목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

소프트웨어 버전 및 기능 세트 찾기

사용할 파일 결정

플래시 파일 시스템 및 메모리 요구 사항

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 자동(.tar 이미지)

단계별 지침

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 수동(.tar 이미지)

단계별 지침

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 수동 (.bin 이미지)

단계별 지침

다음을 확인합니다.

문제 해결

TFTP 서버에서 이미지 전송 실패 또는 손상된 IOS 이미지

error_bad_mzip 오류 메시지가 표시됩니다.

%flash:update/info를 여는 동안 오류가 발생했습니다(해당 파일이나 디렉터리가 없음).

스택의 스위치가 새 이미지를 부팅하지 않음(버전 불일치)

tftp의 %Tar 체크섬 오류

다양한 기능 세트로 Cisco IOS 소프트웨어 업그레이드

관련 정보

소개

이 문서에서는 다중 스위치 스택 구성이 있는 Cisco Catalyst 3750 시리즈 스위치의 소프트웨어 이미지를 업그레이드하기 위해 CLI(Command Line Interface)를 사용하는 단계별 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

소프트웨어를 다운로드하기 전에 Catalyst 3750, 3560 및 2970 스위치, Cisco IOS Release 12.2(25)SEB 이상에 대한 릴리스 정보의 다음 섹션을 참조하십시오.

- 소프트웨어 버전 및 기능 세트 찾기

- 사용할 파일 결정

- Device Manager 또는 Network Assistant를 사용하여 스위치 업그레이드

- CLI를 사용하여 스위치 업그레이드

- 소프트웨어 오류에서 복구

사용되는 구성 요소

이 문서의 내용은 다음 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- WS-C3750G-12S 스위치

- WS-C3750G-24TS 스위치

참고: 스택형 Catalyst 3750 시리즈 스위치로 대체할 수 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 규칙을 참조하십시오.

소프트웨어 버전 및 기능 세트 찾기

Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 이름이 있는 디렉토리는 Cisco IOS 이미지를 bin 파일로 저장합니다.디렉토리는 시스템 보드 플래시 디바이스(flash:)에 이미지를 저장합니다.하위 디렉토리에는 웹 관리에 필요한 파일이 들어 있습니다.

스위치에서 실행되는 소프트웨어 버전을 보려면 show version privileged EXEC 명령을 사용할 수 있습니다.디스플레이의 두 번째 줄에 버전이 표시됩니다.

참고: show version 출력에는 항상 스위치에서 실행되는 소프트웨어 이미지가 표시되지만 이 디스플레이의 끝에 나타나는 모델 이름은 공장 구성입니다.이 이미지는 이전에 표준 SMI(Multilayer Image) 또는 IP 서비스 이미지(이전의 EMI)로 알려진 IP 기반 이미지입니다. 소프트웨어 이미지를 업그레이드할 경우 이 이름은 변경되지 않습니다.

dir 파일 시스템을 사용할 수도 있습니다.특권 EXEC 명령입니다.이 명령은 플래시 메모리에 저장한 다른 소프트웨어 이미지의 디렉토리 이름을 표시합니다.

스위치를 업그레이드할 Cisco IOS Software 릴리스를 결정하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 특정 Cisco IOS Software 릴리스의 릴리스 정보를 읽습니다.Cisco Catalyst 3750 Series 스위치 - 릴리스 정보를 참조하십시오.

- Cisco IOS Software 릴리스에 기존 기능에 영향을 줄 수 있는 결함이 있는지 확인합니다.Bug Toolkit(등록된 고객만 해당) 및 Cisco Catalyst 3750 Series 스위치 - Field Notices를 참조하십시오.

Catalyst 3750 스위치의 우선순위 값 찾기

우선 순위 값은 스택의 마스터 스위치를 결정합니다.우선순위 값은 1~15일 수 있습니다. 기본 우선순위 값은 1입니다. Cisco에서는 스택 마스터가 되기를 원하는 스위치에 가장 높은 우선순위 값을 할당하는 것이 좋습니다.이 예에서 마스터 스위치는 우선 순위 값 15를 갖습니다. 자세한 내용은 Catalyst 3750 스위치 스택 생성 및 관리를 참조하십시오.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       Master    000d.bd5c.1680     15        Ready

사용할 파일 결정

Catalyst 3750용 소프트웨어 다운로드 센터에는 모든 기능 세트 및 버전에 대한 두 가지 IOS 이미지 세트가 있습니다.한 집합에는 확장명이 .bin인 IOS 이미지 파일만 포함됩니다.다른 집합에는 IOS 이미지와 확장명이 .tar인 웹 기반 디바이스 관리자가 포함되어 있습니다.

이 문서에서는 .tar 이미지 및 .bin 이미지와 함께 업그레이드 절차에 대해 설명합니다..tar 파일에는 Cisco IOS 이미지 파일과 내장된 장치 관리자에 필요한 파일이 들어 있습니다.장치 관리자를 통해 스위치를 업그레이드하려면 결합된 tar 파일을 사용해야 합니다.

Cisco IOS Software 릴리스 12.2(25)SEA 이하 버전에서는 레이어 2+ 기능 및 기본 레이어 3 라우팅을 SMI로 제공하는 이미지를 참조했습니다.이러한 소프트웨어 릴리스는 전체 레이어 3 라우팅 및 고급 서비스를 EMI로 제공하는 이미지를 지칭했습니다.

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB 이상에서는 SMI를 IP 기본 이미지로, EMI를 IP 서비스 이미지로 참조합니다.

표 1에는 Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB보다 이전 및 이후 버전의 릴리스에 대한 다양한 파일 명명 규칙이 나와 있습니다.

표 1:Cisco IOS 이미지 파일 이름 지정 규칙

Cisco IOS Software 릴리스 12.2(25)SEA 이하

Cisco IOS Software 릴리스 12.2(25)SEB 이상

c3750-i9-mz(SMI)

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz(SMI)

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz(EMI)

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz (EMI)

c3750-ipservicesk9-mz

표 2에는 이 소프트웨어 릴리스의 파일 이름이 나와 있습니다.

표 2:Cisco IOS 소프트웨어 이미지 파일

파일 이름

설명

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP 기본 이미지 및 장치 관리자 파일 이 이미지에는 레이어 2+ 및 기본 레이어 3 라우팅 기능이 있습니다.

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP 서비스 이미지 및 장치 관리자 파일 이 이미지에는 레이어 2+ 및 전체 레이어 3 라우팅 기능이 모두 포함되어 있습니다.

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP 기본 암호화 이미지 및 장치 관리자 파일 이 이미지에는 Kerberos, SSH^1, Layer 2+ 및 기본 레이어 3 라우팅 기능이 있습니다.

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP 서비스 암호화 이미지 및 장치 관리자 파일 이 이미지에는 Kerberos, SSH, Layer 2+ 및 전체 레이어 3 기능이 있습니다.

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 고급 IP 서비스 이미지, 암호화 파일 및 장치 관리자 파일 이 이미지에는 모든 IP 서비스 이미지 기능과 IPv6^2 패킷의 유니캐스트 라우팅 기능이 있습니다.

1 SSH = 보안 셸

2 IPv6 = IP 버전 6

Sofware Advisor(등록된 고객만 해당) 툴은 네트워크에서 필요한 기능에 필요한 기능 집합을 결정하는 데 도움이 됩니다.

플래시 파일 시스템 및 메모리 요구 사항

플래시 파일 시스템

3750은 웹 기반 디바이스 관리자(.tar 파일)를 플래시에 설치하는 상태로 출고됩니다.디렉터리에 저장할 수 있습니다..tar 파일로 수행되는 추출 프로세스는 Cisco IOS 이미지 디렉토리를 생성합니다.이미지 디렉토리의 이름은 Cisco IOS 이미지(.bin 파일)와 같지만 파일 확장자는 없습니다.이 디렉토리는 Cisco IOS 이미지(.bin 파일)를 디바이스 관리자 파일이 포함된 HTML 하위 디렉토리와 함께 저장합니다.

dir flash:를 실행합니다.명령을 사용하여 3750 플래시 파일 시스템을 확인합니다.다음은 샘플 명령 출력입니다.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

3750 스위치를 웹 기반 장치 관리자로 Cisco IOS Software 릴리스로 업그레이드하려면 이 문서의 다음 절을 참조하십시오.

- 3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 자동(.tar 이미지)

- 3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 수동(.tar 이미지)

Cisco IOS Software 릴리스만 사용하여 스위치를 업그레이드하려면 3750 Series Switch Stack IOS Upgrade - Manual (.bin Image) 섹션을 참조하십시오.

DRAM 메모리

3750 시리즈 스위치의 모든 모델에는 128MB의 DRAM 구성이 있습니다.3750에서 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 고려해야 할 최소 DRAM 요구 사항이 없습니다.

플래시 메모리

3750 스위치와 함께 제공된 내부 플래시 메모리는 Catalyst 3750 스위치 모델을 기반으로 16MB 또는 32MB입니다.자세한 내용은 Cisco Catalyst 3750 데이터 시트를 참조하십시오.

Flash에 저장할 수 있는 이미지 수에는 제한이 있습니다.소프트웨어 업그레이드 전에 Downloads - Switches(등록된 고객만 해당)에서 항상 이미지 크기(바이트)를 확인합니다.dir flash:를 실행합니다.명령을 사용하여 이 이미지의 크기를 Flash의 사용 가능한 공간과 비교합니다.다음은 샘플 명령 출력입니다.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

필요한 경우 delete flash:file_name 명령을 실행하여 단일 Cisco IOS 이미지(.bin 파일)를 삭제합니다. 또는 delete /force /recursive flash:dir_name 명령을 실행하여 디렉터리와 디렉터리의 모든 파일을 삭제합니다.

다음은 Cisco IOS 이미지(.bin 파일)를 삭제하는 샘플 명령 출력입니다.

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

다음은 웹 기반 장치 관리자(디렉토리)를 사용하여 Cisco IOS 이미지를 삭제하는 샘플 명령 출력입니다.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

업그레이드를 하려면 공간을 더 확보해야 합니다.이 요구 사항은 Flash에 저장한 이미지 수에 따라 달라집니다.이전 이미지/디렉토리를 더 많이 삭제하여 이 공간을 확보할 수 있습니다.

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 자동(.tar 이미지)

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

이 섹션의 절차에서는 결합된 tar 파일을 스위치에 복사합니다.TFTP 서버에서 스위치에 파일을 복사하고 파일을 추출합니다.이미지 파일을 다운로드하고 현재 이미지를 바꾸거나 현재 이미지를 유지할 수 있습니다.

참고: 스위치 스택의 경우 archive download-sw 및 archive upload-sw privileged EXEC 명령은 스택 마스터를 통해서만 사용할 수 있습니다.스택 마스터에 다운로드된 소프트웨어 이미지는 나머지 스택 멤버에 자동으로 다운로드됩니다.따라서 이 업그레이드를 수행하려면 마스터 스위치에 로그온해야 합니다.

단계별 지침

소프트웨어를 다운로드하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1단계

다운로드할 이미지 및 기능 집합의 유형을 식별하려면 이 문서의 [사용할 파일 결정] 섹션을 사용합니다.

2단계

소프트웨어 다운로드 - Cisco Catalyst 3750 소프트웨어 (등록된 고객만 해당)를 참조하고 다운로드할 이미지를 찾습니다.

Catalyst 3750 스위치용 IP 서비스 이미지 또는 IP 기본 이미지 파일의 이전 버전을 다운로드하려면 Archived Catalyst 3750 Software를 클릭합니다.권한 부여를 받고 암호화 소프트웨어 파일을 다운로드하려면 Catalyst 3750 Strong Cryptographic (3DES) Software를 클릭합니다.

참고: Cisco IOS Software 릴리스 12.1(19)EA1c 이전 릴리스는 부트로더 업그레이드를 포함합니다.부트로더는 새 소프트웨어를 처음 로드할 때 업그레이드하는 데 최대 1분이 걸릴 수 있습니다.부트로더 업그레이드 중에 스위치의 전원을 껐다가 켜지 마십시오.

3단계

워크스테이션의 해당 TFTP 디렉토리에 이미지를 복사하고 TFTP 서버에 올바른 컨피그레이션이 있는지 확인합니다.

자세한 내용은 이 릴리스의 소프트웨어 구성 설명서의 부록 B를 참조하십시오.

4단계

콘솔 포트 또는 텔넷 세션을 통해 스위치에 로그인하고 enable 모드를 시작합니다.

5단계

현재 버전을 보려면 show version 명령을 실행합니다.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

6단계

dir flash:를 실행합니다.3750에서 명령을 실행하여 업그레이드에 필요한 여유 메모리 양을 확인합니다.

다음은 샘플 명령 출력입니다.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

7단계

TFTP 서버와의 연결을 확인하려면 해당 IP 주소를 ping합니다.

3750#ping 11.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

8단계

이미지 다운로드에는 여러 옵션이 있습니다.이 섹션에 나타나는 명령줄 옵션을 사용하여 새 이미지가 이전 이미지를 덮어쓰거나 이전 이미지를 플래시에 그대로 둘 수 있습니다.

이 예에서는 archive download-sw 명령을 사용하여 디바이스에 이전 이미지를 유지합니다.사용 가능한 명령에 대한 자세한 설명은 Catalyst 3750 스위치 Cisco IOS 명령의 archive download-sw 섹션을 참조하십시오.

다음은 archive download-sw 명령에 사용할 수 있는 옵션입니다.

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

다음 예에서는 사용 중인 명령과 업로드 프로세스 중 스위치 출력을 보여 줍니다.

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://11.11.11.11/

c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 11.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 11.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Ios Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete !--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation !--- is complete in both switches.

9단계

이미지 복사가 완료되었으며 재부팅할 준비가 되었습니다.스위치의 현재 상태가 Ready인지 확인하려면 show switch detail 명령을 실행합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       Master    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

10단계

새 이미지가 스택 멤버에 대해 플래시에 있는지 확인하려면 dir flash를 실행합니다.명령 및 dir flash 1:명령을 실행합니다.이 예제에서는 두 개의 스위치 스택 멤버가 있습니다.스택 컨피그레이션에 스택에 추가 스위치가 포함된 경우 dir flash#:명령을 실행합니다.

이전 이미지가 여전히 현재 운영 체제 이미지인지 확인하려면 show version 명령을 실행합니다.새 이미지가 이제 BOOT path-list의 이미지가 다음 스위치 다시 로드 시 로드되는지 확인하려면 show boot 명령을 실행합니다.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision !--- that will load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

11단계

다시 로드를 계속하려면 프롬프트에서 reload 명령을 실행하고 확인합니다.새로운 코드 수정 버전이 나와 스택의 모든 스위치에서 예상대로 실행되기 시작해야 합니다.

다음은 스위치 다시 로드의 샘플 출력입니다.

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack Master Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as Master

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-MASTER_READY: Master Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-MASTER_READY: Master Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 수동(.tar 이미지)

이 문서의 이전 섹션에서는 archive download-sw 명령을 사용하여 IOS를 업그레이드하는 방법을 설명했습니다.스택 케이블을 분리하지 않고 수동으로 스위치별 스위치로 IOS를 업그레이드할 수도 있습니다.이 방법의 세 가지 주요 단계는 다음과 같습니다.

1. TFTP 서버에서 마스터 스위치로 .tar 이미지를 복사합니다.

2. .tar 이미지를 스위치의 모든 플래시 파일 시스템으로 추출합니다.

3. 부트 변수를 구성합니다.

archive download-sw 명령은 자동 IOS 업그레이드 중에 세 단계를 모두 수행합니다.수동 IOS 업그레이드에서 이 3단계를 수행할 수도 있습니다.단계별 섹션에서는 IOS를 Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE1로 업그레이드하기 위한 IOS 업그레이드의 예를 보여줍니다. 이 예에는 3개의 스위치가 있는 스위치 스택이 있습니다.스위치 1은 마스터 스위치이며 스위치 2와 3은 멤버 스위치입니다.

단계별 지침

1단계 - .tar 이미지 다운로드

마스터 스위치의 플래시에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인해야 합니다.마스터 스위치에는 .tar 이미지 파일 크기의 두 배의 공간이 있어야 합니다.이 공간은 .tar 파일을 저장하고 2단계에서 추출하는 .tar 파일의 내용을 저장하는 데 필요합니다. 예를 들어 .tar 이미지 크기가 10Mb인 경우 최소 20Mb의 여유 공간이 있어야 합니다.

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10

): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

2단계 - .tar 이미지 추출

Flash 파일 시스템의 모든 스위치에 .tar 이미지를 추출합니다.archive tar /xtract 명령은 디렉토리를 생성하고 새로 생성된 디렉토리 아래에 파일을 추출합니다.

다음은 명령 구문의 예입니다.

3750-stack#archive tar /xtract

다음 단계를 완료하십시오.

1. switch1의 플래시에 .tar 파일을 추출합니다.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 byt

)

!--- Output is suppressed.

2. switch2의 플래시에 .tar 파일을 추출합니다.

750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 byt

)

!--- Output is suppressed.

3. switch3의 플래시에 .tar 파일을 추출합니다.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3단계 - 부팅 변수 구성

.tar 파일을 플래시에 추출한 후 새 IOS를 가리키도록 부트 변수를 구성해야 합니다..bin 파일이 추출되는 경로를 찾아야 합니다.

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

boot system switch all 명령은 부트 변수를 변경하는 데 사용됩니다.

참고: 이 부팅 시스템 스위치는 모두 공간 고려 사항으로 인해 두 번째 줄로 다운되었습니다.

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-

advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

4단계 - 다시 로드 및 확인

스위치를 다시 로드하고 다시 로드 후 스위치가 새로운 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스를 실행하는지 확인합니다.

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch master and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       Master    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

3750 Series Switch Stack IOS 업그레이드 - 수동 (.bin 이미지)

3750 스위치 스택은 웹 디바이스 관리자 또는 CLI를 통해 관리할 수 있습니다.CLI로 스위치를 관리하는 경우 .tar 이미지가 필요하지 않습니다.이 섹션에서는 .bin 이미지를 사용한 IOS 업그레이드에 대해 설명합니다.IOS 이미지를 사용하여 3750 스위치 스택을 이미 구성한 것으로 가정합니다.이 섹션에서는 3750 스위치 스택에서 새 IOS를 복사하고 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: archive download-sw 및 archive upload-sw 명령은 .tar 이미지 파일에만 적용되며 .bin 이미지 파일에는 적용되지 않습니다.

이 예에서는 Catalyst 3750 스위치 스택에서 IOS를 Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE2로 업그레이드하는 단계별 절차를 설명합니다.Catalyst 3750 스위치 스택에는 2개의 스위치가 있으며 IOS 이미지는 TFTP 서버 172.22.1.165에 있습니다. 이 출력은 이 스택의 스택 멤버 및 마스터를 보여줍니다.

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       Master    0015.c6c1.3000     10        Ready

단계별 지침

1단계 - .bin 이미지 다운로드

소프트웨어 다운로드 - Cisco Catalyst 3750 소프트웨어 (등록된 고객만 해당)를 참조하고 다운로드할 이미지를 찾습니다.Software Download Center for the Catalyst 3750에는 모든 기능 세트 및 버전에 대한 두 가지 IOS 이미지 집합이 포함되어 있습니다.한 집합에는 확장명이 .bin인 IOS 이미지 파일만 포함됩니다.다른 집합에는 IOS 이미지와 확장명이 .tar인 웹 기반 디바이스 관리자가 포함되어 있습니다.

2단계 - 사용 가능한 메모리 확인

다음 예제 출력에 나와 있는 것처럼 두 스위치의 플래시 파일 시스템에서 사용 가능한 메모리를 개별적으로 확인할 수 있습니다.

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:20:47 +00:00  diag

6  -rwx     8169055  Mar 21 1993 23:29:36 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:49 +00:00  vlan.dat

8  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

10  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

11  drwx         128  Mar 21 1993 23:25:53 +00:00  c3750-ipservicesk9-mz.122-

25.SEB1

32514048 bytes total (13071360 bytes free)

Catalyst 3750 스위치 스택에서 플래시:은 마스터 스위치의 플래시 파일 시스템을 나타냅니다.이 예에서 dir flash는이 명령은 flash2:인 마스터 스위치(스위치 2)의 내용을 표시합니다.

3단계 - 플래시 파일 시스템에 이미지 복사

TFTP 서버에서 두 스위치의 플래시 파일 시스템으로 .bin 이미지를 복사합니다.

참고: 자동 업그레이드(자동 업그레이드) 기능은 .tar 이미지만 작동합니다.

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

4단계 - 부팅 변수 구성

새로 복사된 IOS로 스위치를 부팅하도록 부트 변수를 구성합니다.

Switch(config)#boot system switch all flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

5단계 - 다시 로드하기 전에 확인

부트 변수를 확인합니다.

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Master switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

새 IOS 파일이 플래시에 있는지 확인합니다.

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:20:47 +00:00  diag

6  -rwx     8169055  Mar 21 1993 23:29:36 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:54 +00:00  vlan.dat

8  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

9  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:42:06 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

10  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

11  drwx         128  Mar 21 1993 23:25:53 +00:00  c3750-ipservicesk9-mz.122-

25.SEB1

32514048 bytes total (4898816 bytes free)

6단계 - 다시 로드 및 확인

스위치를 다시 로드하고 다시 로드 후 스위치가 새 Cisco IOS 소프트웨어 버전을 실행하는지 확인합니다.

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- Master switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch master and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       Master    0015.c6c1.3000     10        Ready

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show switch detail - 모든 스위치가 준비되었는지 확인합니다.

- show version - 스택의 모든 스위치가 새 코드 버전으로 실행되지 않는지 확인합니다.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       Master    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

TFTP 서버에서 이미지 전송 실패 또는 손상된 IOS 이미지

TFTP 서버로부터의 이미지 전송이 계속 실패하는 경우 TFTP 또는 RCP 서버를 사용하여 이미지 설치의 일반적인 문제를 참조하십시오.이 문서에서는 TFTP 서버의 알려진 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

error_bad_mzip 오류 메시지가 표시됩니다.

Cisco IOS 이미지가 손상되었거나 Xmodem을 통해 .tar 파일이 업로드되는 경우 이 오류가 표시됩니다.문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Xmodem을 통해 스위치에 .bin 파일을 업로드합니다.

2. 부트 경로를 올바른 파일 이름으로 설정합니다.

3. 스위치를 다시 로드합니다.

4. 이미지 파일 크기가 올바른지 확인합니다.

이미지 파일 크기가 올바르지 않으면 이미지 파일을 다시 다운로드하십시오.

복구 절차를 확인하려면 다음 문서를 참조하십시오.

- 손상되거나 누락된 이미지에서 Catalyst 2950, 2955 및 3550 Series 스위치 복구의 단계별 복구 절차 섹션

- Catalyst 3750, 3560 및 2970 스위치, Cisco IOS Release 12.2(25)SEB 이상의 릴리스 정보의 소프트웨어 오류 섹션 복구

%flash:update/info를 여는 동안 오류가 발생했습니다(해당 파일이나 디렉터리가 없음).

스위치는 소프트웨어 업그레이드 중에 다음 오류 메시지를 보고합니다.

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://1.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://1.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid IOS image archive

다음 단계를 완료하여 문제를 식별하고 해결합니다.

1. 스위치에서 TFTP 서버 IP 주소를 ping할 수 있는지 확인합니다.

2. TFTP 서버가 작동하는지 확인하고 가능한 경우 다른 TFTP 서버를 시도하십시오.

3. Flash에서 이전 정보 디렉토리가 있는 경우 제거합니다.

4. 오류 메시지가 계속 나타나면 Flash를 포맷하고 스위치를 다시 로드합니다.포맷한 후에는 스위치가 ROMMON 모드로 부팅될 수 있습니다.스위치가 ROMMON 모드로 부팅되면 Xmodem을 사용하여 스위치를 복구합니다.

스택의 스위치가 새 이미지를 부팅하지 않음(버전 불일치)

IOS 업그레이드 후에는 하나 이상의 스위치가 새 이미지로 부팅되지 않습니다.또는 기존 스택에 스위치를 추가하고 새로 추가된 스위치에 기존 스위치 스택과 다른 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스가 있을 경우 새 스위치를 사용할 수 없습니다.3750 스위치 스택에는 자동 업그레이드라는 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다.이 기능을 사용하면 스위치 스택에서 새로 추가된 스위치의 IOS를 자동으로 업그레이드할 수 있습니다.이 자동 업그레이드는 새로 추가된 스위치의 IOS를 업그레이드하지 못하는 경우가 있습니다.기존 스택에 스위치를 추가하면 이 메시지 시퀀스가 표시됩니다.

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       Master    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

참고: 스위치를 VM(버전 불일치) 모드로 업그레이드하려면 자동 업그레이드 기능을 활성화해야 합니다.기본적으로 자동 업그레이드가 활성화되어 있습니다.show boot privileged EXEC 명령을 사용하고 디스플레이에서 자동 업그레이드 라인을 확인하여 자동 업그레이드 상태를 확인할 수 있습니다.스택 마스터에서 no boot auto-copy-sw 전역 컨피그레이션 명령을 사용하여 자동 업그레이드를 비활성화할 수 있습니다.자세한 내용은 자동 업그레이드 및 자동 조언 이해를 참조하십시오.

버전 불일치 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 방법에는 세 가지가 있습니다.

- 방법 1

- 방법 2

- 방법 3

방법 1 - .tar 이미지

호환되지 않는 소프트웨어 이미지가 있는 멤버 스위치를 archive copy-sw privileged EXEC 명령을 사용하여 업그레이드합니다.이 명령은 기존 스택 멤버에 있는 소프트웨어 이미지를 호환되지 않는 소프트웨어가 있는 멤버로 복사합니다.영향을 받는 스위치는 자동으로 스택을 다시 로드하고 완전히 작동하는 멤버로 조인합니다.

이 출력은 archive copy-sw 명령의 구문을 보여 줍니다.

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- /destination-system destination-stack-member-number의 경우 이미지 파일을 실행하는 소스를 복사해야 하는 스택 멤버 수를 지정합니다.스택 멤버 번호를 지정하지 않으면 기본적으로 실행 중인 이미지 파일이 모든 스택 멤버에 복사됩니다.

- 소프트웨어 이미지를 성공적으로 다운로드한 후 시스템을 무조건 다시 로드하도록 지정하려면/force-reload를 지정합니다./force-reload를 사용하지 않으려면 reload slot switch_member_number를 사용하여 업데이트된 스택 멤버를 수동으로 재설정하여 이 구성 변경 사항을 적용합니다.

- source-stack-member-number에 대해 실행 중인 이미지 파일을 복사할 스택 멤버 수를 지정합니다.스택 멤버 번호 범위는 1~9입니다.

- 다시 로드하는 동안 oversubscribe syslog 메시지가 표시되면 archive copy-sw /overwrite /destination-system 명령을 실행하여 플래시 메모리의 소프트웨어 이미지를 다운로드한 이미지로 덮어씁니다.

다음은 archive copy-sw 명령의 예입니다.

1. 이 archive copy-sw 명령은 현재 실행 중인 IOS 이미지를 스위치 1에서 3750 스위치 스택의 스위치 3으로 복사합니다.

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

2. 스위치 멤버 3을 다시 로드합니다.

reload slot 3

방법 2 - .tar 이미지

디바이스 관리자를 사용하여 스위치 스택을 관리하는 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다.새로 추가된 스위치의 플래시 파일 시스템에 .tar 이미지를 추출합니다.스위치에 이미 .tar 이미지가 있는 것으로 가정합니다.사용할 수 없는 경우 Software Download - Cisco Catalyst 3750 Software (등록된 고객만 해당) 페이지에서 다운로드하고 TFTP를 사용하여 스위치에 복사할 수 있습니다.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       Master    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch. !--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes

)

!--- Output is suppressed.

새 스위치에 부트 변수를 구성합니다.이 단계는 필수 단계가 아닙니다.하지만 나중에 이 스위치를 스택에서 분리하면 스위치가 올바른 IOS를 부팅하지 않을 수 있습니다.

참고: 부트 시스템 스위치 3 플래시:공간 고려 사항으로 인해 명령이 두 번째 줄로 내려갔습니다.

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.

122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

스위치 멤버 3을 다시 로드합니다.

3750-stack#reload slot 3

방법 3 - .bin 이미지

마스터 스위치에서 새로 추가된 스위치로 .bin 파일을 복사하고 부팅 변수를 구성하고 스위치를 다시 로드합니다.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       Master    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch. !--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

tftp의 %Tar 체크섬 오류

이 오류 메시지는 archive 명령을 사용하여 소프트웨어 이미지를 업그레이드할 때 발생합니다.

참고: archive 명령은 공간 고려 사항으로 인해 두 번째 줄로 내려갔습니다.

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-

ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid IOS image archive.

이 오류 메시지의 이유는 archive 명령이 .tar 파일용이므로 .bin 파일과 함께 사용할 수 없기 때문입니다..bin 파일을 사용하여 업그레이드하려면 copy 명령을 사용합니다.

다양한 기능 세트로 Cisco IOS 소프트웨어 업그레이드

Cisco Catalyst 3750 Series는 나중에 Cisco IOS 릴리스로 업그레이드하는 동안 기본적으로 기능 집합을 변경할 수 있습니다.

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

이 문제를 해결하려면 archive-download-sw 명령을 실행하는 동안 allow-feature-upgrade 플래그를 사용합니다.

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

이 옵션은 Cisco IOS 릴리스 12.2(35) SE 이상에서만 지원됩니다.

관련 정보

- Cisco Catalyst 2900XL 및 3500XL 시리즈 스위치에서 손상되었거나 누락된 소프트웨어 이미지 문제로부터 복구

- 명령줄 인터페이스를 사용하여 Catalyst 2950 및 2955 Series 스위치에서 소프트웨어 이미지 업그레이드

- 명령줄 인터페이스에서 Catalyst 2900XL 및 3500XL 스위치의 소프트웨어 이미지 업그레이드

- LAN 제품 지원

- LAN 스위칭 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems