목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

표기 규칙

단계별 절차

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco MDS 9000 Series 스위치의 콘솔 포트에서 손실된 관리자 비밀번호를 복구하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

복구 절차를 완료한 후 활성 Supervisor Engine 모듈이 될 Supervisor Engine 모듈에서 비밀번호 복구 절차를 수행해야 합니다. 다른 Supervisor Engine 모듈이 활성 모듈이 되지 않도록 하려면 다음 두 옵션 중 하나를 수행합니다.

- 섀시에서 다른 Supervisor Engine 모듈을 물리적으로 제거합니다.

- 절차를 완료할 때까지 다른 Supervisor Engine 모듈의 콘솔 프롬프트를 다음 두 프롬프트 중 하나로 변경합니다.

- 로더>

- 스위치(부팅)#

참고: 이 프롬프트에 대한 자세한 내용은 Cisco MDS 9000 Family of Multilayer Director and Fabric Switches 컨피그레이션 설명서를 참조하십시오.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

단계별 절차

MDS 9000 스위치의 콘솔 포트에서 손실된 관리자 비밀번호를 복구하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. MDS 9000 스위치에 대한 콘솔 세션을 설정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 제공된 RJ-45-to-DB-9 어댑터 중 하나를 PC 직렬(COM) 포트에 연결합니다.

2. 제공된 RJ-45-to-DB-9 어댑터의 다른 쪽 끝을 MDS 9000 스위치의 RS-232 관리 포트에 연결합니다.

참고: RS-232 관리 포트는 CONSOLE로 레이블이 지정됩니다.

3. PC에서 하이퍼터미널을 시작합니다.

터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 설정 및 구성 중에 스토리지 라우터와 PC 간에 통신이 가능합니다. 터미널 에뮬레이션 소프트웨어는 HyperTerminal 또는 ProComm Plus와 같은 PC 애플리케이션인 경우가 많습니다.

4. 다음 설정을 선택합니다.

- 초당 비트: 9600

- 데이터 비트: 8

- 패리티: None

- 정지 비트: 1

- 플로우 제어: None

참고: 이 구성이 MDS 9500에 연결되면 Bits per second 필드를 38400으로 설정할 수 있습니다.

2. 다음 방법 중 하나로 스위치를 재부팅합니다.

- 관리자 권한을 가진 텔넷 세션이 있는 경우 reload 명령을 실행합니다.

switch#reload

The supervisor is going down for reboot NOW!

- 명령을 사용할 수 없는 경우 스위치를 전원을 재설정합니다.

3. 스위치가 NX-OS 소프트웨어 부팅 시퀀스를 시작하면 Ctrl 키를 누른 채 키를 눌러 Ctrl-] 키 시퀀스를 생성합니다.

이 키 시퀀스는 switch(boot)# 프롬프트를 표시합니다.

Ctrl-]

switch(boot)#

참고: 서로 다른 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하는 경우 브레이크 키 시퀀스가 다를 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 브레이크 키 시퀀스는 비밀번호 복구 중 표준 브레이크 키 시퀀스 조합을 참조하십시오.

디바이스가 부팅되는 동안 "Booting kickstart image" 메시지 뒤에 화면에 표시되는 bin 이미지 파일 이름을 확인합니다.

4. 구성 모드로 변경합니다.

switchboot#configure terminal

5. 관리자 비밀번호를 재설정하려면 admin-password 명령을 실행합니다.

이 예에서는 비밀번호가 "password"로 설정됩니다.

switch(boot-config)#admin-password password

6. EXEC 모드를 종료합니다.

switch(boot-config)#exit

switchboot#

7. NX-OS 소프트웨어 이미지를 로드하려면 load 명령을 실행합니다. 3단계의 일부로 표시된 이미지 이름입니다.

이 예에서 nx-ios.img는 소프트웨어의 이름입니다. 형식은 m9500-sf1ek9-mz-2.1.2b.bin과 같습니다.

switch(boot)#load bootflash:nx-ios.img

8. 소프트웨어 컨피그레이션을 저장합니다.

switch#copy running-config startup-config

참고: 다음에 MDS 9000 스위치의 콘솔 포트에 연결할 때는 새 관리자 비밀번호 또는 생성한 모니터 비밀번호를 입력해야 합니다.

9. 이전에 제거한 Supervisor Engine을 삽입하고 로그인하고 변경된 비밀번호를 확인합니다.

관련 정보

- 암호 복구 절차

- Cisco MDS 9000 멀티레이어 디렉터 및 패브릭 스위치 제품군

- 스토리지 네트워킹 제품 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems