목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

섀시 일련 번호 읽기

라인 카드 일련 번호 읽기

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

MDS 9000 시리즈 멀티레이어 스위치에서 원격으로 일련 번호를 읽어야 하는 경우가 있습니다.인벤토리 요구 사항 또는 지원 계약 엔타이틀먼트의 확인 또는 확인을 위해 이 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.이 문서에서는 MDS 9000 시리즈 스위치에 대한 원격 액세스를 통해 섀시 및 라인 카드 일련 번호를 읽는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 시도하기 전에 IP 또는 콘솔 연결을 통해 MDS 9000 시리즈 멀티레이어 스위치에 대한 원격 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 MDS 9000 SAN-OS(storage area networking operating system)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

섀시 일련 번호 읽기

MDS 9000 시리즈 멀티레이어 스위치의 섀시 일련 번호는 서비스 계약을 위해 장치를 식별하는 데 사용됩니다.전원 공급 장치 옆의 장치 뒷면의 스티커에서 확인할 수 있습니다.또는 show sprom backplane 1 명령을 실행하여 원격으로 읽을 수 있습니다.일련 번호는 제품 번호 아래에 있습니다.

라인 카드 일련 번호 읽기

라인 카드의 일련 번호는 금속 카드 트레이 하단에 인쇄되어 있습니다.일련 번호를 원격으로 읽으려면 show module 명령을 실행합니다. 이 명령에는 일련 번호를 포함하여 설치된 모듈에 대한 정보가 나열됩니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- 스토리지 네트워킹 제품 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems