목차

소개

IVR 컨피그레이션

IVRv1 구성 단계: (사용되지 않음)

IVRv2 컨피그레이션 단계:(기본 설정)

시나리오 2를 구성하는 예:

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 1

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 2

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 3

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 4

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 5

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 6

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 시나리오 7

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 버전 1

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

IVR 버전 2

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

겹치는 VSAN

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 서로 다른 VSAN(Virtual Storage Area Network) 및 MDS(Multilayer Data Switch) 토폴로지를 사용하는 여러 IVR(Inter-VSAN Routing) 구성 시나리오에 대해 설명합니다.

IVR 컨피그레이션

IVRv1 구성 단계: (사용되지 않음)

IVR 1(비 NAT)은 Nexus 운영 체제(NX-OS) 릴리스 5.2(1) 이상에서 사용되지 않습니다.

IVR 비 NAT 모드는 Cisco NX-OS Release 5.2(x)에서 지원되지 않습니다.

IVR non-NAT 모드가 구성된 경우 "Upgrading Guidelines Specific to NX-OS Release 5.2(1)"를 참조하십시오.

IVR NAT 모드로 마이그레이션하는 방법에 대한 지침 섹션

1. 파이버 채널(FC) 도메인 ID가 고유한지 확인합니다.

2. IVR 사용

3. IVR용 CFS(Cisco Fabric Services) 켜기

4. IVR VSAN 토폴로지 생성

5. IVR VSAN 토폴로지 활성화

6. IVR 영역 생성

7. IVR 영역 세트 생성

8. IVR 영역 세트 활성화

9. IVR 구성 커밋

IVRv2 컨피그레이션 단계:(기본 설정)

1. IVR 사용

2. IVR NAT 활성화

3. IVR용 CFS 켜기

4. IVR VSAN 토폴로지 생성

5. IVR VSAN 토폴로지 활성화

6. IVR 영역 생성

7. IVR 영역 세트 생성

8. IVR 영역 세트 활성화

9. IVR 구성 커밋

Cisco에서는 IVR2를 User-Configure-Topology와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

시나리오 2를 구성하는 예:

호스트 1 wwpn:21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

스토리지 1 wwpn:21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

MDS 1 스위치 wwpn:  20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan 10, 500

MDS 2 스위치 wwpn:  20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan 20, 500

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10,500

AFID1:MDS2 - VSAN 20,500

MDS1(config)# ivr enable

MDS1(config) # ivr nat

MDS1(config)# ivr 배포

MDS2(config)# ivr enable

MDS2(config) # ivr nat

MDS2(config)# ivr 배포

MDS1(config)# ivr vsan-topology 데이터베이스

MDS1(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id switch-wwn 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan-range 10,500

MDS1(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id switch-wwn 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan-range 20,500

MDS1(config)# ivr vsan-topology activate

MDS1(config)# ivr commit

MDS1(config)# ivr 영역 이름 ivr_zone1

MDS1(config-ivr-zone)# 멤버 pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

MDS1(config-ivr-zone)# 멤버 pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

MDS1(config)# ivr zoneset name IVR_ZONESET1

MDS1(config-ivr-zoneset)# 구성원 ivr_zone1

MDS1(config)# ivr zoneset activate name IVR_ZONESET1

MDS1(config)# ivr commit

MDS1# show ivr vsan-topology active

AFID SWITCH WWN 활성 cfs      VSAN 스위치 이름

—

1 20:00:00:0d:ec:01:ca:40* 예 10,500

1 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 예 20,500

MDs1# show ivr zoneset active

Zoneset 이름 IVR_ZONESET1

영역 이름 ivr_zone1

*pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10 autonomous-fabric-id 1

*pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20 autonomous-fabric-id 1

MDS1# show zoneset active vsan 10

Zoneset 이름 nozoneset vsan 10

영역 이름 IVRZ_ivr_zone1 vsan 10

*fcid 0x0b0000 [pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9]

*fcid 0x1600ab [pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13]

IVR 시나리오 1

VSAN 10 및 VSAN 20은 MDS1에 있습니다. VSAN 10의 호스트는 VSAN 20의 스토리지를 사용합니다. MDS 1은 보더 스위치입니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1 MDS1 VSAN 10,20

IVR 시나리오 2

VSAN 10의 호스트는 VSAN 20에서 스토리지를 사용하려고 합니다.

트랜짓 VSAN 500은 MDS 스위치 간에 사용됩니다.

MDS 1과 MDS 2는 보더 스위치입니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10,500

AFID1:MDS2 - VSAN 20,500

IVR 시나리오 3

VSAN 10의 호스트 1 및 호스트 2는 VSAN 20에서 스토리지 1을 사용하려고 합니다.

두 VSAN 모두 두 스위치에서 구성됩니다.

MDS1에서 IVR을 실행하고 있지 않음

MDS1은 에지 스위치임

MDS2는 보더 스위치입니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS2 - VSAN 10,20

IVR 시나리오 4

VSAN 10의 호스트 1 및 호스트 2는 VSAN 20에서 스토리지 1을 사용하려고 합니다.

호스트 1은 VSAN 10 ISL(Inter-Switch Link)을 사용하여 MDS 2로 이동한 다음 트랜짓 VSAN 500을 사용하여 VSAN 10에서 VSAN 20으로 이동합니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10,500

AFID1:MDS2 - VSAN 10, 20, 500

IVR 시나리오 5

VSAN 10의 호스트 1은 VSAN 20의 스토리지 1을 사용합니다.

경로에 VSAN 500 및 600 2개 전송

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10,500

AFID1:MDS2 - VSAN 500, 600

AFID1:MDS3 - VSAN 20, 600

IVR 시나리오 6

VSAN 10의 호스트 1은 VSAN 20의 스토리지 1을 사용합니다.

두 개의 병렬 경로가 있는 트랜짓 VSAN 500 사용

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10,500

AFID1:MDS2 - VSAN 500, 600

IVR 시나리오 7

VSAN 10의 호스트 1은 VSAN 20의 스토리지 1을 사용합니다.

두 개의 병렬 전송 VSAN 500 및 VSAN 600. FSPF(Fabric Shortest Path First) 비용은 동일합니다.

하나의 트랜짓 VSAN만 사용할 수 있으며 로드 밸런싱은 사용할 수 없습니다.

IVR1:  사용 가능한 첫 번째 전송 VSAN은 FSPF 비용에 관계없이 선택됩니다.선택한 트랜짓 VSAN ISL이 다운되면 IVR은 자동으로 다른 트랜짓 VSAN으로 페일오버합니다.트랜짓 VSAN 간 로드 밸런싱 없음

IVR2:첫 번째 전송 VSAN 500이 영구적으로 선택됩니다.VSAN 500 ISL이 다운되면 IVR 경로가 다운됩니다.IVR은 다른 트랜짓 VSAN 600에 대해 사용하거나 장애 조치를 시도하지 않습니다. 트랜짓 VSAN 간의 로드 밸런싱이 없습니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10, 500, 600

AFID1:MDS2 - VSAN 20, 500, 600

IVR 버전 1

- 모든 VSAN의 모든 FC 도메인은 고유해야 합니다.

- 호스트 1과 스토리지 1 간에 교환되는 FC 프레임의 소스 및 대상 FCIS는 변경되지 않습니다.

- VSAN만 EISL 프레임 헤더에 재작성됩니다.

- 명령:ivr 내부 vsan-rewrite-list vsan XX

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10, 500

AFID1:MDS2 - VSAN 20, 500

IVR 버전 2

- 각 IVR 지원 스위치에서 "ivr nat" 명령을 사용하여 IVR NAT를 명시적으로 활성화해야 합니다.

- IVR NAT는 중복 도메인 ID를 허용합니다.

- IVR NAT는 겹치는 VSAN ID를 허용합니다.

- FC NAT는 항상 FC 프레임에서 S_ID와 D_ID를 재작성합니다.

- 원격 VSAN의 도메인은 가상 FCID가 있는 로컬 VSAN에 표시됩니다.

- 명령:ivr 내부 vsan-rewrite-list vsan XX

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10, 500

AFID1:MDS2 - VSAN 20, 500

겹치는 VSAN

- SAN-OS 2.1(1a) 이후에 AFID에서 사용할 수 있는 추가 기능

- 여러 AFID에서 중복 VSAN ID 허용

- AFID는 1~64개 사이일 수 있습니다.

- 각 고유한 VSAN은 AFID/VSAN 쌍으로 정의됩니다.

- 아래의 예를 들어, MDS 1과 MDS 2 간에 VSAN 10이 트렁크되지 않습니다.

IVR VSAN 토폴로지 데이터베이스:

AFID1:MDS1 - VSAN 10

AFID2:MDS1 - VSAN 500

AFID2:MDS2 - VSAN 500

AFID1:MDS2 - VSAN 10