목차

소개

문제

솔루션

NCS2K 400G 라인 카드 권장 구성

MDS-9710 권장 구성

소개

이 문서에서는 Cisco NCS2K 플랫폼의 400G-XP 라인 카드와 MDS-9710 스위치 간의 16G FC(Fibre Channel) 상호 운용성(interop)에 대한 권장 컨피그레이션 설정 및 관련 세부사항에 대해 설명합니다.

문제

이 Cisco Optical Platform 및 Cisco MDS 스위치는 현재 문서에서 16G FC interop에 대한 참조로 설명되어 있습니다.

- Cisco ONS Platform: NCS2006 또는 NCS2015 with 400G-XP line card

- MDS-9710 스위치

원활한 상호 운용성을 보장하기 위해 Cisco interop 적격 상태 및 NCS2K 및 MDS 플랫폼의 권장 구성 설정을 보려면 제공된 솔루션을 관찰하십시오.

솔루션

NCS2K 400G 라인 카드 권장 컨피그레이션

10.6.2 릴리스부터 NCS2K-400G-XP 카드는 클라이언트 포트에서 16G 파이버 채널(16G-FC) 페이로드를 지원했습니다.

16G-FC 페이로드를 지원하기 위해 새로운 슬라이스 Op-Mode, OPM_6x16G_FC가 도입되었습니다.

OPM_6X16G_FC는 포트 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 16FC를 허용합니다. 400G 라인 카드 모드 및 슬라이스 구성 단계는 여기에서 자세히 다룹니다.

400G-LC의 경우 클라이언트 및 트렁크 포트에 다음 설정이 권장됩니다.

ONS CARD Type(ONS 카드 유형)

SAN 디바이스

유행

탑재량

클라이언트_스퀄치

트렁크_스퀄치

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

로컬 결함

AIS

MDS-9710 권장 구성

MDS 설정:

8/10/16 GFC MDS 설정

속도 관리자 = 16GFC

속도 모드 = 전용

트렁킹 = ON/OFF

버퍼 크레딧~ = 500

공유 로드 = ON