목차

소개

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 NMS(Network Management System)에서 Cisco 스위치 인터페이스의 사용 전력을 얻기 위해 peteMainPseConsumptionPower OID(Object Identifier)를 폴링하는 혼동을 설명합니다.

문제

SNMP(Simple Network Management Protocol) OID - 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4(pehMainPseConsumptionPower)에서 사용량 전력을 와트 단위로 얻기 위해 폴링할 때 Cisco 스위치에서 일반적으로 사용되는 CLI와 일치하지 않는 값을 반환합니다.

예:

NMS>snmpwalk -c public -v2c 10.106.36.239 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 370

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 121

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

Show power inline

Available:370.0(w)

Used:279.9(w)  Remaining:90.1(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/5     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/9     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/10    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/11    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/12    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/13    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/14    auto   on         13.7    IP Phone DX650      4     15.4

Fa0/15    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

이전 동작은 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전에서 확인할 수 있습니다.

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960+48PST-S   15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 26    WS-C2960+24PC-S    15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

2 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

솔루션

OID peteMainPseConsumptionPower는 인터페이스에 대해 PoE(Power over Ethernet)에서 소비한 전력을 반환합니다.전원 감지 및 폴리싱 기능이 있는 2960과 같은 스위치의 경우 이 개체 식별자는 PoE 디바이스에서 사용하는 실제 전력을 제공합니다.실제 소비 전력을 제공하는 show power inline police 명령과 함께 포트 개별 소비(Oper Power 및 Totals at the end)를 사용할 수 있습니다.

NMS> snmpwalk -v 2c -c public  10.106.36.239  1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 462

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 23

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

show power inline police

Available:

462.0(w)

Used:43.6(w)  Remaining:418.4(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/1     auto   on         none       n/a        n/a    5.7

Gi0/2     auto   on         none       n/a        n/a    3.9

Gi0/3     auto   on         none       n/a        n/a    5.2

Gi0/4     auto   on         none       n/a        n/a    8.7

Gi0/5     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/6     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/7     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/8     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/9     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/10    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/11    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/12    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/13    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/14    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/15    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/16    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/17    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/18    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/19    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/20    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/21    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/22    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/23    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/24    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/25    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/26    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/27    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/28    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/29    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/30    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/31    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/32    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/33    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/34    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/35    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/36    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/37    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/38    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/39    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/40    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/41    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/42    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/43    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/44    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/45    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/46    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/47    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/48    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Totals:                                                  23.4

USED 전력 열은 포트에 할당된 PoE의 양을 나타냅니다.

AVAILABLE power 열은 시스템의 총 PoE를 나타냅니다.

REMAINING 전원 열은 (Available - Used) 를 의미합니다.

따라서 PeteMainPseConsumptionPower의 SNMPWALK 출력을 비교하는 데 사용할 올바른 명령은 show power inline police입니다.

관련 정보

PoE(Power over Ethernet) 구성