목차

소개

이 문서에서는 Cisco C9350 및 C9610 Series 스마트 스위치의 안정적인 소프트웨어 릴리스를 찾는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

이 문서의 정보는 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 특히 대량 구축/업그레이드의 경우 일반적인 지침이 되도록 작성되었습니다. 이러한 권장 사항 외에도 최신 소프트웨어 기능 또는 하드웨어를 활용하기 위해 릴리스를 실행해야 하는 경우 가능한 경우 EM(Extended Maintenance) 릴리스 트레인을 선택하는 것이 좋습니다.

- Cisco Catalyst Center 및 Software-Defined Access SDA에 대한 소프트웨어 권장 사항은 이 페이지를 참조하십시오

- Cisco Catalyst 1000/2960/3560CDB/4500, Catalyst 3650/3850 및 Catalyst 6500/6800 Series 스위치에 대한 소프트웨어 권장 사항은 이 페이지를 참조하십시오

- Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller에 대한 소프트웨어 권장 사항은 이 페이지를 참조하십시오

- Cisco Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600 Series 스위치에 권장되는 소프트웨어는 이 페이지를 참조하십시오

권장 사항

여기에 명시된 권장 사항은 2026년 5월 현재로 적정한 시기에 정기적으로 업데이트됩니다.

제품군

제품 ID(PID)

권장 Cisco IOS XE 릴리스

Cisco C9350

C9350-24P

C9350-24T

C9350-24U

C9350-48P

C9350-48T

C9350-48TX

C9350-48U

C9350-48HX

17.18.03a

Cisco C9610

C9610-SUP-3

17.18.03a

C9610-SUP-3XL

17.18.03a

소프트웨어 권장 사항 FAQ

질문: 이 페이지에 권장 버전의 코드가 표시되지만 해당 특정 스위치 모델에 대해 다운로드할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?

답변:

- Cisco Smart Switch를 시작할 때 하드웨어가 시작되기 전에 릴리스된 이전 버전의 소프트웨어를 지원하지 않을 수 있습니다. 항상 특정 플랫폼에 대해 어떤 소프트웨어를 다운로드할 수 있는지 확인합니다.

- 다른 플랫폼 페이지에서 코드 버전을 다운로드하지 않고 장치에 설치하려고 합니다. 특정 제품 페이지에서 사용 가능한 소프트웨어가 이 릴리스 권장 사항 페이지보다 우선합니다

- 이와 같은 상황에서는 기사 오른쪽의 피드백 기능을 사용하여 알려주십시오! 이 페이지를 최신 상태로 유지하기 위해 최선을 다하고 있지만, 경우에 따라(예: 새로운 플랫폼 릴리스) 이 페이지 권장 사항이 약간 뒤쳐질 수 있습니다.

소프트웨어 유지관리 업그레이드 SMU(Software Maintenance Upgrade SMU) 및 엔지니어링 스페셜(ES)

경우에 따라 중요한 버그를 수정하는 방법은 SMU(Software Maintenance Upgrade SMU) 또는 ES(Engineering Special) 빌드를 통해 확인할 수 있습니다.

- 소프트웨어 유지 관리 업그레이드 SMU(Software Maintenance Upgrade SMU)는 시스템에 설치하여 릴리스된 이미지에 패치 수정 또는 보안 해상도를 제공할 수 있는 패키지입니다. SMU 패키지는 릴리스별 및 구성 요소별로 제공되며 플랫폼에 따라 다릅니다. SMU는 확장 유지 관리 릴리스와 상위 소프트웨어 릴리스의 전체 수명주기에서만 지원됩니다.

- ES(Engineering Special) 빌드는 제한된 기간 동안 배포해야 하며 CCO(cisco.com)에서는 사용할 수 없습니다. cisco.com에서 제공하는 즉시 다음 유지 보수 재구축으로 이동하는 것이 좋습니다.  엔지니어링 특수 빌드는 Cisco CX(Customer Experience) 및 BU(Business Unit)에서 완벽하게 지원됩니다.

기존 cisco.com 릴리스에서 아직 해결되지 않은 환경 관련 문제가 발생하는 경우, Cisco CX(Customer Experience)에 문의하여 SMU 또는 ES의 가능성을 알아보십시오.

관련 정보

Cisco 지원 및 다운로드

Cisco C9350 Series Smart Switch - 릴리스 정보

Cisco C9610 Series Smart Switch - 릴리스 정보