목차

소개

토폴로지

Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리스의 제한 사항

Cisco NX-OS Software 릴리스 5.2(8)

5.2(6) 이전 버전의 Cisco NX-OS Software 릴리스

테스트 1:R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 저속 포트 에뮬레이션

rtp-san-23-02-9148 fc1/13 - 발신자에 연결된 포트

인터페이스 카운터 - fc1/13

show hardware internal errors - fc1/13

show hardware internal packet flow dropped - fc1/13

show hardware internal packet dropped-reason - fc1/13

show hardware internal statistics - fc1/13

show logging onboard error stats - fc1/13

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/13

show process creditmon credit-loss-events - fc1/13

show system internal snmp credit-not-available - fc1/13

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 statistics

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

슬롯 1: 하드 내부 신용 정보 포트 13 표시

슬롯 1 show port-config internal link events

rtp-san-23-02-9148 fc1/25 - 슬로우 드레인 디바이스에 연결된 포트

인터페이스 카운터 - fc1/25

show hardware internal errors - fc1/25

show hardware internal packet flow dropped - fc1/25

show hardware internal packet dropped-reason - fc1/25

show hardware internal statistics - fc1/25

show logging onboard error stats - fc1/25

show logging onboard flow control timeout-drops - fc1/25

show process creditmon credit-loss-events - fc1/25

show system internal snmp credit-not-available - fc1/25

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 statistics

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

slot 1 show hard internal credit info port 25

슬롯 1 show port-config internal link events

테스트 2:포트 모니터 - R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 저속 포트 에뮬레이션

기본 슬로우 드레인 정책

정책 생성

테스트 다시 실행

임계값 관리자 로그 보기

부록

카운터 정의

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

0에서 B2B 신용 전환 전송

0에서 B2B 신용 전환 수신

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RCM_RBZ_CH0

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x는 0 또는 1입니다.

FCP_CNTR_LRR_IN

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

MDS9148 중재자 정보

대기 중인 패킷에 대한 MDS 9148 명령

명령 집합 실행됨

소개

이 문서에서는 스위치에서 R_RDY 신호를 포함하는 디바이스를 사용하여 Cisco MDS 9148 Multilayer Fabric Switch에서 증가하는 명령 및 카운터에 대해 설명합니다.일반적으로 슬로우 드레인 장치라고 합니다.MDS 9148은 세이버라고도 합니다.

두 개의 테스트가 실행되었습니다.

1. R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 느린 포트 에뮬레이션

2. 포트 모니터 - R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 느린 포트 에뮬레이션

참고:

이 문서에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

Output Interpreter 도구(등록된 고객만 해당)는 특정 show 명령을 지원합니다.show 명령 출력의 분석을 보려면 [출력 인터프리터 도구]를 사용합니다.

토폴로지

모든 포트는 4Gbps입니다.

Single MDS 9148 switch running NX-OS 5.2(8)

172.18.121.30

Agilent 103/3--fc1/13 rtp-san-23-02-9148  fc1/25--Agilent 103/2

fcid 0xe20200               NX-OS 5.2(8)                           fcid 0xe20300

Traffic------------------------------------------------------> slow drain device

rtp-san-23-02-9148# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/

tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2012, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.0.19

loader:    version N/A

kickstart: version 5.2(8)

system:    version 5.2(8)

BIOS compile time:       02/01/10

kickstart image file is: bootflash:///m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8.bin

kickstart compile time:  12/25/2020 12:00:00 [12/07/2012 19:48:00]

system image file is:    bootflash:///m9100-s3ek9-mz.5.2.8.bin

system compile time:     11/9/2012 11:00:00 [12/07/2012 20:47:26]

Hardware

cisco MDS 9148 FC (1 Slot) Chassis ("1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3")

Motorola, e500v2  with 1036300 kB of memory.

Processor Board ID JAF1406ASTK

Device name: rtp-san-23-02-9148

bootflash:    1023120 kB

Kernel uptime is 4 day(s), 23 hour(s), 10 minute(s), 33 second(s)

Last reset at 26277 usecs after  Fri Jan  4 20:08:48 2013

Reason: Reset due to upgrade

System version: 5.2(1)

Service:

rtp-san-23-02-9148#

Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리스의 제한 사항

Cisco NX-OS Software 릴리스 5.2(8)

이러한 명령은 작동하지 않습니다.Cisco Bug ID CSCud98114, "MDS9148 -show logging onboard flow-control request-timeout - syntax err"을 참조하십시오. 이 버그는 Cisco NX-OS Software 릴리스 6.2(1) 이상에서 수정되었습니다.

