목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

전원 공급 및 작동 시 하드웨어 확인

출력 1 - CatOS를 실행하는 스위치

출력 2 - Supervisor IOS를 실행하는 스위치

섀시에서 제거 시 하드웨어 확인

Supervisor Engine 물리적 구성

모듈 출력 표시

부품 번호 결정

관련 정보

소개

Cisco Catalyst 6000 Series 스위치는 레이어 2 이중화를 제공하기 위해 듀얼 수퍼바이저 엔진과 함께 설치할 수 있습니다.수퍼바이저 엔진에 MSFC(Multilayer Switch Feature Card)가 장착된 경우 이중 MSFC는 레이어 3 이중화 기능도 제공합니다.

이 문서에서는 Cisco Catalyst 6000 또는 6500 스위치에 설치된 경우 수퍼바이저 쌍이 이중화 구성에 대한 하드웨어 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 수행할 수 있는 몇 가지 간단한 검사를 제공합니다.이 문서에서는 사용 가능한 다양한 하드웨어, 부품 번호, 하드웨어 그래픽 표현이 포함된 표에 대해 간략하게 설명합니다.샘플 show module 명령 출력은 표의 그림을 클릭하여 제공됩니다.

이러한 절차는 Cisco CatOS® 및 Cisco IOS® 시스템 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 6000 Series 스위치에 적용됩니다.CatOS와 Cisco IOS System Software의 차이점에 대한 자세한 내용은 System Software Conversion from CatOS to Cisco IOS to Catalyst 6500/6000 Switch를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

- Supervisor Engine 이중화 작동 방식 이해

- MSFC 이중화

이중화를 지원하려면 수퍼바이저 엔진, 라우팅 엔진 및 포워딩 엔진 모델이 두 모듈에서 동일해야 합니다.

참고: 이중화를 위해 펌웨어가 일치하지 않아도 됩니다.

섀시에 설치된 Supervisor 모듈의 종류를 확인하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 수퍼바이저 엔진 모델:Catalyst 6000 및 6500 스위치에서 사용할 수 있는 Supervisor Engine 모델은 여러 가지가 있습니다.현재 다음 모델을 사용할 수 있습니다.

- 수퍼바이저 엔진 I(WS-X6K-SUP1-2GE)

- 수퍼바이저 엔진 IA(WS-X6K-SUP1A-2GE)

- 수퍼바이저 엔진 II(WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor Engine 720(WS-SUP720-BASE)

- 사용된 포워딩 엔진:모듈에 따라 Supervisor에는 다양한 유형의 포워딩 엔진이 장착될 수 있습니다.현재 다음 모델을 사용할 수 있습니다.

- PFC(Policy Feature Card)(WS-F6K-PFC)

- PFC 2(WS-F6K-PFC2)

- 레이어 2(L2) 스위칭 기능 카드(WS-F6020)

- L2 스위칭 기능 카드 II(WS-F6020A)

- PFC3(WS-F6K-PFC3A )

- 사용된 라우팅 엔진:또한 Supervisor 모듈에는 라우팅 엔진을 장착하여 Catalyst 6000 또는 6500 스위치를 L3(Layer 3) 스위치로 사용할 수 있습니다.현재 다음 모델을 사용할 수 있습니다.

- MSFC(Multilayer Switch Feature Card)(WS-F6K-MSFC)

- MSFC2(Multilayer Switch Feature Card 2)(WS-F6K-MSFC2)

- MSFC3(Multilayer Switch Feature Card 3)(WS-SUP720)

부품 번호에 대한 자세한 내용은 Catalyst 6500/6000 Series 스위치에 설치된 수퍼바이저 모듈의 유형을 확인하는 방법 문서의 "배경 정보" 및 "부품 번호 결정 방법" 섹션을 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서에 표시된 출력은 다음 Catalyst 6000 시리즈 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Supervisor I with CatOS 8.2(1)

- Supervisor II with Cisco IOS Software 릴리스 12.1(20)E2

- Supervisor 720 with CatOS 8.1(1)

- Supervisor 720 with Cisco IOS Software 12.2(17b)SX

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

전원 공급 및 작동 시 하드웨어 확인

스위치의 전원을 켜고 작동할 때 어떤 하드웨어가 사용되고 있는지 알아보려면 Catalyst 스위치에 로그인하고 show module 명령을 실행합니다.실행 중인 소프트웨어 유형(CatOS 또는 Cisco IOS Software)에 따라 표시되는 출력은 출력 1에 표시된 출력과 비슷하거나 출력 2에 표시된 것과 유사합니다.

Supervisor Engine 2개를 설치할 때 온라인 상태로 전환되는 첫 번째 Supervisor Engine이 활성 모듈이 됩니다.두 번째 수퍼바이저 엔진이 대기 모드로 들어갑니다.SNMP, CLI(Command Line Interface) 콘솔, 텔넷, STP(Spanning Tree Protocol), CDP(Cisco Discovery Protocol), VTP(VLAN Trunking Protocol)와 같은 모든 관리 및 네트워크 관리 기능은 활성 수퍼바이저 엔진에서 처리됩니다.스탠바이 Supervisor Engine에서 콘솔 포트는 비활성 상태이며 모듈 상태는 "대기"로 표시되고 업링크 포트의 상태가 정상적으로 표시됩니다.

출력 1 - CatOS를 실행하는 스위치

다음은 출력의 첫 번째 예입니다.

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

굵게 강조 표시된 출력을 검토합니다.다음 정보를 볼 수 있습니다.

- WS-X6K-SUP2-2GE:수퍼바이저 엔진 II

- WS-F6K-PFC2:모듈에는 PFC 2가 있습니다.

- WS-F6K-MSFC2:모듈에는 MSFC 2가 장착되어 있음

출력 2 - Supervisor IOS를 실행하는 스위치

또는 다음과 같은 출력이 출력될 수 있습니다.

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

굵게 강조 표시된 출력을 검토합니다.다음 정보를 볼 수 있습니다.

- WS-X6K-SUP1A-2GE:수퍼바이저 엔진 IA

- WS-F6K-PFC:모듈에는 PFC가 있습니다.

- WS-F6K-MSFC:모듈에 MSFC가 장착되어 있음

섀시에서 제거 시 하드웨어 확인

섀시에서 모듈을 제거해도 어떤 하드웨어 유형을 보유하고 있는지 확인하고 어떤 부품 번호가 사용되고 있는지 알 수 있습니다.아래 표는 Cisco Catalyst 6000/6500 스위치의 이중화 하드웨어 요구 사항을 충족하는 다양한 조합을 그래픽으로 나타냅니다.이미지 위의 링크를 클릭하면 해당 show module 출력이 표시됩니다.

Supervisor Engine 물리적 구성

- F-6020이 포함된 Sup IA

- PFC를 사용한 IA 슈퍼바이저

- PFC 및 MSFC를 사용하는 IA 지원

- PFC 및 MSFC2를 사용한 SUP IA

- 2001년 11월 이전에 PFC2 및 MSFC2가 포함된 Sup II

- 2001년 11월 이후 PFC2 및 MSFC2가 포함된 Sup II

모듈 출력 표시

F-6020A가 포함된 Sup IA

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

PFC를 사용한 IA 슈퍼바이저

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

PFC 및 MSFC를 사용하는 IA 지원

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

PFC 및 MSFC2를 사용한 SUP IA

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

2001년 11월 이전에 PFC2 및 MSFC2가 포함된 Sup II

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

2001년 11월 이후 PFC2 및 MSFC2가 포함된 Sup II

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Cisco CatOS를 실행하는 PFC3을 사용하는 Sup 720

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

Cisco IOS Software를 실행하는 PFC3 및 MSFC3가 포함된 Sup 720

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

부품 번호 결정

이전 섹션에서 설명한 정보가 있으면 Catalyst 스위치와 일치하는 부품 번호를 결정할 수 있습니다.

참고: Supervisor와 MSFC에 설치된 메모리의 양은 항상 다른 부품 번호에 반영되지 않으므로 별도로 확인해야 합니다.

Supervisor Engine I에서

- WS-X6K-SUP1-2GE:Supervisor Engine I, L2 기능 카드

- WS-X6K-SUP1A-2GE:Supervisor Engine I, L2 기능 카드

- WS-X6K-SUP1A-PFC:Supervisor Engine I, PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC:수퍼바이저 엔진 I, PFC, MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2:수퍼바이저 엔진 I, PFC, MSFC2

Supervisor Engine II에서

- WS-X6K-S2-PFC2:Supervisor Engine II, PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2:수퍼바이저 엔진 II, PFC2, MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2:수퍼바이저 엔진 II, 수퍼바이저의 DRAM 256MB, PFC2, MSFC2의 DRAM 256MB

Supervisor 720에서:

- WS- SUP720:Supervisor Engine 720, 통합 패브릭, PFC3A, MSFC3

참고: 특정 상황에서는 이 문서에 표시된 명령을 사용할 때 MSFC, MSFC2 또는 MSFC3이 표시되지 않을 수 있습니다.이러한 명령의 출력에 MSFC, MSFC2 또는 MSFC3이 표시되지 않지만 Supervisor 모듈에 라우팅 엔진이 있는 경우 자세한 내용은 Supervisor Engine show module Command에서 MSFC Missing 복구를 참조하십시오.

관련 정보

- 하이브리드 모드 Catalyst 6000 스위치의 내부 MSFC 이중화 이해

- Catalyst 6500/6000 Series 스위치에 설치된 수퍼바이저 모듈의 유형을 확인하는 방법

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치 이중화 구성

- RPR 또는 RPR+ 수퍼바이저 엔진 이중화 구성

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치 구성 가이드

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치 명령 참조

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치 개요

- Cisco Catalyst 6000 Series 스위치 설치 가이드

- Technical Support - Cisco Systems