목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

단계별 절차

시스템 정보를 확인하는 명령

명령 요약

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 스위치에서 시스템 정보를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 다음 명령의 명령 출력을 기반으로 합니다.

- Supervisor 및 MSFC에서 Cisco IOS® 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 6500 스위치 버전 12.1(11b)

Cisco IOS를 실행하는 스위치에서 write erase 명령을 사용하여 스위치가 기본 컨피그레이션을 갖도록 합니다. 터미널 에뮬레이터 소프트웨어를 실행하는 PC 사용

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Catalyst 스위치를 사용하면 여러 가지 설명적 시스템 매개변수를 구성하여 네트워크 간 장비를 쉽게 관리할 수 있습니다. 네트워킹 장비를 문서화하고 식별할 수 있는 기능을 통해 네트워크 관리자가 네트워크를 더 쉽게 관리하고 유지할 수 있습니다. 시스템 정보를 보거나 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

1. SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 SNMP 관리 스테이션 사용

2. 스위치의 명령 프롬프트를 통해

이 문서에서는 Cisco IOS®를 실행하는 Catalyst 스위치에서 시스템 매개변수를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 그런 다음 SNMP 관리 스테이션에서 시스템 매개변수를 쿼리할 수 있습니다. 또한 이 문서에서는 스위치에 대한 날짜, 시간 및 명령 프롬프트를 설정하는 방법을 보여줍니다. 이 문서에서 수행되는 작업은 다음과 같습니다.

1. 스위치에 터미널 연결

2. 시스템 이름 구성

3. 시스템 프롬프트 구성

4. 시스템 위치 구성

5. 시스템 연락처 구성

6. 시스템 시간 및 날짜 구성

7. 시스템 정보 보기

8. 날짜 및 시간 보기

9. 스위치에서 IP 주소 구성

10. 스위치의 IP 컨피그레이션 보기

단계별 절차

다음 단계를 수행하여 Cisco IOS 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 스위치에서 시스템 매개변수를 설정합니다.

1. 터미널을 스위치의 콘솔 포트에 연결합니다. Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Catalyst 스위치의 콘솔 포트에 대한 터미널 연결 이해를 참조하십시오.

2. Cisco IOS에서 스위치의 이름을 설정하려면 hostname 명령을 사용합니다.

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

참고: Cisco IOS의 정상 컨피그레이션에서 시작하면 사용자 EXEC 모드에서 자동으로 "Router>"가 표시됩니다. 호스트 이름을 변경하려면 전역 컨피그레이션 모드에 있어야 합니다.

3. Cisco IOS의 글로벌 컨피그레이션 모드에서 prompt 명령을 사용하여 시스템 프롬프트를 구성합니다.

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

참고: 글로벌 컨피그레이션 모드에서 prompt 명령으로 프롬프트를 설정할 때 시스템 프롬프트의 일부로 표시하려면 ">" 기호를 포함하십시오. 새 프롬프트를 제거하고 프롬프트를 기본값으로 되돌리려면 no prompt 명령을 사용합니다.

4. Cisco IOS에서 위치를 설정하는 특정 명령은 없습니다. 그러나 banner motd 글로벌 컨피그레이션 명령을 사용하여 위치 정보를 설정할 수 있습니다.

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

참고: 문자 "c" 사이의 텍스트는 다음 로그인 시 표시될 수 있습니다.

5. Cisco IOS에서 시스템 연락처를 설정하는 특정 명령은 없습니다. 그러나 banner motd 글로벌 컨피그레이션 명령을 사용할 수 있습니다.

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

6. 특권 EXEC 모드에서 clock set 명령으로 시스템 날짜 및 시간을 구성합니다.

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

7. Cisco IOS에서 시스템 정보를 보려면 show environment 및 show version 명령을 사용합니다. show run 명령을 사용하여 시스템 위치, 시스템 연락처 등을 확인할 수 있습니다.

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

8. 시스템 날짜 및 시간을 표시하려면 프롬프트에서 show clock 명령을 입력합니다.

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

9. 인터페이스 vlan, 인터페이스 mod/port, switchport 및 ip route 명령을 사용하여 스위치에 대한 액세스를 설정합니다. 전역 및 인터페이스 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

이제 스위치의 기본 게이트웨이를 설정합니다. 일반적으로 기본 게이트웨이 및 라우팅을 설정하는 데 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 다음 예는 한 가지 방법입니다.

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

10. show ip interface brief 및 show ip route 명령으로 스위치의 IP 정보를 확인합니다.

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Catalyst 스위치에서 IP 주소를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 및 Catalyst Fixed Configuration Switches에서 관리 IP 주소 구성 문서를 참조하십시오.

시스템 정보를 확인하는 명령

다음 명령을 사용하여 시스템 정보를 확인합니다.

- show environment - 현재 시스템이 어떻게 설정되어 있는지 확인합니다.

- show clock - 시스템 날짜 및 시간을 표시합니다.

- show interface - 스위치에서 구성된 IP 주소를 확인합니다.

- show ip route - 스위치에 구성된 기본 게이트웨이를 확인합니다.

명령 요약

다음은 이 문서에서 참조하는 다양한 명령입니다.

Cisco IOS(전역 컨피그레이션 모드)

호스트 이름

프롬프트에서 중단될 수 있습니다

banner motd

banner motd

시계

인터페이스 vlan, 인터페이스 mod/port, switchport

ip 경로

Cisco IOS(활성화 모드)

환경 표시, 실행 표시

시계 표시

show ip interface brief

ip 경로 표시

관련 정보

- Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 및 Catalyst 고정 설정 스위치에서 관리 IP 주소 구성

- Catalyst 스위치에서 소프트웨어 이미지 관리 및 구성 파일 작업

- Cisco 기술 지원 및 다운로드