- show logging onboard flow control request-timeout

- show logging onboard flow control pause-count

- show logging onboard flow control pause-events

- show logging onboard flow-control timeout-drops - 이 명령은 작동하지만 구문 오류를 반환합니다.

이러한 카운터는 fc-mac 카운터에 나열되지만 OBFL(Onboard Failure Logging) 오류 통계에는 표시되지 않습니다.Cisco 버그 ID 참조 CSCud93587, "MDS9148 OBFL에는 FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO가 포함되어 있지 않습니다." 이 버그는 아직 확인되지 않았습니다..

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

슬로우 드레인 포트 모니터 정책에 tx-credit-not-available이 없습니다.이 카운터를 구성하려고 하면 "이 카운터는 이 플랫폼에서 지원되지 않습니다."라는 오류 메시지가 나타납니다.SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랩이 전송되지 않으며, show system internal snmp credit-not-available 명령은 아무것도 반환하지 않습니다.

5.2(6) 이전 버전의 Cisco NX-OS Software 릴리스

이러한 카운터가 생성되지 않습니다.Cisco 버그 ID 참조 CSCts04123, "아틀란티스/세이버를 위한 슬로우 드레인 지원" 이 버그는 Cisco NX-OS Software Release 5.2(6) 이상에서 수정되었습니다.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

테스트 1:R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 저속 포트 에뮬레이션

이것은 R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 저속 포트 에뮬레이션 테스트의 절차입니다.

fc1/13은 발신자에 연결된 포트이고 fc1/25는 슬로우 드레인 디바이스에 연결된 포트입니다.

하나의 테스트만 실행되었습니다.

1. 초기 명령 집합을 실행합니다.

2. 에이전트 트래픽 103/3 > 103/2를 시작합니다.

3. 30초 정도 작동하게 합니다.

4. rtp-san-23-02-9148에 대한 명령 세트 문제.

5. 30초 동안 기다립니다.

6. rtp-san-23-02-9148에 대한 명령 세트 문제.

7. 테스트를 중지합니다.

8. show tech-support 세부 정보를 수집합니다.

rtp-san-23-02-9148 fc1/13 - 발신자에 연결된 포트

인터페이스 카운터 - fc1/13

다음 명령이 실행되었습니다.

show interface fc1/13

show interface fc1/13 counters

다음과 같은 변경 사항이 있습니다.

입력 폐기 - 0

입력 OLS - 0

입력 LRR - 0

입력 NOS - 0

출력 폐기 - 0

출력 OLS - 0

출력 LRR - 0

출력 NOS - 0

B2B 크레딧을 0에서 0으로 전환 전송 - 이전 값과 변동 없음

0에서 +7408까지의 B2B 크레딧을 받습니다.

B2B 크레딧을 받습니다 - 32 - 이전 값과 변동 없음

transmit B2B credit remaining- 128 - 이전 값과 변동 없음

참고:'B2B 크레딧이 0에서 전송됨'은 fc1/13에 연결된 디바이스에서 MDS B2B 크레딧을 보류했음을 나타냅니다. 그러면 수신 B2B 크레딧이 0으로 전환되어 연결된 디바이스가 0에 있는 동안 전송되지 않습니다.이 카운터에 시간 표시가 없습니다.실제로, 이는 MDS로 전송되는 패킷 수를 줄이기 위해 발신자에게 백압력을 적용합니다.

show hardware internal errors - fc1/13

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c

참고:이는 MDS가 fc1/13에 연결된 디바이스에서 최소 100ms 동안 B2B 크레딧을 차단했음을 나타냅니다.이는 MDS로 전송되는 패킷 수를 줄이도록 발신자에게 백압력을 적용하는 효과적입니다.

show hardware internal packet flow dropped - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 없습니다.

show hardware internal packet dropped-reason - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 없습니다.

show hardware internal statistics - fc1/13

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 13 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ     0x2b61       +0x2b61

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES              0x2b61       +0x2b61

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS            0x16a9edc    +0x16a9edc

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                           0x1cf0       +0x1cf0

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                      0x2b61       +0x2b61

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                0x2b61       +0x2b61

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x1c2        +0x1c2

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x1f         +0x18

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

참고: FCP_CNTR_RCM_RBZ_CH0은 '0에서 B2B 신용 전환 수신'과 동일합니다.

show logging onboard error stats - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 없습니다.

show logging onboard flow-control timeout-drops - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 없습니다.

show process creditmon credit-loss-events - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 없습니다.

show system internal snmp credit-not-available - fc1/13

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과가 없습니다. 슬로우 드레인 포트 모니터 정책의 메모를 참조하십시오.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 statistics

show hardware internal statistics - fc1/13을 참조하십시오.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c2

슬롯 1: 하드 내부 신용 정보 포트 13 표시

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

슬롯 1 show port-config internal link events

포트 fc1/13에 적용할 수 있는 결과는 아무것도 작동 또는 중단되지 않았으므로 없습니다.

rtp-san-23-02-9148 fc1/25 - 슬로우 드레인 디바이스에 연결된 포트

인터페이스 카운터 - fc1/25

다음 명령이 실행되었습니다.

show interface fc1/25

show interface fc1/25 counters

다음과 같은 변경 사항이 있습니다.

입력 폐기 - 0

입력 OLS - 0

입력 LRR - +57

입력 NOS - 0

출력 폐기 - 3808

출력 OLS - 0

출력 LRR - 0

출력 NOS - 0

0 +224에서 B2B 크레디트 전환 전송

0 +57에서 B2B 신용 전환 수신

B2B 크레딧을 받습니다 - 32 - 이전 값과 변동 없음

전송 B2B 신용 - 127 - -1

참고:'Transmit B2B credit transitions from zero'는 연결된 디바이스가 fc1/13에 연결된 디바이스에서 B2B 크레딧을 보류했음을 나타냅니다. 따라서 MDS가 B2B 크레딧을 0으로 전송할 수 있으므로 MDS가 0에 있는 동안 이 포트에서 전송할 수 없습니다.이 카운터에 시간 표시가 없습니다.실제로 디바이스는 연결된 디바이스로 보내는 패킷을 줄이도록 MDS에 백압력을 적용합니다.이렇게 하면 송신 포트 fc1/13에 다시 압력이 발생합니다.

show hardware internal errors - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

show hardware internal fc-mac port 25 interrupt-counts

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Interrupt Counts for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

INTERRUPT                                                       COUNT    THRESH

_________                                                      ________  ______

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR                                       114       0

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SIG_IDLE                                       57       0

show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

참고: 연결된 디바이스가 1.5초 동안 대기 중이므로 MDS는 1초에 신용 손실 복구를 시작합니다.여기에는 LR(Link Reset)을 보내고 LRR(Link Reset Response)을 받는 작업이 포함됩니다. 포트가 0Tx 크레딧에 있는 동안 MDS는 3개의 DROP 카운터에 표시된 대로 이 인터페이스에 대한 패킷을 삭제합니다.

show hardware internal packet flow dropped - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

show hardware internal packet-flow dropped

Module: 01      Dropped Packets: YES

-------- Dropped Packet Flow Details --------

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|    DEVICE NAME   |       PORTS      |            DROPPED COUNT            |

|                  |                  |      RX (Hex)    |      TX (Hex)    |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|        Sabre-fcp |               25 |                0 |              ee0 |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

show hardware internal packet dropped-reason - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal packet-dropped-reason

show hardware internal packet-dropped-reason

Module: 01       Dropped Packets: YES

+-----------+---------------+-------------------+------------------------------+

|           |               |      DROPS        |                              |

|   PORTS   |  DEVICE NAME  |-------------------|          COUNTER NAME        |

|           |               | Rx(Hex) | Tx(Hex) |                              |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

|25         |Sabre-fcp      |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP      |

|           |               |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP     |

|           |               |    -    |1dc0     |TOTAL                         |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

show hardware internal statistics - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 25 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ       0x39         +0x39

0x00000043 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_EG_DEC_RRDY                   0x39         +0x39

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES                0x39         +0x39

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS               0x2010       +0x2010

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                             0x39         +0x39

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                        0x39         +0x39

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                  0x39         +0x39

0x00000065 FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_FRAMES              0x1cba       +0x1cba

0x0000006d FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_WORDS             0xee666c     +0xee666c

0x00000514 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH0                             0x70         +0x70

0x00000515 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH1                             0x70         +0x70

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                         0xee0        +0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                             0xee0        +0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                        0xee0        +0xee0

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x58         +0x51

0x00000534 FCP_CNTR_TMM_CH1                                0x2b61       +0x2b61

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                              0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x23a        +0x23a

0xffffffff FCP_CNTR_LRR_IN                                   0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT                           0x39         +0x39

참고: FCP_CNTR_RCM_TBBZ_CHx는 '0에서 B2B 신용 전환 전송'과 동일합니다.

show logging onboard error stats - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard starttime 01/10/13-00:00:00 error-stats

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |57       |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |47       |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |38       |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |29       |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |1972     |01/10/13 20:35:51

...기타...

참고: OBFL은 10초마다 이 플랫폼에서 업데이트됩니다.각 간격에서 증가된 모든 카운터와 현재 값이 캡처됩니다. 따라서 FCP_CNTR_CREDIT_LOSS(신용 손실 복구)는 47에서 10초 만에 57로 증가했습니다.이는 MDS가 0Tx 크레딧에 있을 때 1초마다 시작되므로 정확합니다.

show logging onboard flow control timeout-drops - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard flow-control timeout-drops

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

Syntax error while parsing show logging onboard module 1 flow-control timeout-drops

Cmd exec error.

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1360     |01/10/13 20:35:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |748      |01/10/13 20:35:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |136      |01/10/13 20:35:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3910     |01/10/13 20:11:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3638     |01/10/13 20:11:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3026     |01/10/13 20:11:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2414     |01/10/13 20:11:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1802     |01/10/13 20:11:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1156     |01/10/13 20:11:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |544      |01/10/13 20:10:51

show process creditmon credit-loss-events - fc1/25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# show process creditmon credit-loss-events

show process creditmon credit-loss-events

Module: 01      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc1/25    |    512 | 1. Thu Jan 10 20:36:21 2013 |

|           |        | 2. Thu Jan 10 20:36:19 2013 |

|           |        | 3. Thu Jan 10 20:36:18 2013 |

|           |        | 4. Thu Jan 10 20:36:17 2013 |

|           |        | 5. Thu Jan 10 20:36:16 2013 |

|           |        | 6. Thu Jan 10 20:36:15 2013 |

|           |        | 7. Thu Jan 10 20:36:14 2013 |

|           |        | 8. Thu Jan 10 20:36:13 2013 |

|           |        | 9. Thu Jan 10 20:36:12 2013 |

|           |        |10. Thu Jan 10 20:36:11 2013 |

----------------------------------------------------

참고: 스위치가 신용 손실 복구를 호출하는 경우에 대한 더 자세한 타임 스탬프 버전이 표시됩니다.

show system internal snmp credit-not-available - fc1/25

포트 fc1/25에 적용할 수 있는 결과가 없습니다. 슬로우 드레인 포트 모니터 정책의 메모를 참조하십시오.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 statistics

show hardware internal statistics - fc1/25를 참조하십시오.

slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

참고:이 명령은 슬로우 드레인을 위해 가장 중요한 카운터를 표시하기 위한 올바른 초기 명령입니다.여기에는 FCP_CNTR_RCM_RBZ_CHx 및 FCP_CNTR_TMM_TBZ_CHx가 포함되지 않지만 오류로 간주되지 않습니다.

slot 1 show hard internal credit info port 25

이 명령은 다음 출력을 제공합니다.

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 25

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x1 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

슬롯 1 show port-config internal link events

포트 fc1/25에 적용할 수 있는 결과는 아무것도 작동 또는 중단되지 않았으므로 없습니다.

테스트 2:포트 모니터 - R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 저속 포트 에뮬레이션

이것은 R_RDY 지연이 1500000us(1.5초)인 포트 모니터, 느린 포트 에뮬레이션 테스트의 절차입니다.

기본 슬로우 드레인 정책

기본적으로 슬로우 드레인 정책은 활성 상태입니다.슬로우 드레인 포트 모니터 정책의 메모를 참조하십시오.

이는 기본 슬로우 드레인 정책입니다.

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Access Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

정책 생성

edm이라는 정책을 생성하고 활성화합니다.생성된 카운터를 확인하려면 모든 카운터를 포함합니다.

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : edm

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

테스트 다시 실행

약 60초 동안 R_RDY 지연 150000us(1.5초)를 사용하여 슬로우 드레인 디바이스에 연결된 fc1/25를 사용하여 에이전트를 다시 시작합니다.

임계값 관리자 로그 보기

Device Manager(디바이스 관리자) > Logs(로그) > Switch Resident(스위치 상주) > Threshold Manager(임계값 관리자)로 이동하여 Threshold Manager 로그를 확인합니다.

임계값 관리자 로그입니다(텍스트 형식).

4, 121    2013/01/12-11:49:56    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 122    2013/01/12-11:50:03    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 123    2013/01/12-11:50:04    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 124    2013/01/12-11:50:14    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 125    2013/01/12-11:50:15    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 126    2013/01/12-11:50:25    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 127    2013/01/12-11:50:26    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 128    2013/01/12-11:50:36    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 129    2013/01/12-11:50:37    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 130    2013/01/12-11:50:47    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 131    2013/01/12-11:50:48    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 132    2013/01/12-11:50:50    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 133    2013/01/12-11:50:55    fcIfOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 134    2013/01/12-11:50:55    fcIfLinkResetOuts.16875520=49 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 135    2013/01/12-11:50:55    fcIfTimeOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

참고:16875520은 ifindex(0x01018000)이며 fc1/25에 해당합니다.

rtp-san-23-02-9148# show port internal info interface-id 0x01018000

fc1/25 - if_index: 0x01018000, phy_port_index: 0xa

local_index: 0x18

부록

카운터 정의

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

설명:

이 카운터는 Tx B2B(transmit buffer-to-buffer) 신용 카운터가 0인 상태에서 1초가 경과했음을 나타냅니다.스위치가 LR(Link Reset)을 전송하여 신용 손실 복구를 시작했습니다. LRR(Link Reset Response)이 수신되면 Tx B2B 크레딧의 전체 할당이 복원되고 포트는 전송을 다시 시작할 수 있습니다.LRR이 90ms 내에 수신되지 않으면 'LR Rcvd B2B' 조건이 발생하고 포트가 꺼집니다.

참조:

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

- FCP_CNTR_LRR_IN

- 프로세스 신용도 신용 손실 이벤트 표시

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x error statistics

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

- show logging onboard error stats

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP

설명:

이 포트로 향하는 패킷이 스위치에서 시간 초과되었습니다.기본적으로 패킷은 500ms 이후 시간 초과됩니다.패킷이 이그레스 포트를 폐기할 수 없는 경우 패킷은 폐기되며 이 카운터가 증가합니다.시스템 시간 초과 혼잡-삭제 숫자 모드 {E|F} 명령을 사용하여 이를 조정할 수 있습니다.

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x error statistics

- show hardware internal packet dropped-reason

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

- show logging onboard error stats

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT

설명:

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP을 참조하십시오.

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x error statistics

- show hardware internal packet dropped-reason

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

- show logging onboard module 1 flow control timeout-drops

- show logging onboard error stats

FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP

설명:

FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP과 같은 다른 카운터를 포함하는 집계 카운터입니다.

명령:

- show hardware internal errors all show hardware internal fc-mac port x error statistics

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

- show logging onboard error stats

0에서 B2B 신용 전환 전송

설명:

이 카운터는 나머지 Tx B2B 값이 0에서 0이 아닌 값으로 전환된 경우 증가합니다.

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx 통계입니다.일반적으로 이러한 현상이 발생할 수 있지만, 대개의 경우 연결된 디바이스에 문제가 있음을 나타냅니다.FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO 카운터가 100ms 이상 0인 경우 증가합니다.

명령:

- show interface fcx/y 카운터 및 집계 카운터

0에서 B2B 신용 전환 수신

설명:

이 카운터는 나머지 수신(Rx) B2B 값이 0에서 0이 아닌 값으로 전환된 경우 증가합니다.

FCP_CNTR_TMM_RBBZ_CHx 통계입니다.일반적으로 이러한 현상이 발생할 수 있지만, 대개의 경우 스위치가 이 포트에서 멀리 떨어진 방향으로 혼잡하며 SAN(Storage Area Network)으로 추가 패킷을 전송하지 못하도록 하기 위해 다시 포트에 압력을 가하고 있습니다. FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO 카운터가 100ms 이상 0이면 증가합니다.

명령:

- show interface fcx/y 카운터 및 집계 카운터

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

설명:

이 카운터는 LRR을 받을 때마다 증가합니다.이는 일반적으로 스위치가 신용 손실 복구를 시작할 때 발생합니다.

참조:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x interrupt-counts(하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 인터럽트 카운트 표시)

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

설명:

이 카운터는 나머지 Tx B2B 값이 100ms 이상의 경우 0이 증가할 때 증가합니다.이는 일반적으로 연결된 디바이스가 정체를 증명하고 있음을 나타냅니다(슬로우 드레인).

이렇게 하면 fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero SNMP 트랩이 생성되고 show system internal snmp credit-not-available 명령의 출력에 이벤트가 표시됩니다.그러나 카운터의 이 부분은 지원되지 않습니다. 슬로우 드레인 포트 모니터 정책의 메모를 참조하십시오.

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x error statistics

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

설명:

이 카운터는 나머지 Rx B2B 값이 100ms 이상 동안 0일 때 증가합니다.이는 일반적으로 스위치가 업스트림 혼잡(이 포트로부터 멀리 떨어져 있는 혼잡)으로 인해 연결된 디바이스에서 R_RDY(B2B 크레디트)를 보류하고 있음을 나타냅니다.

명령:

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal fc-mac port x error statistics

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

FCP_CNTR_RCM_RBZ_CH0

설명:

이 카운터는 나머지 Rx B2B 값이 0에서 0이 아닌 값으로 전환된 경우 증가합니다.

이는 show interface counters and aggregate counters 명령 아래의 0카운터에서 B2B 크레딧을 받습니다.일반적으로 이러한 현상이 발생할 수 있지만, 대개의 경우 스위치가 이 포트에서 멀리 떨어진 방향으로 혼잡하며 SAN으로 추가 패킷을 전송하지 않도록 다시 압력을 가하고 있음을 나타냅니다.FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO 카운터가 100ms 이상 0이면 증가합니다.

명령:

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CHx - x는 0 또는 1입니다.

설명:

이 카운터는 나머지 Tx B2B 값이 0에서 0이 아닌 값으로 전환된 경우 증가합니다.

이는 show interface counters and aggregate counters 명령에서 0에서 B2B 크레딧을 전송합니다.일반적으로 이러한 현상이 발생할 수 있지만, 대개의 경우 연결된 디바이스에 문제가 있음을 나타냅니다.FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO 카운터가 100ms 이상 0인 경우 증가합니다.

명령:

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

FCP_CNTR_LRR_IN

설명:

이 카운터는 LRR을 받을 때마다 증가합니다.이는 일반적으로 스위치에서 신용 손실 복구를 시작하기 때문입니다.

참조:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

명령:

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

설명:

이 카운터는 LR을 전송할 때마다 증가합니다.이는 일반적으로 스위치가 신용 손실 복구를 시작할 때 발생합니다.

참조:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LRR_IN

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR

명령:

- 하드웨어 내부 통계 표시

- 하드웨어 내부 fc-mac 포트 x 통계 표시

MDS9148 중재자 정보

MDS9148에는 중앙 중재자 2명과 포트 4개로 구성된 포트 그룹 12개가 있습니다.각 중재자는 이그레스 포트 그룹의 절반을 처리합니다.패킷이 인그레스 포트에서 수신되면 ICB(Ingress Credit Buffer)는 수신된 패킷을 특정 DI(Destination Index)로 전송하도록 권한 부여를 요청합니다. ICB는 포트 그룹 0-5에 대한 중재자 0과 포트 그룹 6-11에 대한 중재자 1에 권한 부여 요청을 보냅니다. DI의 전송 버퍼에 공간이 있는 경우 중재자는 요청 인그레스 포트에 부여를 반환하고 프레임을 전송할 수 있습니다.

중재자 요청 및 부여는 다음 CLI(Command Line Interface) 예에서 볼 수 있습니다.

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 statistics | i ARB

0x00000d14 PG0_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0xf8e

0x00000d18 PG0_ICB_ARB1_REQ_CNT                                 0x2e93

0x00000d1c PG0_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0xf8e

0x00000d20 PG0_ICB_ARB1_GNT_CNT                                 0x2e93

0x00000d14 PG1_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0x3e1c

0x00000d1c PG1_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0x3e1c

...snip

0x00000d14 PG10_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c PG10_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

0x00000d14 PG11_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c

PG11_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

대기 중인 패킷에 대한 MDS 9148 명령

MDS(Sabre)에는 대기 중인 패킷을 확인하기 위한 특정 명령이 있습니다.이러한 명령은 Cisco MDS 9500 Series Multilayer Director에서 사용할 수 있는 show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info 명령과 유사하지만 거의 유용하지 않습니다.

구성된 크레딧이 사용 가능한 크레딧보다 작으면 해당 디바이스 인터페이스(DI)에 대해 보류 중인 프레임이 있습니다. 이 예에서 fc1/13은 fc1/25에 연결된 슬로우 드레인 디바이스로 전송됩니다. fc1/25는 대기열에 있는 두 개의 패킷을 보여줍니다.

module-1# show hardware internal arb 0 cell-frame-credits

CCC = Cell Credits Configured.

CCA = Cell Credits Available - Live from hardware.

FCC = Frame Credits Configured.

FCA = Frame Credits Available- Live from hardware.

STA = Cell/Frame Credit status reported by hardware.

+----+---+----+-------------------------+--------------------------+

|    |   |Port|       PRIORITY 0        |        PRIORITY 1        |

|Port| DI|Mode| CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|  CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   1| 35|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   2| 34|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  13| 44|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  25| 10|   E|  36| 34|  Y|  36| 35|  Y|   36|  2|  Y|  36| 34|  Y|  << 36 - 34 = 2 packets queued

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+  << 36 - 2 = 34 packets queued

|  26| 11|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

현재 대기열에 있는 패킷의 패킷 헤더는 slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0 linecard 명령으로 볼 수 있습니다.각 포트 그룹은 4개의 포트로 구성되어 있으므로 인그레스 포트의 올바른 포트 그룹을 선택해야 합니다.패킷 헤더가 실시간으로 표시됩니다.

이 예에서 패킷은 ISL 포트 fc1/13(port-group 3)에서 수신되고 포트 fc1/1로 이그레스(느림)됩니다.대상 FCID 0xcd0000이 fc1/1에 있습니다.

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0

==== PACKET (Sabre & FC) HEADER in PG 3 BUFFER NUMBER : 0 ====

+---------------------+---------------------+---------------------+

| SS     :        0x1 | VER    :          0 | AT     :          0 |

| BC     :          0 | GA     :          0 | SOF    :        0x6 |

| HL     :          0 | PLEN   :          0 | TTL    :       0xff |

| UP     :          0 | DI     :          0 | SI     :       0x2c |

| CTL    :          0 | TSTMP  :     0xbd48 | STA    :          0 |

| SP     :          0 | VSAN   :       0xed | CSUM   :       0x59 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

| R_CTL  :          0 | D_ID   :   0xcd0000 | CS_CTL :          0 |

| S_ID   :   0x960280 | TYPE   :          0 | F_CTL  :   0x280000 |

| SEQ_ID :          0 | DF_CTL :          0 | SEQ_CNT:          0 |

| OX_ID  :     0x8000 | RX_ID  :          0 | PARAM  :          0 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

MDS9148#

명령 집합 실행됨

- 표시 시계

- show interface fc1/13

- show interface fc1/25

- show interface fc1/13 counters

- show interface fc1/25 counters

- 하드웨어 내부 오류 모두 표시

- show hardware internal packet flow dropped

- show hardware internal packet dropped-reason

- 하드웨어 내부 통계 모듈 1 표시

- show logging onboard starttime 01/10/13-00:00:00 error-stats

- show logging onboard flow control timeout-drops

- 프로세스 신용도 신용 손실 이벤트 표시

- show system internal snmp credit - 사용할 수 없음

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 statistics

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 statistics

- slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

- 슬롯 1: 하드 내부 신용 정보 포트 13 표시

- slot 1 show hard internal credit info port 25

- 슬롯 1 show port-config internal link events

- **끝