목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

시작하기 전에

CatOS를 실행하는 Catalyst Switch 재설정

Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst Switch 재설정

스위치 컨피그레이션 재설정

VLAN 정보 재설정

이중화 모드에서 Catalyst 스위치 재설정

관련 정보

소개

경우에 따라 Catalyst Switch 설정을 원래의 기본 공장 설정으로 복원하는 것이 좋습니다. 이는 스위치에 있는 불필요한 설정을 제거하는 데 유용합니다. 스위치를 구성했는데 이 컨피그레이션이 매우 복잡해진 경우, 또는 어떤 네트워크의 스위치를 다른 네트워크로 이동하려는 경우, 스위치를 공장 기본값으로 재설정한 다음 새로운 스위치로 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 스위치를 재설정하기 위한 정보 및 샘플 명령 로그를 제공합니다.

Catalyst Switch를 공장 기본값으로 재설정하려면 물리적 콘솔 또는 텔넷 연결을 통해 스위치 콘솔에 액세스해야 합니다. console/enable 비밀번호도 필요합니다. 사용 중인 스위치의 console 및 enable 비밀번호를 잊은 경우 비밀번호 재설정을 위해 스위치 컨피그레이션을 공장 기본값으로 재설정할 수 없습니다. 이 경우에는 스위치에 대한 비밀번호 복구 절차를 따라야 합니다. Catalyst switch에서 비밀번호를 복구하는 단계는 다음 문서를 참조하십시오.

- 암호 복구 절차

참고: 텔넷 연결을 통해 스위치에 액세스하는 동안 스위치를 공장 기본값으로 재설정하면 스위치와의 연결이 끊어집니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전에서 테스트되었습니다.

참고: 이 문서는 이러한 Catalyst 스위치로 작성되었지만 이 원칙은 문서에 언급된 제품에 적용됩니다.

- Catalyst 5505 스위치(CatOS(Catalyst OS) 버전 6.4(8) 사용)

- Catalyst 2950 스위치(Cisco IOS® Software 릴리스 12.1(19)EA1 사용)

- Catalyst 6500/6000 스위치(Cisco IOS Software 릴리스 12.1(20)E 사용)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

시작하기 전에

스위치를 공장 기본값으로 재설정하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- TFTP 서버에서 컨피그레이션을 백업합니다.

- 컨피그레이션을 텍스트 파일에 복사합니다.

- Bootflash 또는 slot0에서 로컬로 컨피그레이션을 복사합니다. 디바이스.

사용자 컨피그레이션을 지우면 백업 컨피그레이션을 복원해야만 컨피그레이션을 복구할 수 있습니다. TFTP 서버에서 컨피그레이션 파일을 업로드하려면 다음 문서를 참조하십시오.

- 컨피그레이션 파일 작업

참고: 텍스트 파일 컨피그레이션을 복사하여 명령줄에 붙여넣으면 전체 컨피그레이션을 복원할 수 있습니다.

CatOS를 실행하는 Catalyst Switch 재설정

이 절차는 CatOS를 실행하는 Catalyst 4500/4000, 5500/5000 및 6500/6000 시리즈 스위치에만 적용됩니다. 이라한 스위치는 사용자가 enable 모드에서 명령을 입력할 때마다 구성을 NVRAM에 자동으로 컨피그레이션을 저장합니다. Cisco IOS Software에서는 write memory 명령 또는 copy running-config startup-config 명령을 사용하여 컨피그레이션을 저장해야 합니다. clear config 명령을 사용하면 CatOS를 실행하는 해당 스위치의 시스템 또는 모듈 컨피그레이션을 공장 기본값으로 재설정할 수 있습니다. 명령 구문은 다음과 같습니다.

