목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

용어 정의

배경 이론

구성

설정

최대 프레임 크기에 대한 Catalyst 지원

Catalyst 6000/6500/Cisco 7600 OSR 시리즈

네이티브 Cisco IOS 구성

네이티브 Cisco IOS에서 확인

Catalyst 4000/4500 시리즈

CatalystOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

해결 방법

Cisco IOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

Catalyst 3750/3560 시리즈

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 3550 시리즈

구성

다음을 확인합니다.

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 2970/2960 시리즈

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 2950/2955 시리즈

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 2940/Catalyst Express 500 시리즈

Catalyst 2900XL/3500XL 시리즈

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 Series

구성

다음을 확인합니다.

Catalyst 1900/2820 시리즈

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Catalyst 스위치에서 점보/초대형 프레임 지원을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이 문서에서는 ATM(Asynchronous Transfer Mode), POS(Packet over SONET), 토큰 링과 같은 인터페이스를 다루지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- MTU 이해

- 점보와 아기 거인에 대해 알고 있다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 6x00/Cisco 7600 OSR 시리즈

- Catalyst 4000/4500 시리즈

- Catalyst 3750/3560 시리즈

- Catalyst 3550 시리즈

- Catalyst 2970/2960 시리즈

- Catalyst 2950 시리즈

- Catalyst 2940/Catalyst Express 500 시리즈

- Catalyst 2900XL/3500XL 시리즈

- Catalyst 2948-L3/4908G-L3 Series

- Catalyst 1900/2800 시리즈

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

참고: 이 문서의 모든 예에서 특별한 언급이 없는 한 MTU를 바이트 단위로 따옴표로 묶는 모든 값은 이더넷 헤더 및 FCS(Frame Check Sequence)에 대해 18바이트를 생략합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

이 섹션에서는 이 문서에서 사용하는 기본 용어에 대해 설명합니다. 이 섹션에서는 이 문서의 구성에 대한 배경 이론에 대해서도 설명합니다.

용어 정의

- MTU: MTU는 Maximum Transmission Unit(최대 전송 단위)에 대해 짧으며, 네트워크에서 전송할 수 있는 물리적 패킷 크기(바이트)의 최대 크기입니다. MTU보다 큰 메시지는 전송 전에 작은 패킷으로 나뉩니다.

- 점보: 점보 프레임은 표준 이더넷 프레임 크기인 1518바이트보다 큰 프레임입니다(레이어 2(L2) 헤더 및 FCS 포함). 프레임 크기는 IEEE 표준의 일부가 아니므로 공급업체에 따라 정의됩니다.

- 아기 거인: 베이비 자이언트 기능을 사용하면 스위치에서 IEEE 이더넷 MTU보다 약간 큰 패킷을 전달하거나 전달할 수 있습니다. 그렇지 않으면 스위치는 큰 프레임을 오버사이즈로 선언하고 버립니다.

배경 이론

스위치 네트워크를 통해 트래픽을 전송하려면 전송된 트래픽 MTU가 스위치 플랫폼이 지원하는 MTU를 초과하지 않도록 해야 합니다. 특정 프레임의 MTU 크기가 잘리는 이유는 다음과 같습니다.

- 공급업체별 요구 사항: 애플리케이션 및 일부 NIC(Network Interface Card)는 표준 1500바이트를 벗어난 MTU 크기를 지정할 수 있습니다. 이 드라이브의 대부분은 이더넷 프레임의 크기가 증가하면 평균 처리량이 증가할 수 있다는 것을 입증하는 연구 결과였습니다.

- 트렁킹: 스위치나 기타 네트워크 장치 간에 VLAN-ID 정보를 전달하기 위해 트렁킹을 사용하여 표준 이더넷 프레임을 보강했습니다. 현재 가장 일반적인 트렁킹 형태는 Cisco 전용 ISL(InterSwitch Link) 캡슐화 및 IEEE 802.1q입니다. 트렁킹에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- InterSwitch 링크 프레임 형식

- 802.q 트렁킹의 기본 특성

- MPLS(MultiProtocol Label Switching): 인터페이스에서 MPLS를 활성화할 경우 MPLS는 MPLS 태그가 지정된 패킷에 대한 레이블 스택의 레이블 수에 따라 패킷의 프레임 크기를 늘릴 수도 있습니다. 레이블의 총 크기는 4바이트입니다. 레이블 스택의 총 크기는 n x 4바이트입니다. 레이블 스택이 구성된 경우 프레임이 MTU를 초과할 수 있습니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

설정

이 문서에서는 다음 설정을 사용합니다.

- Catalyst 6x00/Cisco 7600 OSR 시리즈

- Catalyst 4000/4500 시리즈

- Catalyst 3750/3560 시리즈

- Catalyst 3550 시리즈

- Catalyst 2970/2960 시리즈

- Catalyst 2950 시리즈

- Catalyst 2940/Catalyst Express 500 시리즈

- Catalyst 2900XL/3500XL 시리즈

- Catalyst 2948-L3/4908G-L3 Series

- Catalyst 1900/2800 시리즈

최대 프레임 크기에 대한 Catalyst 지원

다양한 프레임 크기를 지원하는 다양한 Catalyst 스위치의 기능은 하드웨어와 소프트웨어를 포함할 수 있는 여러 요소에 따라 달라집니다. 특정 모듈은 동일한 플랫폼 내에서도 다른 모듈보다 큰 프레임 크기를 지원할 수 있습니다. 또한 최대 프레임 크기 지원도 사용하는 소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

Catalyst 6000/6500/Cisco 7600 OSR 시리즈

Catalyst 6000 Series 및 7600 OSR(Optical Services Router) 플랫폼은 CatOS 릴리스 6.1(1)부터 점보 프레임 크기를 지원하고 네이티브 Cisco IOS의 경우 12.1(1)E를 지원할 수 있습니다. 그러나 사용하는 라인 카드의 유형에 따라 다릅니다. 점보 프레임 크기 기능을 활성화하는 데에는 일반적으로 제한이 없습니다. 이 기능은 트렁킹/비 트렁킹 및 채널링/비 채널링과 함께 사용할 수 있습니다.

기본 MTU 크기는 개별 포트에서 점보 프레임 지원을 활성화한 후 9216바이트입니다. 그러나 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 제한에서는 다음과 같은 10/100 기반 라인 카드의 MTU 크기를 8092바이트로 제한해야 합니다.

- WS-X6248-RJ-45

- WS-X6248A-RJ-45

- WS-X6248-TEL

- WS-X6248A-TEL

- WS-X6348-RJ-45

- WS-X6348-RJ-45V

- WS-X6348-RJ-21

WS-X6516-GE-TX도 100Mbps의 영향을 받습니다. 10/1000Mbps에서는 최대 9216바이트를 지원할 수 있습니다. 그러나 WS-X6548-RJ-45 라인 카드는 최신 ASIC를 사용하므로 영향을 받지 않습니다.

참고: 점보 프레임 지원은 WS-X6101 ATM 모듈에서 제공됩니다.

네이티브 Cisco IOS 구성

7609(config)#int gigabitEthernet 1/1

7609(config-if)#mtu ?

<1500-9216>  MTU size in bytes

7609(config-if)#mtu 9216

네이티브 Cisco IOS에서 확인

7609#show interfaces gigabitEthernet 1/1

GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0007.0d0e.640a (bia 0007.0d0e.640a)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Catalyst 6000의 포트 ASIC는 1548바이트보다 크지만 구성된 점보 MTU보다 작은 프레임을 오버사이징한 것으로 계산됩니다. 이 명령은 rxOversizedPkts 카운터를 사용하여 show counter <mod/port> 명령의 출력에서 이러한 프레임을 추적합니다. 이 경우 ifInErrors 카운터 값은 증가하며 show counter <mod/port> 명령 출력의 rxOversizedPkts 패킷 수와 같을 수 있습니다. Cisco Integrated Cisco IOS(Native Mode)를 실행하는 Catalyst 6000에서 show interface <interface-id> 명령을 사용하여 입력 오류 카운터가 이러한 프레임을 수신하는 인터페이스의 큰 카운터와 함께 증가하는지 확인합니다.

참고: VLAN 데이터베이스에서 지정할 수 있는 MTU 값과 인터페이스 컨피그레이션 모드의 mtu 명령 간에는 관계가 없습니다. VLAN 데이터베이스 설정으로 스위치는 1500보다 큰 MTU 값을 확인합니다. 스위치가 더 높은 값을 탐지하면 는 VLAN을 비작동 상태로 전환합니다. 따라서 큰 프레임을 지원하려면 VLAN 데이터베이스 MTU 값이 아니라 인터페이스 MTU 값만 변경하면 됩니다. SVI를 사용하는 경우 큰 프레임을 지원하려면 VLAN 간에 트래픽을 라우팅하도록 SVI의 MTU를 늘려야 합니다. Catalyst 6500의 점보 프레임 지원에 대한 자세한 내용은 Catalyst 6500 릴리스 12.2SX 소프트웨어 컨피그레이션 가이드의 점보 프레임 지원 섹션을 참조하십시오.

Catalyst 4000/4500 시리즈

Catalyst 4000/4500 Series 스위치를 jumbo 또는 baby giant support와 관련하여 두 그룹으로 분류할 수 있습니다.

- CatOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

- Cisco IOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

CatalystOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

이 그룹에는 Supervisor I 및 Supervisor II가 포함된 Catalyst 4000/4500 디바이스, WS-C2948G, WS-C2980G 및 WS-C4912G 고정 구성 스위치도 포함됩니다. ASIC의 한계로 인해, 베이비 자이언트에 대한 지원이 없다.

해결 방법

해결 방법으로, 아기 거인을 지원하기 위해 트렁킹 포트를 활성화할 수 있습니다. 802.1q 트렁킹을 위해 포트를 활성화할 경우, 스위치는 추가 4바이트의 데이터가 추가된다고 자동으로 가정하고 L2 패킷의 프레임 크기를 늘립니다. 이러한 플랫폼에서는 ISL 캡슐화가 지원되지 않습니다.

따라서 802.1q 또는 MPLS 중 하나만 전달해야 하는 구현의 경우, 스위치포트에서 추가로 4바이트의 데이터를 허용하도록 포트를 트렁크 포트로 구성할 수 있습니다. 포트가 VLAN-ID 태깅 또는 802.1p 우선 순위를 위해 여러 VLAN을 전달하려면 포트를 802.1q 트렁크로 구성합니다. 그러나 VLAN 태깅이 필요하지 않지만 4바이트 지원을 늘리려는 경우에도 포트를 802.1q 트렁크로 구성할 수 있습니다. 기본 VLAN을 트래픽을 전달하려는 VLAN으로 변경합니다. 이렇게 하면 추가로 4바이트의 데이터를 수용할 수 있습니다.

Cisco IOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 장치

Cisco IOS만 실행하는 수퍼바이저가 포함된 Cisco Catalyst 4000/4500 디바이스는 현재 최대 1600바이트 크기의 프레임과 점보 프레임을 지원합니다. 자세한 내용은 Catalyst 4000/4500 with Supervisor III/IV의 Baby Giant/Jumbo Frames 트러블슈팅을 참조하십시오.

Catalyst 3750/3560 시리즈

Catalyst 3750/3560 Series 스위치는 모든 10/100 인터페이스에 대해 1998바이트의 MTU를 지원합니다. 모든 기가비트 이더넷 인터페이스는 최대 9000바이트까지 점보 프레임을 지원합니다. 기본 MTU 및 점보 프레임 크기는 1500바이트입니다. 개별 인터페이스에서 MTU를 변경할 수 없습니다. MTU는 전역적으로 설정해야 합니다. MTU 변경 사항을 적용하려면 나중에 스위치를 재설정합니다.

구성

모든 10/100 인터페이스에 대한 MTU를 변경하려면 system mtu 명령을 사용합니다. 이 명령은 10/100 인터페이스에만 적용됩니다.

3750(config)#system mtu 1546

3750(config)# exit

3750# reload

system mtu jumbo 명령을 사용하여 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에 대한 MTU를 변경합니다. 이 명령은 기가비트 이더넷 인터페이스에만 적용됩니다.

3750(config)#system mtu jumbo 9000

3750(config)# exit

3750# reload

참고: 기가비트 이더넷 포트는 system mtu 명령의 영향을 받지 않습니다. 10/100 포트는 system mtu jumbo 명령의 영향을 받지 않습니다. system mtu jumbo 명령을 구성하지 않으면 system mtu 명령의 집합이 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에 적용됩니다.

다음을 확인합니다.

다시 로드 후 mtu 크기를 보려면 show system mtu 명령을 사용합니다.

Switch#show system mtu

System MTU size is 1546 bytes

System Jumbo MTU size is 9000 bytes

참고: 기가비트 이더넷 인터페이스가 10/100 인터페이스보다 큰 프레임을 허용하도록 구성된 경우 기가비트 이더넷 인터페이스의 인그레스(ingress) 및 10/100 인터페이스의 이그레스(egress)가 되는 점보 프레임은 삭제됩니다.

참고: Cat3750/3560의 트렁크 인터페이스에서 dot1q를 사용하는 경우 show interface 명령 출력에서 런트를 볼 수 있습니다. Cat3750/3560은 61-64바이트이며 q-tag를 언더사이즈 프레임으로 포함하는 유효한 dot1q 캡슐화된 패킷을 계산하므로 이러한 패킷이 올바르게 전달되더라도 런트를 볼 수 있습니다. 또한 이러한 패킷은 수신 통계의 해당 카테고리(유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트)에서 보고되지 않습니다.

Catalyst 3550 시리즈

Catalyst 3550 Series L3(Layer 3) 스위치를 두 개의 주요 그룹으로 분류할 수 있습니다. 여기서 기가비트 이더넷 버전은 최대 2000바이트를 지원하고 고속 이더넷 버전은 최대 1546바이트를 지원합니다. 이 모델은 최대 2000바이트를 지원합니다.

- WS-C3550-12G

- WS-C3550-12T

구성

3550(config)#system mtu ?

<1500-2000>  MTU size in bytes

3550(config)#system mtu 2000

Changes to the System MTU will not take effect until the next reload is done.

다음을 확인합니다.

3550#show system mtu

System MTU size is 2000 bytes

12.1(9)EA1 이전 버전에서는 언급된 스위치에서 2025년의 MTU를 구성할 수 있었습니다. ASIC 제한으로 인해 구성 가능한 MTU가 2000바이트로 줄었습니다.

이 모델은 최대 1546바이트를 지원합니다.

- WS-C3550-24

- WS-C3550-24-DC-SMI

- WS-C3550-24-EMI

- WS-C3550-24-SMI

- WS-C3550-48-EMI

- WS-C3550-48-SMI

구성

3550(config)#system mtu ?

<1500-1546>  MTU size in bytes

3550(config)#system mtu 1546

Changes to the System MTU will not take effect until the next reload is done.

다음을 확인합니다.

3550#show system mtu

System MTU size is 1546 bytes

참고: MTU 크기 1546은 표준 이더넷 헤더 및 FCS의 18바이트를 포함하지 않습니다. 따라서 이 스위치는 실제로 최대 1564바이트까지 이더넷 프레임을 지원합니다.

Catalyst 2970/2960 시리즈

스위치의 모든 인터페이스에서 수신 및 전송된 프레임의 기본 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 1500바이트입니다. system mtu global configuration 명령을 사용하여 10 또는 100Mbps에서 작동하는 모든 인터페이스의 MTU 크기를 늘릴 수 있습니다. system mtu jumbo global configuration 명령을 사용하여 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에서 점보 프레임을 지원하도록 MTU 크기를 늘릴 수 있습니다.

기가비트 이더넷 포트는 system mtu 명령의 영향을 받지 않습니다. 10/100 포트는 system mtu jumbo 명령의 영향을 받지 않습니다. system mtu jumbo 명령을 구성하지 않으면 system mtu< /strong> 명령의 설정이 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에 적용됩니다.

개별 인터페이스의 MTU 크기는 설정할 수 없습니다. 스위치의 모든 10/100 또는 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에 대해 설정합니다. 시스템 또는 점보 MTU 크기를 변경할 경우 새 컨피그레이션이 적용되기 전에 스위치를 재설정해야 합니다.

스위치 CPU에서 수신할 수 있는 프레임 크기는 시스템 mtu 또는 시스템 mtu 점보 명령으로 어떤 값을 입력했는지에 관계없이 1998바이트로 제한됩니다. 전달된 프레임은 일반적으로 CPU에서 수신하지 않지만, 경우에 따라 제어 트래픽, SNMP 또는 텔넷으로 전송되는 트래픽과 같은 패킷이 CPU로 전송됩니다.

기가비트 이더넷 인터페이스가 10/100 인터페이스보다 큰 프레임을 허용하도록 구성된 경우 기가비트 이더넷 인터페이스에서 수신되어 10/100 인터페이스에서 전송된 점보 프레임이 삭제됩니다.

구성

모든 10/100 인터페이스에 대한 MTU를 변경하려면 system mtu 명령을 사용합니다. 이 명령은 10/100 인터페이스에만 적용됩니다.

2970(config)#system mtu 1998

2970(config)# exit

2970# reload

system mtu jumbo 명령을 사용하여 모든 기가비트 이더넷 인터페이스에 대한 MTU를 변경합니다. 이 명령은 기가비트 이더넷 인터페이스에만 적용됩니다.

2970(config)#system mtu jumbo 9000

2970(config)# exit

2970# reload

다음을 확인합니다.

다시 로드 후 MTU 크기를 보려면 show system mtu 명령을 사용합니다.

2970#show system mtu

System MTU size is 1998 bytes

System Jumbo MTU size is 9000 bytes

Catalyst 2950/2955 시리즈

Catalyst 2950/2955 Series 스위치를 두 개의 주요 그룹으로 분류할 수 있습니다. 한 그룹은 베이비 자이언트(최대 1530바이트)를 지원하지만 다른 그룹은 지원하지 않습니다. 그러나 이는 스위치를 통과하는 트래픽을 의미합니다. 관리(VLAN) 인터페이스로 향하는 패킷은 1,500바이트만 지원할 수 있습니다.

이러한 2950 스위치 모델은 1500바이트만 지원합니다.

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950-48

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

이러한 2950/2955 스위치 모델은 최대 1,530바이트를 지원합니다.

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48

- WS-C2950G-48-EI

- 2950 LRE Series 스위치의 모든 모델

- 2955 Series 스위치의 모든 모델

최대 1530바이트를 지원하는 스위치의 경우 기본 MTU 값은 1500입니다. 이를 변경하려면 12.1(6)EA2 이상의 소프트웨어 버전에 사용할 수 있는 전역 환경 설정 명령을 사용합니다. 다음은 샘플 컨피그레이션 및 검증입니다.

구성

2950G(config)#system mtu ?

<1500-1530>  MTU size in bytes

2950G(config)#system mtu 1530

다음을 확인합니다.

2950G#show system mtu

System MTU size is 1530 bytes

Catalyst 2940/Catalyst Express 500 시리즈

시스템 MTU는 기본값인 1500바이트로만 설정할 수 있습니다. 인터페이스별로 MTU를 설정할 수 없습니다.

Catalyst 2900XL/3500XL 시리즈

Catalyst 2900XL/3500XL Series 스위치는 버전 12.0(5.2)XU를 기준으로 최대 2018바이트의 MTU 크기를 지원할 수 있습니다. 전체 점보 프레임은 지원되지 않습니다. 인터페이스별로 MTU 크기를 구성할 수 있습니다. 모든 10/100/1000 인터페이스에서 이 컨피그레이션을 수행할 수 있습니다.

구성

3500XL(config)#int fastEthernet 0/3

3500XL(config-if)#mtu ?

<1500-2018>  MTU size in bytes

3500XL(config-if)#mtu 2018

다음을 확인합니다.

3500XL#sh interfaces fastEthernet 0/3

FastEthernet0/3 is up, line protocol is up

Hardware is Fast Ethernet, address is 0007.85b8.6983 (bia 0007.85b8.6983)

MTU 2018 bytes, BW 0 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255,

txload 1/255, rxload 1/255

참고: 현재 Catalyst 2900LRE-XL 스위치는 CPE 장치의 제한으로 인해 1536바이트 시그널링 연결보다 큰 프레임 크기를 지원하지 않습니다.

Catalyst 2900XL은 Catalyst 2900XL이 ISL/802.1Q용으로 캡슐화되거나 태그가 지정된 합법적인 최대 크기 이더넷 프레임을 수신하지만 프레임을 다른 포트에 전달할 수 없는 경우 크기가 큰 프레임을 보고합니다. 포트가 패킷을 수신하지만 다른 포트로 패킷을 전달하지 않는 이유는 여러 가지입니다. 예를 들어, STP(Spanning Tree Protocol)에 의해 차단된 포트에서 수신하는 패킷은 전달되지 않습니다. 이 문제는 'Cisco 버그 ID CSCdm34557'이 포함된 코스메틱 버그입니다.

참고: 등록된 Cisco 클라이언트만 툴 및 버그 정보에 액세스할 수 있습니다.

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 Series

Catalyst 2948G-L3 및 4908G-L3 Series 스위치는 10/100 또는 1000에서 구성 가능한 MTU를 지원하지 않습니다. 따라서 MTU는 기본값이며 1500바이트입니다.

구성

2948G-L3(config)#int gig 49

2948G-L3(config-if)#mtu 2000

% Interface GigabitEthernet49 does not support user settable mtu.

다음을 확인합니다.

2948G-L3#sh interfaces gigabitEthernet 49

GigabitEthernet49 is up, line protocol is up

Hardware is xpif_port, address is 0004.6e3b.b507 (bia 0004.6e3b.b507)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 1000Mb/s, 1000Base-SX, Auto-negotiation

Catalyst 1900/2820 시리즈

Catalyst 1900/2820 Series 스위치에서 아기 점보 프레임을 지원하는 기능은 문제의 스위치 버전에 따라 달라집니다. 메탈 케이싱으로 제작된 1900/2820 시리즈 스위치의 이전 모델은 1508바이트의 더 큰 MTU를 지원하여 전달할 수 있습니다. 이러한 프레임은 통계 보고서에서 다음과 같이 큰 프레임으로 로깅됩니다.

Catalyst 1900 - Port B Statistics Report

Receive Statistics                     Transmit Statistics

-------------------------------------  -------------------------------------

Total good frames                 120  Total frames                   262767

Total octets                    10041  Total octets                 16840696

Broadcast/multicast frames         49  Broadcast/multicast frames     262664

Broadcast/multicast octets       5000  Broadcast/multicast octets   16825351

Good frames forwarded             107  Deferrals                           0

Frames filtered                    13  Single collisions                   3

Runt frames                         0  Multiple collisions                 0

No buffer discards                  0  Excessive collisions                0

Queue full discards                 0

Errors:                                Errors:

FCS errors                        0    Late collisions                   0

Alignment errors                  0    Excessive deferrals               0

Giant frames                      5    Jabber errors                     0

Address violations                0    Other transmit errors             0

플라스틱 케이스로 제작된 1900/2820 시리즈 스위치의 최신 모델은 최대 MTU 1500바이트만 지원할 수 있습니다. 더 큰 프레임은 삭제됩니다.

관련 정보

- Cisco Catalyst 스위치에서 점보 또는 대형 프레임 지원을 구성하는 방법

- CatOS를 실행하는 Catalyst 스위치 간 802.1Q 트렁킹

- Catalyst 5500/5000 및 6500/6000 제품군 스위치의 ISL 트렁킹

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems