통해 Pinnacle ASIC에 어설션함을 나타냅니다.예를 들어, Pinnacle에서 Coil에서 흐름 제어 어설션을 수신하면 기가비트 연결에서 Pinnacle ASIC로의 트래픽이 Coil ASIC에 도달하면 해당 Coil ASIC과 연결된 12 10/100 포트 중 하나 이상의 12 10/100에서 출력 버퍼를 압도할 수 있습니다.코일은 이를 방지하기 위해 전송 속도를 늦추도록 신호를 보내기 위해 피너클을 제어하고 있습니다.8단계에 표시된 show port 명령의 출력의 Xmit-err 카운터는 12 10/100 포트의 출력 버퍼가 오버런인지 여부를 나타냅니다.

참고: 기본적으로 Pinnacle과 Coil ASIC 간의 흐름 제어는 비활성화되어 있습니다.

esc-6509-c (enable) show option flowcontrol

Option flowcontrol: disabled

16. 이 명령은 포트와 연결된 코일 ASIC의 포인터 레지스터를 표시합니다.레지스터가 고정되지 않도록 카운터의 변경 사항을 확인하기 위해 3개의 스냅샷을 만듭니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 coil pointers

010B: CO_PBT_HI_WR_PTR                         = 01A0

010D: CO_PBT_HI_WRCMT_PTR                      = 01A0

010F: CO_PBT_HI_RD_PTR                         = 01A0

0111: CO_PBT_HI_FREE_CNT                       = 0580

0113: CO_PBT_LO_WR_PTR                         = 0557

0115: CO_PBT_LO_WRCMT_PTR                      = 0557

0117: CO_PBT_LO_RD_PTR                         = 0557

0119: CO_PBT_LO_FREE_CNT                       = 1680

011D: CO_PBR_WR_PTR                            = 0258

011F: CO_PBR_WRCMT_PTR                         = 0257

0121: CO_PBR_RD_PTR                            = 0257

0123: CO_PBR_FREE_CNT                          = 03FF

esc-6509-c (enable)

- 높음 및 낮음 Tx 카운터를 이동해야 합니다(CO_PBT_HI... 및 CO_PBT_LO...).

- Rx 카운터가 이동해야 합니다(CO_PBR...).

17. 포트와 연결된 Coil ASIC 레지스터의 특정 MAC 제어 설정을 덤프하려면 이 명령을 실행합니다.show port 명령의 출력에 있는 듀플렉스 설정이 Coil ASIC에 실제로 설정되었는지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 자동 협상 문제 해결에서 특히 유용합니다. 이 포트에 대한 점보 패킷이 ASIC에서 활성화되었는지 여부, show port jumbo 명령의 출력에 표시된 설정과 일치해야 하는지 여부, MAC가 루프백 상태가 아닌지 확인하는 데 사용됩니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 coil 129

0129: CO_MAC_CONTROL1                          = 014C

esc-6509-c (enable)

명령 출력의 디코드입니다.

0x014C = 101001100 binary

Checking bit setting from right to left:

Bit5 = 0 (MAC loopback is disabled)

Bit6 = 0 (tx & rx of jumbo packets is disabled)

Bit7 = 1 (full duplex)

18. 포트와 연결된 모든 코일 ASIC 레지스터 설정을 덤프하려면 이 명령을 실행합니다.TAC 엔지니어가 요청할 경우 이 스냅샷의 세 가지 스냅샷을 수집합니다.

esc-6509-c (enable) show asicreg 6/1 coil all

0001: CO_TFIFO_CONFIG                          = 0001

0002: CO_CPU_DISABLE0_3                        = 0000

0003: CO_CPU_DISABLE4_7                        = 0000

0004: CO_CPU_DISABLE8_11                       = 0000

0005: CO_CPU_RESET_GEN                         = 0000

0006: CO_PORT_NUM                              = 0000

0007: CO_PB_CONFIG                             = 0000

0008: CO_CPU_MATCHA_ADDR47_32                  = 0180

0009: CO_CPU_MATCHA_ADDR31_16                  = C200

000A: CO_CPU_MATCHA_ADDR15_0                   = 0020

000B: CO_CPU_MATCHB_ADDR47_32                  = 0100

000C: CO_CPU_MATCHB_ADDR31_16                  = 0CCC

000D: CO_CPU_MATCHB_ADDR15_0                   = CCCD

000E: CO_CPU_MATCHC_ADDR47_32                  = 0000

000F: CO_CPU_MATCHC_ADDR31_16                  = 0000

0010: CO_CPU_MATCHC_ADDR15_0                   = 0000

0011: CO_MDT_CONFIG                            = 0000

0012: CO_MDR_BCAST_INT_CNTR15_0                = BEBC

0013: CO_MDR_FC_TYPE                           = 8808

0014: CO_MDR_FC_DA_47_32                       = 0180

0015: CO_MDR_FC_DA_31_16                       = C200

0016: CO_MDR_FC_DA_15_0                        = 0001

0017: CO_MDT_ISL_SA47_32                       = 0001

--More—

19. 포트와 연결된 mii(media independent interface) phy 레지스터 설정을 덤프하려면 이 명령을 실행합니다.TAC 엔지니어가 요청할 경우 이 스냅샷의 세 가지 스냅샷을 수집합니다.여기에 표시된 대로 포트의 자동 협상 설정을 확인하기 위해 레지스터 0000, 0001 및 0005를 디코딩할 수도 있습니다.

참고:  이 CLI는 현재 CatOS 릴리스 6.3(8) 이상에서 작동하지 않습니다.자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCdz26435(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.

esc-6509-e> (enable) show asicreg 2/1 mii_phy all

0000:                                          = 1000

0001:                                          = 782D

0002:                                          = 0040

0003:                                          = 6136

0004:                                          = 01E1

0005:                                          = 41E1

0006:                                          = 0003

0007:                                          = 0000

0008:                                          = 0000

0009:                                          = 0000

000A:                                          = 0000

000B:                                          = 0000

000C:                                          = 0000

000D:                                          = 0000

000E:                                          = 0000

000F:                                          = 0000

0010:                                          = 5000

0011:                                          = 0301

0012:                                          = 0000

0013:                                          = 0000

0014:                                          = 0000

0015:                                          = 02BA

0016:                                          = 0F00

--More—

register 0000, 0001 및 0005의 mii_phy 설정은 자동 협상 설정을 확인하는 데 유용할 수 있습니다.

- Register 0000 and 00001(레지스터 0000 및 0001) - 포트가 설정된 것으로 가정합니다.

- Register 0005(등록 0005) - 링크 파트너(다른 쪽 끝)가 자동 협상을 통해 수행할 수 있다고 가정되는 작업입니다.

등록 키 0000:

비트

설명

15

비트 재설정

14

다시 보기 비트

13

100M 모드 선택

12

자동 실행 모드 선택

11

전원 끄기 비트 - 무시

10

격리 모드

9

자동 연결 다시 시작

8

전이중 자동 끄기, 10BT

7

충돌 테스트

0 - 6

정의되지 않음

샘플 출력 레지스터에서 0000 = 1000 hex = 0001 000000000000을 이진으로 표시합니다.오른쪽에서 왼쪽(비트 0~15)으로 계산하고 이전 키를 사용하는 경우, 1로 설정된 유일한 비트는 비트 12입니다. 즉, 포트가 자동 협상으로 설정되었다고 가정하고 show port 명령으로 확인할 수 있습니다.

esc-6509-e (enable) show port 2/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

2/1                       connected  176        a-full a-100 10/100BaseTX

register0001 키:(포트 설정)

비트

설명

15

100BaseT4 지원

14

100BaseTX, 전이중 지원

13

100BaseTX, 반이중 지원

12

10BaseT, 전이중 지원

11

10BaseT, 반이중 지원

6 - 10

정의되지 않음

5

자동 이동 프로세스 완료

4

원격 장애

3

자동 구성 기능

2

링크 상태

1

Jabber 탐지

0

확장된 기능

샘플 출력 레지스터에서 0001 = 782D hex = 0111 1000010 1101은 이진입니다.오른쪽에서 왼쪽(비트 0~15)으로 계산하고 이전 키를 사용하는 경우 1로 설정된 유일한 비트는 0,2,3,5 및 11~14입니다. 즉, 자동 협상 프로세스를 통해 반이중 또는 전이중 모드에서 10BaseT 및 100BaseT를 모두 지원한다고 링크 파트너에게 설명해야 합니다.또한 자동 협상 프로세스가 완료되었으며 링크가 있음을 의미합니다.

등록 키 0005:(링크 파트너 기능):

비트

설명

15

다음 페이지 표시

14

승인

13

원격 장애

10 - 12

정의되지 않음

9

100BT4 지원

8

100BTX 전이중

7

100BTX 지원

6

10BT 전이중

5

10BTX 지원

샘플 출력 레지스터에서 0005 = 41E1 hex = 0100 0001 1110 0001은 이진입니다.오른쪽에서 왼쪽(비트 0~15)으로 계산하고 이전 키를 사용하는 경우 0, 5~8 및 14비트 하나만 1로 설정되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 이 포트에 연결된 장치는 10BT 및 100BT 및 전이중 모드를 모두 지원한다는 자동 협상 프로세스를 통해 확인되었습니다. 이는 비트 5~8이 설정되고 비트 14가 설정되어 있기 때문입니다. Cisco 스위치 포트는 연결된 장치가 지원되는 최상의 설정에 동의해야 합니다. 이 경우에는 100/100입니다.

20. 포트의 LTL(Local Target Logic) 설정을 확인합니다.LTL은 특정 패킷을 해당 포트에 대상으로 지정하기 위해 수퍼바이저가 사용합니다.예를 들어 Supervisor가 지정된 VLAN의 모든 포트에 브로드캐스트 패킷을 전달해야 하는 경우 RBUS(Result BUS)에서 전송된 결과에 특정 LTL 값이 사용되어 라인 카드에 신호를 보냅니다.브로드캐스트가 있어야 하는 포트에서 수신되지 않는 경우 해당 포트의 LTL을 확인합니다.유니캐스트 패킷 및 알 수 없는 유니캐스트 플러드 문제에 동일한 개념을 사용할 수 있습니다.LTL을 살펴보기 전에 Summary of Commands 섹션에 나열된 명령을 통해 포트가 구성되어야 하는지 확인합니다.SPAN이 LTL을 수정하여 패킷 분석기가 트래픽의 복사본도 받도록 하기 때문에, 과거 LTL 문제와 관련된 일부 버그는 SPAN(Switched Port Analyzer) 기능을 포함했습니다.문제를 해결할 때 이 점에 유의하십시오.

esc-6509-c (enable) show ltl 6/1

Getting LTL Data from Module 6, for Port 1 enabled entries (0x0000 to 0xFFFF)

LTL memory bits work with active low (enabled with 0)

Valid Ports ->0x000F     0xFFFF FFFF FFFF

INDEX         LTL-A      LTL-B --------->

0x0140:       0xFFFE     0xFFFF FFFF FFFE

0x80AF:       0xFFFE     0xFFFF FFFF FFFC

0xC0AF:       0xFFFE     0xFFFF FFFF FFFC

LTL 세부 정보

- 0x0140—소프트웨어 유니캐스트 LTL 인덱스

- 0x80—하드웨어 플러드 LTL 인덱스

- 0xC0 - 하드웨어 브로드캐스트 LTL 인덱스

- LTL-A는 Pinnacle(칩당 4기가비트 포트) ASIC에서 사용되며, LTL-B는 Coil(칩당 12개의 10/100개 포트) ASIC에서 사용됩니다.

- 0x0140의 인덱스 값은 소프트웨어 유니캐스트 처리에 사용됩니다.이 값은 실제 모듈 및 포트 번호에서 파생됩니다.0x0140 = 0000001 0100 00000입니다.그러나 마지막 10비트(01 0100000)만 사용됩니다.포트 6/1의 경우 포트 번호에서 1을 뺀 값은 인덱스(포트 1 - 1 = 0dec = 00000)의 6개 가장 덜 중요한 비트와 같아야 합니다. 모듈 번호에서 1을 뺀 값은 가장 큰 4비트(모듈 6 - 1 = 5dec = 0101)로 나타나야 합니다. 이 모듈과 포트 값을 함께 사용하면 01 000 0000이 제공됩니다.

- 0x0140 인덱스의 실제 LTL-A 및 LTL-B 값은 0xFFFE 및 0xFF...FFFE입니다.바이너리(0xFFFE = 1111 111 111 111 11110)로 변환하고 오른쪽(포트 1)에서 왼쪽으로 읽으면 LTL-A 및 LTL-B 모두에 대해 포트 1이 0으로 설정됩니다.LTL-B는 4개의 코일 ASIC를 나타냅니다. 즉, 0x0140 LTL 인덱스는 유니캐스트 트래픽을 포트 6/1로만 전송하는 데 사용됩니다.LTL-A는 네 개의 Pinnacle 포트를 나타냅니다.포트 6/1은 Coil 1(포트 6/1~12를 처리)과 연결되고 Coil 1은 Pinnacle의 포트 1에 연결되므로 Pinnacle의 포트 1도 설정됩니다.소프트웨어 유니캐스트의 LTL 인덱스 값의 디코딩은 하나의 포트만 나가고 show ltl 6/1 명령에서 6/1을 지정했으므로 문제의 포트(6/1)만 나열되어야 합니다.

- 0x80 및 0xC0의 인덱스 값은 하드웨어 플러드 및 브로드캐스트에 사용됩니다.AF는 VLAN입니다(0xAF = 175진수 = VLAN 175). 포트 6/1에 특정한 소프트웨어 유니캐스트 LTL 인덱스와 달리 브로드캐스트 및 플러드 LTL 인덱스는 지정된 VLAN에 대한 전체 모듈의 모든 포트를 포함합니다.

- 인덱스 0x80AF 및 0xC0AF의 Coil ASIC LTL-B 값(0xFF...FFFC)을 이진으로 변환하면 0xFF...FFFC = 11..111111 111 11111111111111100000이 됩니다.오른쪽(포트 1)에서 왼쪽으로 읽으면 포트 1과 2만 값이 0으로 설정되므로 6/1 및 6/2만 모듈 6에서 알 수 없는 유니캐스트 및 VLAN 175에 대한 브로드캐스트를 전달할 수 있습니다. show port 및/또는 show trunk 명령을 실행하면 6/1 및 6/2가 모듈 6의 VLAN 175에서 유일한 활성 포트임을 알 수 있습니다.

참고: LTL은 스패닝 트리 차단 상태인 경우에도 포트에 대해 설정해야 합니다.

- 0x80AF 및 0xC0AF 인덱스의 Pinnacle ASIC LTL-A 값(0xFFFE)을 이진으로 변환하면 0xFFFE = 1111 11 11 11111111111111111111111111110이0이 됩니다.오른쪽(포트 1)에서 왼쪽으로 읽는 경우 포트 1은 값이 0으로 설정되므로 Pinnacle의 포트 1만 모듈 6에서 알 수 없는 유니캐스트 및 VLAN 175에 대한 브로드캐스트를 전달할 수 있습니다. 각 코일 ASIC는 10/100 포트를 12개 처리하므로 포트 6/1 및 6/2는 동일한 코일 ASIC(First Coil ASIC)의 일부이며 피나클의 포트 1에 연결됩니다.모듈 6의 두 번째 코일 ASIC(포트 6/13~24)와 연결된 포트가 VLAN 175에서도 활성화된 경우, 해당 코일 ASIC는 피너클(Pinnacle)의 포트 2에 해당하며, LTL-A는 0xFFFC = 11111100으로 설정됩니다.

21. 포트의 CBL을 확인합니다.색상은 VLAN을 참조하므로 이 명령은 특정 포트에 대해 지정된 VLAN의 스패닝 트리 상태를 확인하는 데 사용됩니다.이는 show spantree <mod/port>의 출력에 표시된 값이 Pinnacle 및 Coil ASIC에서 실제로 올바르게 설정되었는지 확인하기 위해 사용할 수 있습니다.

esc-6509-c (enable) show cbl 6 af 5

Getting CBL Data from Module 6, Address 0x00AF, Length 5

CBL States(binary): 00-disabled, 01-Blocking/Listening, 10-Learning, 11-Forwardg

Word Index  ->     0          5    4    3    2    1    0

Valid Ports ->0x  0F     0x  FF   FF   FF   FF   FF   FF

VLAN          CBL-A      CBL-B ------------------------>

0x00AF:       0x0003     0x0000 0000 0000 0000 0000 0007

0x00B0:       0x0000     0x0000 0000 0000 0000 0000 0000

0x00B1:       0x0000     0x0000 0000 0000 0000 0000 0000

0x00B2:       0x0000     0x0000 0000 0000 0000 0000 0000

0x00B3:       0x0000     0x0000 0000 0000 0000 0000 0000

esc-6509-c (enable)

CBL 세부 정보

- 명령 구문은 show cbl [module] [start vlan (16진수)] [length]입니다. 여기서 length는 시작 vlan에서 시작하는 정보를 표시할 VLAN의 개수입니다. 여기서 length는 출력이 시작되는 VLAN 번호입니다.지정하지 않으면 기본 길이는 1입니다.예를 들어, show cbl 6 af 5 명령의 출력은 5로 설정된 길이 필드 때문에 모듈 6에 대한 CBL 정보가 VLAN 0xAF = 175로 시작하고 그 후 다음 4개의 VLAN(VLAN 176~179)을 포함합니다.

- LTL과 달리, CBL에는 표시할 변수가 더 많기 때문에 각 포트를 나타내는 2비트가 필요합니다. 예를 들어, 00 = disabled, 01 = blocking/listening, 10 = learning, 11 = forwarding입니다.

- 이 문서의 예에서 CBL 설정은 다음을 의미합니다.VLAN 175~179의 모듈 6 포트 각각에서 어떤 스패닝 트리 설정이 이루어지는가.

- VLAN 175(0xAF)에 주력하는 경우 CBL-A 값이 0x0003입니다. CBL-A는 Pinnacle ASIC에 사용됩니다.이진으로 변환하면 0x0003 = 00000000000000011이 제공됩니다.각 포트를 나타내는 두 비트가 있는 오른쪽(포트 1)에서 왼쪽으로 읽으면 포트 1은 11 = 포워딩으로 설정되고 다른 모든 포트는 스패닝 트리에 대해 00 = disabled로 설정됩니다.Pinnacle 포트 1은 모듈의 첫 번째 12 10/100 포트를 제어하는 Coil 1에 해당합니다(6/1~12). 즉, 6/1~12 범위의 포트 중 하나 이상이 스패닝 트리 포워딩 상태여야 하며 6/13~48 범위의 포트는 절대 이 상태가 아니어야 합니다.이를 확인하려면 CBL-B에서 코일 ASIC 설정을 확인합니다.

- VLAN 175(0xAF)에 집중하면 CBL-B 값 0x00..0007이 있습니다. CBL-B는 코일 ASIC에 사용됩니다.이진으로 변환하면 0x00..0007 = 00000...000000000000111이 제공됩니다.각 포트를 나타내는 두 비트가 있는 오른쪽(포트 1)에서 왼쪽으로 읽으면 포트 1이 11 = 포워딩으로 설정되고, 포트 2는 01 = 차단/수신으로 설정되고, 다른 모든 포트는 모듈 6, VLAN 175의 스패닝 트리에 대해 00 = disabled로 설정됩니다. 이 경우 6/1 및 6/2는 VLAN 175의 멤버인 유일한 활성 모듈 6 포트이므로 다른 포트는 비활성화로 표시됩니다.show spantree [vlan] 또는 show spantree [mod/port]의 출력을 사용하여 CBL이 올바르게 설정되었는지 확인할 수 있습니다.

esc-6509-c (enable) show spantree 175

VLAN 175

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-30-94-93-e5-80

Designated Root Priority    1

Designated Root Cost        76

Designated Root Port        6/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-d0-02-ea-1c-ae

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                     175  forwarding            4   32 disabled 0

6/1                     175  forwarding           19   32 disabled 0

6/2                     175  blocking            100   32 disabled 0

16/1                     175  forwarding            4   32 enabled  0

esc-6509-c (enable)

22. 스위치 부팅 시 또는 모듈이 재설정되었을 때 수행된 온라인 진단 테스트의 결과를 확인하려면 show test <module#> 명령을 실행합니다.이러한 테스트의 결과를 사용하여 모듈에서 하드웨어 구성 요소 장애가 감지되었는지 확인할 수 있습니다.진단 모드를 완료하도록 설정하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 진단 테스트의 전부 또는 일부를 건너뜁니다.하드웨어 구성 요소 오류가 현재와 마지막 스위치 또는 모듈 재설정 사이에 발생한 경우, 장애를 탐지하려면 스위치나 모듈 재설정을 통해 진단을 다시 실행해야 합니다.

모듈에 대한 진단 테스트를 실행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 진단 모드를 완료로 설정합니다.

esc-6509-c (enable) set test diag complete

Diagnostic level set to complete.

2. 모듈을 재설정합니다.

esc-6509-c (enable) reset 6

This command will reset module 6 and may disconnect your telnet session.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

3. 모듈의 포트에 대한 진단 테스트 결과를 확인하여 장애가 표시되는지 확인합니다.또한 코일 ASIC 장애 또는 Pinnacle 포트 장애를 나타내는 12개의 포트 그룹에서 오류를 확인합니다.

esc-6509-c (enable) show test 6

Diagnostic mode: complete   (mode at next reset: complete)

Module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

Line Card Status for Module 6 : PASS

Port Status :

Ports 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-----------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Line Card Diag Status for Module 6  (. = Pass, F = Fail, N = N/A)

Loopback Status [Reported by Module 2] :

Ports 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-----------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ports 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

-----------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

InlineRewrite Status :

Ports 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-----------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ports 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

-----------------------------------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

esc-6509-c (enable)

관련 정보

- 수퍼바이저 엔진에서 CatOS를 실행하고 MSFC에서 Cisco IOS를 실행하는 Catalyst 6500/6000 Series 스위치 문제 해결

- MSFC, MSFC2 및 MSFC2a의 하드웨어 및 관련 문제 해결

- LAN 스위치 하드웨어 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems