목차

소개

배경 정보

MDS 트렁킹/포트-채널 링크 문제 해결

다음을 확인합니다.

증상

로그 메시지

OUI 데이터베이스

작업

OUI 데이터베이스 추가

표 1.1. MDS OUI 데이터베이스 추가

표 1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI 데이터베이스 추가

표 1.3. Nexus 9000 OUI 데이터베이스 추가

표 1.4. UCS FI OUI 데이터베이스 추가

주의 사항

소개

이 문서에서는 트렁킹 또는 포트 채널에서 Cisco MDS(Multilayer Director Switch)와 다른 Cisco 스위치 간의 FC(Fibre Channel) 링크가 나타나지 않는 이유를 설명합니다. 그러나 포트 채널에 있지 않고 트렁킹을 비활성화하면 동일한 링크가 나타날 수 있습니다.

배경 정보

여기에는 MDS 스위치와 기타 MDS 스위치, Nexus 스위치, UCS(Unified Computing System) FI(Fabric Interconnect) 간의 FC 링크가 포함됩니다.

팁: 포트 채널 및 트렁킹에 대한 자세한 내용은 해당 포트 채널 및 트렁킹 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.

포트 채널 가이드: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

트렁킹 가이드: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

모든 MDS 스위치는 포트 채널을 통해 여러 물리적 링크를 단일 가상 링크로 취합할 수 있으며, 다른 Cisco 디바이스와 연결할 경우 트렁킹 기능을 사용하여 여러 VSAN(Virtual Storage Area Network)을 하나의 링크로 전송할 수 있습니다.

포트 채널 및 트렁킹 링크를 협상하기 위해 MDS 스위치는 EPP(Exchange Peer Parameters) 서비스를 사용하여 ISL(Inter-Switch Link)의 피어 포트 간에 통신합니다. ISL 협상 프로세스의 일부에서 피어가 피어의 OUI(Organizational Unique Identifier)가 있는 Cisco 디바이스인지 확인합니다.

Cisco 스위치의 OUI가 피어의 OUI 데이터베이스에 Cisco OUI로 나열되지 않으면 포트 채널에 추가되거나 인터페이스에서 트렁킹이 활성화된 경우 링크가 나타나지 않습니다.

MDS 트렁킹/포트-채널 링크 문제 해결

링크가 포트 채널에 있는 경우 포트 채널 인터페이스 haschannel 모드 활성을 구성합니다.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

링크가 FI와 같은 NPV(N_Port Virtualization) 스위치에 연결된 경우 NPIV 및 fport-channel-trunk 기능이 활성화되었는지 확인합니다.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

링크가 트렁킹되는 경우 트렁킹 프로토콜이 전역적으로 활성화되었는지 확인합니다.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

확인 트렁킹이 인터페이스에서 활성화되어 있습니다.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

링크가 8Gbps로 연결되어 있는 경우 링크 양쪽에 대해 채우기 패턴 또는 채우기 단어가 동일하게 구성되어야 합니다. 기본적으로 MDS, N5K/N6K 및 UCS FI 6300 시리즈 디바이스는 ARBFF를 사용합니다. N9K 및 UCS FI 6400 시리즈는 8G 채우기 패턴으로 IDLE만 지원합니다.

이 명령을 사용하여 MDS/N5K/N6K 인터페이스 fc x/y의 현재 채우기 패턴을 확인합니다.

슬롯 x show hardware internal fcmac port y port-info | 입력

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

참고: Nexus 스위치의 출력은 0x0(인터페이스가 8Gbps에서 작동하지 않음), 0xBC94FFFF(ARBFF) 또는 0xBC95B5B5(IDLE)일 수 있습니다.

N9K 또는 UCS FI 6400이 기본적으로 ARBFF를 사용하는 디바이스에 연결되어 있는 경우 연결된 디바이스에서 IDLE를 사용하도록 인터페이스를 구성해야 합니다.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

UCS FI 6300 Series에서 FC 업링크의 채우기 패턴과 UCS Manager(UCSM)의 SAN > SAN Cloud > Fabric > Uplink FC Interfaces > FC Interface x/in the General(일반) 탭에서 구성됩니다.

다음을 확인합니다.

증상

- 인터페이스는 트렁킹이 비활성화되었지만 포트 채널에서는 비활성화되지 않은 단일 포트로 작동합니다.

- 트렁킹 활성화로 인해 단일 인터페이스가 작동하지 않습니다.

- 포트 채널에서 또는 포트 채널에 추가된 경우 인터페이스가 즉시 오류 비활성화됩니다.

로그 메시지

참고: 스위치의 OUI가 링크의 한쪽 또는 양쪽의 피어의 OUI 데이터베이스에 없을 수 있습니다. 양측은 조사를 받아야 한다.

MDS 및 Nexus 스위치의 경우:

OUI 데이터베이스에서 피어의 OUI가 없는 스위치에는 "physical flogi rejected, waiting for the port mode" 및 "EPP_SYNC" 오류가 기록됩니다.

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

오류 인터페이스를 확인하려면 오류 메시지에서의 ifindexus로 show interface snmp-ifindexand 필터를 사용하여 인덱스를 변환합니다. 이 예에서는 show flogi 내부 이벤트 기록 오류에 있는 ifindex 12ae000을 사용합니다.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

UCS FI의 경우: OUI 데이터베이스에서 피어의 OUI가 없는 FI는 "PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" 및 "port fcx/y trying vf tagging on non-cisco switch" 오류를 기록합니다.

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

OUI 데이터베이스

각 스위치에서 OUI를 추출합니다. OUI는 WWN(World Wide Name)의 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 8진수입니다.

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

이 예에서 스위치 OUI는 0x002A6A입니다.

스위치의 OUI 데이터베이스에서 피어 스위치의 OUI를 확인합니다. 명령에 출력이 없으면 OUI가 데이터베이스에 없습니다.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

참고: UCS FI는 how wwn 명령을 지원하지 않습니다. OUI가 FI OUI 데이터베이스에 추가된 시기를 보려면 표 1. 및 표 2.를 참조하십시오.

작업

스위치 OUI 데이터베이스는 스위치 소프트웨어 업그레이드를 통해 업데이트됩니다. 피어 스위치의 OUI를 포함하는 OUI 데이터베이스를 사용하여 스위치를 소프트웨어 버전으로 업그레이드할 수 있을 때까지 trunking이 비활성화된 포트 채널 외부에 구성된 단일 링크를 사용합니다.

MDS 및 Nexus 스위치의 wwn oui <hex oui> 명령은 스위치의 OUI 데이터베이스에 Cisco OUI를 수동으로 추가할 수 있습니다.

MDS 스위치에서 이 기능은 NX-OS 버전 7.3(0)D1(1) 이상에서 사용할 수 있습니다.

Nexus 5K/6K 스위치에서 이 기능은 NX-OS 버전 7.3(3)N1(1) 이상에서 추가되었습니다.

NX-OS 7.x의 Nexus 9000 스위치에서 이 기능은 NX-IS 버전 7.3(1)N1(1) 이상에서 사용할 수 있습니다.

다른 버전의 NX-OS의 Nexus 9000 스위치에서 이 기능은 NX-OS 버전 9.3(3) 이상에서 사용할 수 있습니다.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

ACI 이미지의 Nexus 9000 스위치는 런타임에 APIC in15.0(1k) 이상에서 라이브러리에 OUI를 추가할 수 있습니다.

OUI 데이터베이스 추가

표 1.1. MDS OUI 데이터베이스 추가

OUI

OUI를 포함하는 소프트웨어

0x547수수료

모든 버전의 NX-OS 5.0(1) 이상

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x007888

0x00C164

0x00C88B

0x00F28B

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0x58AC78

0x5C838F

0x64F69D

0x70E422

0x80E01D

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

5.2(8h) 이상에서 NX-OS 5.x

6.2(17) 이상에서 NX-OS 6.x

NX-OS 7.x(7.3(1)D1(1) 이상)

모든 버전의 NX-OS 8.3(1) 이상

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

모든 버전의 NX-OS 5.2(6) 이상

0x508789

0x58F39C

0x7426AC

0x7C0ECE

0x881DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF8C288

0xFC5B39

모든 버전의 NX-OS 6.2(11) 이상

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

5.2(8g) 이상에서 NX-OS 5.x

6.2(11c) 이상에서 NX-OS 6.x

모든 버전의 NX-OS 7.3(1)D1(1) 이상

0x70EA1A

0xC4F7D5

모든 버전의 NX-OS 8.4(2) 이상

0x00FD22

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D

0xC4B239

0xD4E880

NX-OS 6.x(6.2(33) 이상)

모든 버전의 NX-OS 8.4(2) 이상

0xDC774C

8.4(2c) 이상에서 NX-OS 8.4(x)

9.2(1) 이상에서 NX-OS 9.x

0x3C13CC

0x4CE176

결정 예정

표 1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI 데이터베이스 추가

OUI

OUI를 포함하는 소프트웨어

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

5.1(3)N2(1) 이상에서 NX-OS 5.1

5.2(1)N1(4) 이상에서 NX-OS 5.2

모든 버전의 NX-OS 6.0(2)N1(2) 이상

0x50EB1A

0x9371D5

모든 버전의 NX-OS 7.3(7)N1(1) 이상

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

모든 버전의 NX-OS 7.3(10)N1(1) 이상

표 1.3. Nexus 9000 OUI 데이터베이스 추가

OUI

OUI를 포함하는 소프트웨어

0x000831

0x001086

0x0024FF

0x0027E3

0x002A10

0x002CC8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x007888

0x0081C4

0x0090FA

0x00A2EE

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742

0x00B771

0x00BE75

0x00C164

0x00C88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B

0x00F663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x043110

0x046273

0x0896AD

0x1005CA

0x14F0C5

0x188090

0x188B9D

0x18E728

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C3311

0x2C44FD

0x2C5A0F

0x2CD02D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x4403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x508789

0x54A274

0x58971E

0x5897BD

0x58AC78

0x58F39C

0x5C838F

0x641225

0x64A0E7

0x64F69D

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70DF2F

0x70E422

0x7426AC

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x78725D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E01D

0x843DC6

0x8478AC

0x84B261

0x84B802

0x881DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA44C11

0xA46C2A

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0x배드

0xBC26C7

0xC0626B

0xC067AF

0xC08C60

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1

0xD072DC

0xD0A5A6

0xD46D50

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4AA5D

0xE4C722

0xE86549

0xE8B748

0xE8BA70

0xEC3091

0xEC4476

0xECBD1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05

0xF45FD4

0xF4ACC1

0xF4CFE2

0xF4DBE6

0xF80BCB

0xF866F2

0xF8C288

0xFC5B39

0xFCFBFB

모든 버전의 NX-OS9.2(4) 이상

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

모든 버전의 NX-OS10.1(2) 이상

표 1.4. UCS FI OUI 데이터베이스 추가

OUI

OUI를 포함하는 소프트웨어

0x0018BA

0x001B54

0x002255

0x0023AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4

0x108CCF

0x18EF63

0x1CDF0F

0x405539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B

0xF02572

0xF866F2

소프트웨어 2.x(2.2(8j) 이상) 번들

소프트웨어 3.x(3.1(3b) 및 3.1(3h) 이상) 번들

소프트웨어 3.2(3d) 이상 번들

0x002651

소프트웨어 2.x(2.2(8j) 이상) 번들

소프트웨어 3.x(3.1(3h) 이상) 번들

소프트웨어 3.2(3d) 이상 번들

0x0025B5

0xA44C11

소프트웨어 3.x(3.1(3h) 이상) 번들

소프트웨어 3.2(3d) 이상 번들

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

소프트웨어 3.x(3.2.(3h) 이상 번들

4.0(1x)의 모든 번들 소프트웨어 버전

4.0(2b) 이상의 번들 소프트웨어

0x6400F1

번들 소프트웨어 3.3(5b) 이상

0x00EAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175

0x4CE176

0x5CA62D

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077EE

0xA0B439

0xA4530E

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC014FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

번들 소프트웨어 4.1(3a) 이상

0xAC7A56

번들 소프트웨어 4.1(2a) 이상

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C

소프트웨어 4.2(1d) 이상 번들

주의 사항

Cisco 버그 ID CSCut41864 - NPV-NPIV 연결에 64개 이상의 인터페이스가 사용된 경우 포트 프로세스가 충돌합니다.

Cisco 버그 ID CSCuz52695 - UCS FI FC 업링크 오류 MDS9396S에 즉시 연결된 NPV 비활성화

Cisco 버그 ID CSCvp95480 - 6454 FI - UCSM 컨피그레이션 중 허용되는 WWxN 주소 제한(멀티캐스트 주소 제외)

스위치의 OUI 라이브러리에 없는 OUI를 문서화하기 위해 여러 버그가 발생했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

MDS/UCS 버그

Cisco 버그 ID CSCtr01652- 확인된 Cisco OUI의 목록에 N7K OUI를 추가합니다. MDS

MDS/N5K/N6K 버그

Cisco 버그 ID CSCty04686- 5k/UCS-FI의 경우 MAC OUI "002a6a", "8c604f", "00defb" 추가

MDS 버그

Cisco 버그 ID CSCta97375 - GLDN:SABER: Saboui는 cisco oui 547FEE로 인식되지 않습니다.

Cisco 버그 ID CSCur44218 - 확인된 Cisco OUI의 목록에 MiniUCS FI OUI 추가

Cisco 버그 ID CSCuz11494 - FC 포트 채널이 피어 UCS OUI 00:c8:8b와 함께 제공되지 않음

Cisco 버그 ID CSCuu03717 - 기본 OUI 목록에 OUI 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 추가

Cisco 버그 ID CSCuu26045 - 인식된 Cisco OUI의 MDS 목록에 MiniUCS FI OUI 0x74a02f 추가

Cisco 버그 ID CSCvx67383 - 스위치 OUI 0x3C13CC(3C:13:CC)가 작동하거나 트렁크를 지원하지 않는 ACI LEAF N9K를 향하는 MDS Port-Channel

Cisco 버그 ID CSCvx49403 - Port-Channel with Cisco 스위치 OUI 0xDC774C가 작동하거나 트렁크가 나타나지 않습니다.

Cisco 버그 ID CSCvr60193 - 기본 OUI 목록에 OUI C4:F7:D5 추가

Cisco 버그 ID CSCvp19788- MDS 9000 OUI 라이브러리에 OUI 70:EA:1A 추가

Cisco 버그 ID CSCvt28351 - 6개의 OUI를 기본 OUI 목록에 추가

Cisco 버그 ID CSCvw14504 - OUI 데이터베이스에 OUI 0x4CE176 추가 - 포트 채널 및 OUI 0x4CE176에서 작동하지 않는 트렁킹

Cisco 버그 ID CSCvx67383 - 스위치 OUI 0x3C13CC(3C:13:CC)가 작동하거나 트렁크를 지원하지 않는 ACI LEAF N9K를 향하는 MDS Port-Channel

N5K/N6K 버그

Cisco 버그 ID CSCvx72821 - Port-Channel with Cisco switch OUI 0xDC774C or 0x4CE176 또는 0x3C13CC가 작동하거나 트렁크가 나타나지 않습니다.

Cisco 버그 ID CSCvp54881 - UCS 및 Nexus 56128p 간에 SAN 포트 채널을 생성할 수 없습니다.

N9K 버그

Cisco 버그 ID CSCvp21786 - Nexus 9000::MDS와 N9K 간의 F 모드 san-port-channel 또는 트렁킹을 시작할 수 없음

Cisco 버그 ID CSCvx68507 - Port-Channel with Cisco switch OUI 0xDC774C or 0x4CE176 또는 0x3C13CC가 작동하거나 트렁크가 나타나지 않습니다.

UCS 버그

Cisco 버그 ID CSCvk63036 - UCS에 OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 누락 — FC/FCoE 포트-채널이 형성되지 않도록 방지

Cisco 버그 ID CSCvv70634 - UCS FI는 N9K OUI를 추가해야 합니다.

Cisco 버그 ID CSCvx68517 - Port-Channel with Cisco switch OUI 0xDC774C or 0x4CE176 또는 0x3C13CC가 작동하거나 트렁크가 나타나지 않습니다. Cisco 버그 ID