clear config {mod | rmon | all | snmp | acl {nvram}}

Clear config all 명령은 시스템 컨피그레이션뿐 아니라 모듈 컨피그레이션도 지웁니다. 그러나 이 명령은 컨피그레이션 레지스터 및 부팅 시스템 설정과 같은 부팅 변수를 지우지 않습니다. Set boot 명령을 사용하여 부팅 변수 설정을 변경할 수 있습니다. 스위치에 라우터 카드가 있는 경우 clear config all 명령을 사용해도 라우터 카드의 Cisco IOS Software 컨피그레이션이 지워지지 않습니다. (이러한 라우터 카드의 예에는 4000 스위치의 WS-X4232-L3 모듈, 5500/5000 스위치의 RSM[Route Switch Modules]/RSFC[Route Switch Feature Cards] 또는 6500/6000 스위치의 MSM[Multilayer Switch Modules]/MSFC[Multilayer Switch Feature Cards]가 있습니다.) 라우터 카드에 대한 컨피그레이션을 지우기 위해 session 명령으로 라우터 카드에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 이 문서의 Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst switch 재설정 섹션에 있는 절차를 사용하여 스위치를 공장 기본값으로 재설정 합니다. 이 예에서는 스위치의 컨피그레이션을 공장 기본값으로 재설정하는 방법을 보여줍니다.

Cat5k> (enable) clear config all

This command will clear all configuration in NVRAM.

This command will cause ifIndex to be reassigned on the next system startup.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

...........

..........

................................

2002 Aug 03 15:16:19 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is disabled

System configuration cleared.

Use 'session' command to clear ATM or Router specific configurations.

Console> (enable)

Console> (enable)

CatOS에서 컨피그레이션을 지운 후에는 이 스위치를 다시 로드할 필요가 없습니다. 컨피그레이션이 즉시 적용되고 스위치가 공장 기본 컨피그레이션으로 돌아갑니다. 스위치에서 특정 모듈의 컨피그레이션을 지우려면 다음과 같이 clear config mod 명령을 실행합니다.

Cat5k> (enable) clear config 5

This command will clear module 5 configuration.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

................................

Module 5 configuration cleared.

Cat5k> (enable)

Cat5k> (enable)

Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst Switch 재설정

이 섹션의 절차는 Cisco IOS Software를 실행하는 라우터 카드, 모듈형 또는 고정형 컨피그레이션 스위치 및 GL-3 Catalyst 시리즈 스위치에 적용됩니다.

- 라우터 카드

- X4232-L3(Catalyst 4006/4000)

- RSM/RSFC(Catalyst 5500/5000)

- MSFC/MSM(Catalyst 6500/6000)

- Catalyst 모듈형 스위치

- Catalyst 6500/6000

- Catalyst 4500/4000

- Catalyst 고정형 컨피그레이션 스위치

- Catalyst 2940

- Catalyst 2950/2955

- Catalyst 2970

- Catalyst 3550

- Catalyst 3560

- Catalyst 3750

- Catalyst 2900XL/3500XL

- GL-3 Catalyst switch

- Catalyst 2948G-L3

- Catalyst 4908G-L3

Cisco IOS Software를 실행하는 스위치에는 실행 중인 컨피그레이션 파일과 시작 컨피그레이션 파일이 있습니다. RAM은 실행 중인 컨피그레이션을 저장하며 NVRAM은 시작 컨피그레이션을 저장합니다. Cisco IOS Software를 실행 중인 스위치에 대한 컨피그레이션을 변경하는 경우, 변경사항은 실행 중인 컨피그레이션의 일부가 됩니다. 컨피그레이션 변경사항은 시작 컨피그레이션에 저장해야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 다음번 다시 로드 중에 또는 정전 중에 컨피그레이션이 손실됩니다. 이는 스위치를 다시 로드하거나 전원을 끌 때 RAM에 저장된 실행 중인 컨피그레이션이 손실되기 때문입니다. 컨피그레이션을 NVRAM에 저장하려면 write memory 명령 또는 copy running-config startup-config 명령을 실행합니다. 변경사항을 NVRAM에 저장하지 않을 경우 변경사항은 RAM에서 지워지고, 스위치를 다시 로드할 때 더 이상 시작 컨피그레이션에 포함되지 않습니다.

Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst 모듈형 또는 고정형 컨피그레이션 스위치에서 개별 파일은 VLAN 정보를 저장합니다. 파일은 vlan.dat 파일이라고 하며, 모듈형 스위치의 경우 NVRAM에 저장되고, 고정형 컨피그레이션 스위치의 경우 플래시에 저장됩니다. 이러한 스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 시작 컨피그레이션과 vlan.dat 파일을 삭제해야 합니다. Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 스위치 및 라우터 카드를 공장 기본값으로 복원하려면 시작 컨피그레이션 파일만 삭제하면 됩니다. 이러한 스위치는 VTP(VLAN Trunk Protocol)에 참여하지 않기 때문에 VLAN 정보를 포함하지 않습니다.

스위치 컨피그레이션 재설정

스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 erase startup-config 또는 write erase 명령을 실행합니다. 이 명령은 컨피그레이션 레지스터 및 부팅 시스템 설정과 같은 부팅 변수를 지우지 않습니다. Boot 명령으로 부팅 시스템 매개변수를 변경할 수 있습니다. Cisco IOS Software를 실행하는 Catalyst 4500/4000 및 6500/6000 시리즈 스위치에서 config-register 명령을 사용하여 컨피그레이션 레지스터 값을 변경할 수 있습니다.

이 예에서는 write erase 명령으로 Cisco IOS Software를 실행하는 스위치를 공장 기본값으로 재설정하는 방법을 보여줍니다.

Cat2950# write erase

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y[OK]

Erase of nvram: complete

Cat2950#

Cat2950# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

!--- Do not save the configuration at this prompt. Otherwise, the switch !--- reloads with the current running configuration and does not reset to default.

Proceed with reload? [confirm]y

2w0d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by antonino

WS-C2950G-12-EI starting...

!--- Output suppressed.

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:05:DC:C9:79:00

Motherboard assembly number: 73-5781-08

Motherboard serial number: FAB0515A069

Model revision number: 02

Model number: WS-C2950-24

System serial number: FAB0517Q00B

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:n

00:00:16: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software(C2950-I6Q4L2-M)Version 12.1(19)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 09-Dec-03 00:12 by yenanh

Press RETURN to get started!

00:00:37: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:00:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

Switch>

Switch>

이 단계에서는 VLAN 정보를 제외하고 스위치 컨피그레이션이 공장 기본값으로 재설정됩니다.

VLAN 정보 재설정

VLAN 정보를 공장 기본값으로 재설정 하려면 플래시 또는 NVRAM에서 vlan.dat 파일을 삭제하고 스위치를 다시 로드합니다. Cisco IOS Software를 실행하는 6500/6000 시리즈 스위치에서는 vlan.dat 파일이 const_nvram에 저장됩니다. Cisco IOS Software를 실행하는 4500/4000 시리즈 스위치에서 vlan.dat 파일은 cat4000_flash에 저장됩니다. 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3550, 3560, 3570 및 2900XL/3500XL 고정형 컨피그레이션 스위치에서 vlan.dat 파일은 flash에 저장됩니다.

6500/6000 스위치에서 vlan.dat 파일을 지우려면 const_nvram 명령을 실행합니다. 4500/4000 스위치에서 지우기를 실행합니다.erase cat4000_flash를 실행합니다. 명령을 실행합니다. 고정 컨피그레이션 스위치에서 delete flash:vlan.dat 명령을 실행합니다.

예시 단계에서는 Catalyst 고정형 컨피그레이션 스위치에서 VLAN 정보를 삭제하는 방법을 보여줍니다. Cisco IOS Software를 실행하는 6500/6000 및 4500/4000에 해당하는 각각의 명령을 통해 동일한 단계를 사용할 수 있습니다.

1. VLAN 정보를 확인하려면 show vlan 명령을 실행하고 vlan.dat 파일을 확인하려면 dir 명령을 실행합니다.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2    VLAN0002                         active

3    VLAN0003                         active

4    VLAN0004                         active

!--- Despite the erase of the startup configuration file, !--- these user-created VLANs remain.

600  VLAN0600                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0

600  enet  100600     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   -      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

Switch#

Cat2950# dir flash:

!--- On the 4500/4000, issue the dir cat4000_flash: command. !--- On the 6500/6000, issue the dir const_nvram: command.

Directory of flash:/

2  -rwx     2487439   Mar 11 1993 01:25:32  c2950-i6q4l2-mz.121-9.EA1d.bin

3  -rwx         840   Mar 20 1993 09:20:09  vlan.dat

!--- This vlan.dat file stores user-configured VLANs.

4  -rwx     2491435   Mar 08 1993 16:14:13  c2950-mvr.bin

6  -rwx          42   Mar 01 1993 00:07:35  env_vars

7  -rwx         109   Mar 11 1993 01:23:56  info

8  drwx         640   Mar 11 1993 01:26:35  html

19  -rwx         109   Mar 11 1993 01:26:35  info.ver

7741440 bytes total (1088512 bytes free)

Switch#

2. 플래시 또는 NVRAM에서 VLAN 정보를 삭제하고 스위치를 다시 로드합니다.

참고: Cisco IOS 소프트웨어의 초기 버전을 실행하는 6500/6000 및 4500/4000에서 delete 명령이 작동하지 않을 수 있습니다. 대신, erase const_nvram: 명령을 실행하거나 erase cat4000_flash: 명령을 실행해야 합니다. 명령 구문에서 vlan.dat 파일을 지정하지 마십시오. 그러나 이후 버전의 Cisco IOS Software에서 delete const_nvram:vlan.dat 명령은 6500/6000에 대해 작동하며 delete cat4000_flash:vlan.dat 명령은 4500/4000에서 작동합니다.

Cat2950# delete flash:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

!--- Press Enter.

Delete flash:vlan.dat? [confirm]y

Cat2950# reload

Proceed with reload? [confirm]y

4w5d: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

3. 다시 로드 한 후 show vlan 명령을 사용하여 vlan 정보를 확인합니다.

사용자 구성 VLAN은 더 이상 명령 출력에 표시되지 않습니다. 공장-기본값 VLAN 정보만 스위치에 있습니다.

Cat2950# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        IBM  -        0      0

Switch#

이중화 모드에서 Catalyst 스위치 재설정

이중화 모드에서 CatOS를 실행하는 6500/6000 및 5500/5000 스위치의 경우, 대기 수퍼바이저 엔진이 활성 수퍼바이저 엔진에 적용된 변경사항과 동기화합니다. 따라서 clear config 명령으로 활성 수퍼바이저 엔진의 컨피그레이션을 공장 기본값으로 재설정하면 대기 수퍼바이저 엔진도 공장 기본값으로 재설정됩니다. Set config mode 명령으로 컨피그레이션 모드를 binary 또는 text 모드로 설정한 경우 활성 수퍼바이저 엔진에서 컨피그레이션을 지우면 스위치가 공장 기본값으로 재설정됩니다.

이중화 모드에서 Cisco IOS Software를 실행하는 6500/6000 스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

1. 활성 수퍼바이저 엔진의 erase startup-config 명령을 사용하여 시작 컨피그레이션을 지웁니다.

참고: 대기 Supervisor Engine의 시작 구성도 지웁니다.

2. 이 문서의 Reset VLAN Information(VLAN 정보 재설정) 섹션에 표시된 대로 vlan.dat 파일을 삭제합니다.

3. reload 명령으로 활성 수퍼바이저 엔진 다시 로드

참고: 수퍼바이저 엔진이 다시 로드된 후 ROMmon 모드로 들어가는 경우 부팅 변수가 올바른 이미지에서 부팅하도록 설정되어 있는지 확인합니다. 또한 추가 문제 해결 정보를 보려면 손상되거나 누락된 부팅 로더 이미지 또는 ROMmon 모드에서 Cisco IOS 시스템 소프트웨어를 실행하는 Catalyst 6500/6000 복구 문서를 참조할 수 있습니다.

관련 정보

- LAN 제품 지원 페이지

- LAN 스위칭 지원 페이지

- 기술 지원

- 하드웨어 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems