목표

WAP581 Dual-Radio Wireless-AC/N Access Point는 스펙트럼 분석 기능을 제공합니다.활성화된 경우 액세스 포인트에서 활성 상태인 라디오와 관련된 데이터를 캡처할 수 있습니다.데이터는 해석의 편의성을 위해 막대 그래프로 표시됩니다.스펙트럼 분석은 네트워크 관리자가 가장 깨끗한 신호를 확인하고 사용할 수 있도록 지원하는 데 특히 유용합니다.또한 관리자에게 간섭이 가장 많은 채널을 보여주며, 무선 네트워크 환경을 최적화하는 데 사용할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP581 액세스 포인트에서 스펙트럼 분석 모드를 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

스펙트럼 분석 사용

1단계. WAP581 액세스 포인트의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 무선 > 라디오를 선택합니다.

2단계. 라디오 밴드를 선택합니다.

참고:Radio(라디오) 영역에는 액티브 라디오 밴드가 표시됩니다.이 예에서는 Radio 1(5GHz) 및 Radio 2(2.4GHz)가 표시됩니다.

참고:이 예에서는 라디오 1(5GHz)이 선택됩니다.

3단계. Advanced Settings(고급 설정)를 클릭합니다.

4단계. 스펙트럼 분석 모드 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 비활성화 - 이 옵션은 스펙트럼 분석 모드가 활성화되지 않았음을 의미합니다.이 상태에서는 데이터 수집 및 프레젠테이션을 사용할 수 없습니다.

- 전용 스펙트럼 분석기 - 이 옵션은 시간의 10% 동안 라디오를 사용합니다.즉, 라디오의 주 기능이 스펙트럼 분석에 사용됩니다.즉, 클라이언트 연결이 작동하지만 보장되지는 않습니다.

- Hybrid Spectrum Analyzer - 이 옵션은 클라이언트 연결을 보장하지만, 분석 실행 때문에 연결 문제가 발생할 수 있습니다.즉, 스펙트럼 분석 및 무선 트래픽에 무선이 사용되고 있습니다.

- 3+1 Spectrum Analyzer - 이 옵션을 사용하면 클라이언트가 3x3 체인에 연결되고 스펙트럼 분석은 1x1 체인에서 수행됩니다.

참고:기본값은 Disable입니다.이 예에서는 3+1 Spectrum Analyzer를 선택합니다.액세스 포인트의 무선 클라이언트에 대해 3개의 송수신 안테나 및 3개를 전용으로 지정합니다.이는 무선 클라이언트의 성능 향상과 같습니다.

5단계. 저장을 클릭합니다.

6단계. 다른 라디오 밴드에 대해 스펙트럼 분석을 활성화해야 하는 경우 2단계부터 5단계까지 반복합니다.

이제 WAP581 액세스 포인트에서 스펙트럼 분석을 활성화해야 합니다.

스펙트럼 인텔리전스 보기

1단계. Troubleshoot(문제 해결) > Spectrum Intelligence(스펙트럼 인텔리전스)를 선택합니다.

2단계. Enable Spectrum Analysis Mode(스펙트럼 분석 모드 활성화) 드롭다운 목록에서 라디오를 선택합니다.

참고:이 예에서는 라디오 1이 선택됩니다.

3단계. 설정을 클릭합니다.

4단계. 스펙트럼 데이터 보기를 클릭합니다.

아래의 Spectrum Data(스펙트럼 데이터) 창이 나타납니다.

채널 품질

Channel Quality(채널 품질) 영역에는 그래프의 Y축에 0에서 100으로 표시되는 채널 품질이 있는 막대 그래프가 표시됩니다.X축은 채널을 나타냅니다.이 프레젠테이션에서는 100이 매우 좋은 채널 품질을 나타내고 0은 매우 낮은 채널 품질을 나타냅니다.이 예에서는 채널 1~14가 100개 채널 품질 평점으로 표시됩니다.

비 WLAN 채널 사용률

Non-WLAN Channel Utilization(비 WLAN 채널 사용률) 영역은 WAP581과 동일한 주파수로 브로드캐스팅하는 주변 장치의 신호를 나타냅니다. 신호 강도 레벨을 나타내는 Y축과 채널을 나타내는 X축이 있는 막대 그래프로 표시됩니다.이 예에서 Bluetooth 신호는 2.4GHz 주파수에서 WAP581에서 탐지되지만, 신호는 그래프에 등록하지 않은 지점까지 약합니다.드롭다운 목록에서 빈도를 선택하여 액세스 포인트 범위에 브로드캐스팅할 수 있는 주변 장치를 표시할 수 있습니다.

이제 WAP581 Access Point에서 스펙트럼 분석을 볼 수 있습니다.