목표

무선으로 연결된 사용자를 위한 최적의 환경은 생산성과 비즈니스의 원활한 운영을 유지하는 방법입니다.의 Dashboard(대시보드) 페이지는 클라이언트와 WAP(무선 액세스 포인트) 간의 무선 연결을 모니터링, 유지 관리 및 최적화하는 데 사용됩니다. 무선 네트워크에서 트래픽 통계의 실시간 업데이트를 제공합니다.차트 및 그래프와 같은 시각화된 통계를 사용하면 최적화나 문제 해결이 필요한 네트워크의 영역을 더 쉽고 쉽게 파악하고 정확하게 파악할 수 있습니다.또한 관리자가 WAP에서 원하는 구성 영역으로 이동할 수 있는 바로 가기 및 빠른 링크가 포함된 섹션도 있습니다.

이 문서의 목적은 대시보드를 사용하여 WAP125 및 WAP581을 모니터링하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

대시보드 보기

연결된 클라이언트

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Monitor(모니터) > Dashboard(대시보드)를 선택합니다.

Connected Client(연결된 클라이언트) 영역에 패널에 연결된 클라이언트 수가 표시됩니다.

참고:이 예에서는 두 개의 클라이언트만 연결됩니다.

2단계. (선택 사항) Connected Clients(연결된 클라이언트)를 두 번 클릭하면 클라이언트 페이지로 이동합니다.Clients 페이지에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

인터넷/LAN/무선

패널의 오른쪽 영역에는 인터넷, LAN 및 무선 연결을 표시하는 라운드 아이콘 집합이 있습니다.

- 인터넷

- 빨간색 — WAP가 인터넷에 연결되어 있지 않습니다.

- 녹색 — WAP가 인터넷에 연결되어 있습니다.

- LAN — WAP125 및 WAP581에서 LAN 상태 및 포트 상태를 보려면 LAN 아이콘을 클릭합니다.

- 빨간색 — 아이콘이 빨간색이면 LAN에 유선 연결이 없습니다.

- 녹색 — 디바이스가 LAN에 성공적으로 연결되었습니다.

- 무선 — 무선 아이콘을 클릭하여 무선 상태를 확인합니다.

- 빨간색 — 두 무선 모두 비활성화됩니다.

- 녹색 — 하나 또는 둘 다 활성화됩니다.

LAN 상태 및 포트 상태

참고: 표시되는 정보는 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이미지는 WAP581에서 가져옵니다.

LAN Status(LAN 상태) 영역에는 이더넷 포트의 상태 및 정보가 표시됩니다.

- MAC 주소 — LAN 포트의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.

- IP 주소 — WAP의 IPv4 주소입니다.

- 서브넷 마스크 — 선택한 IP 주소의 클래스 또는 네트워크에 사용하는 서브넷 수를 기반으로 합니다.

- 기본 게이트웨이 — 기본 게이트웨이는 IP 주소가 라우팅 테이블의 경로와 일치하지 않을 때 사용되는 컴퓨터의 노드입니다.그런 다음 트래픽을 적절하게 전달합니다.이 디바이스는 일반적으로 라우터입니다.

- Domain Name Server-1 — WAP 디바이스에서 사용하는 도메인 이름 서버 1의 IP 주소입니다.

- Domain Name Server-2 — WAP 디바이스에서 사용하는 도메인 이름 서버 2의 IP 주소입니다.

- 녹색 이더넷 모드 — 이더넷 인터페이스의 녹색 이더넷 모드.이 정보는 WAP125에만 표시됩니다.

- IPv6 주소 — WAP의 IPv6 주소입니다.

- IPv6 자동 구성된 전역 주소 — IPv6 자동 구성된 전역 주소입니다.

- IPv6 링크-로컬 주소 — WAP 디바이스의 IPv6 링크-로컬 주소입니다.

- 기본 IPv6 게이트웨이 — WAP 디바이스의 기본 IPv6 게이트웨이.

- IPv6-DNS-1 — WAP에서 사용하는 IPv6 DNS 서버 1의 IPv6 주소입니다.

- IPv6-DNS-2 — WAP에서 사용하는 IPv6 DNS 서버 2의 IPv6 주소입니다.

- VLAN ID — VLAN의 식별자입니다.이 정보는 WAP125에만 표시됩니다.

1단계(선택 사항) 최신 업데이트를 보려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

2단계. (선택 사항) 라디오 인터페이스 설정을 수정하려면 Edit를 클릭합니다.

참고: 기본 LAN 페이지로 이동합니다.LAN 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

3단계(선택 사항) 대시보드로 돌아가려면 뒤로를 클릭합니다.

Port Status(포트 상태) 영역에는 포트 인터페이스의 상태 및 정보가 표시됩니다.

- 인터페이스 — 이더넷 포트입니다.WAP125에는 단일 이더넷 포트만 있고 WAP581에는 2개의 이더넷 포트가 있습니다.위의 이미지는 WAP581에서 가져온 것입니다.

- Link Status — 포트 링크의 현재 상태를 표시합니다.

- 포트 속도 — 검토 모드에서는 현재 포트 속도가 나열됩니다.편집 모드에서 자동 협상이 비활성화된 경우 100Mbps 또는 10Mbps와 같은 포트 속도를 선택합니다.자동 협상이 활성화된 경우에만 1000Mbps 속도가 지원됩니다.

- 이중 모드 — 검토 모드에서는 현재 포트 듀플렉스 모드가 나열됩니다.편집 모드에서 자동 협상이 비활성화된 경우 반이중 모드 또는 전이중 모드를 선택합니다.

- 자동 협상 — 활성화된 경우 포트는 링크 파트너와 협상하여 사용 가능한 가장 빠른 링크 속도 및 이중 모드를 설정합니다.비활성화되면 포트 속도 및 듀플렉스 모드를 수동으로 구성할 수 있습니다.

- 녹색 이더넷 — 녹색 이더넷 모드는 자동 전원 끄기 모드와 IEEE 802.3az EEE(Energy Efficient Ethernet) 모드를 모두 지원합니다.녹색 이더넷 모드는 포트에서 자동 협상이 활성화된 경우에만 작동합니다.자동 전원 끄기 모드는 링크 파트너의 신호가 없을 때 칩 전원을 줄입니다.WAP 장치는 회선의 에너지가 손실되면 자동으로 저전력 모드로 들어가며, 에너지가 감지되면 정상적인 작동을 재개합니다.EEE 모드는 링크 사용률이 낮은 동안 QUIET 시간을 지원하므로 링크의 양쪽이 PHY의 각 운영 회로의 부분을 비활성화하고 전력을 절약할 수 있습니다.

무선 상태

Wireless Status(무선 상태) 영역에는 라디오 인터페이스의 상태 및 정보가 표시됩니다.이미지는 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.아래 이미지는 WAP581에서 가져온 것입니다.

- 무선 라디오 — 라디오가 활성화 또는 비활성화되어 있는지 표시합니다.

- MAC 주소 — 라디오의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.

- 모드 — 무선에 사용되는 IEEE 802.11 모드를 표시합니다.이러한 모드는 a, b, g, n 및 ac일 수 있습니다.

- a — 802.11a 모드를 나타냅니다.

- b — 802.11b 모드를 나타냅니다.

- g — 802.11g 모드를 나타냅니다.

- n - 802.11n 모드를 나타냅니다.

- c — 802.11c 모드를 나타냅니다.

- 채널 — 라디오 인터페이스에서 사용되는 채널입니다.

- 운영 대역폭 — 라디오 인터페이스에서 사용되는 운영 대역폭입니다.

Wireless Status(무선 상태)의 하위 영역인 Interface Status(인터페이스 상태) 테이블에서는 각 VAP(Virtual Access Point) 및 WDS(Wireless Distribution System) 인터페이스에 대한 정보를 설명합니다.

- 네트워크 인터페이스 — WAP의 인터페이스를 표시합니다.

- 이름(SSID) — SSID(Service Set Identifier) 또는 VAP의 이름입니다.

- 상태 — VAP의 상태입니다.이 값은 Up 또는 Down일 수 있습니다.

- MAC 주소 — 라디오 인터페이스의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.

- VLAN ID — VAP의 VLAN ID(Virtual Local Area Network Identifier)입니다.

- 프로파일 — 연관된 스케줄러 프로파일의 이름입니다.

- 상태 — VAP의 현재 상태입니다.활성 또는 비활성일 수 있습니다.

1단계(선택 사항) 최신 업데이트를 보려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

2단계. (선택 사항) 라디오 인터페이스 설정을 수정하려면 Edit를 클릭합니다.메인 라디오 페이지로 이동합니다.

참고: 기본 라디오 페이지로 이동합니다.라디오 설정을 편집하거나 구성하는 방법을 알아보려면 WAP125의 경우 여기를 클릭하고 WAP581의 경우 여기를 클릭하십시오.

3단계(선택 사항) 대시보드로 돌아가려면 뒤로를 클릭합니다.

2.4G 무선 처리량

이 차트에는 2.4GHz 무선 장치의 처리량이 표시되며 30초마다 업데이트됩니다.

1단계. (선택 사항) 네트워크의 특정 시점의 특정 전송 속도와 비교 전송률을 보려면 그래프의 포인트 위에 커서를 놓습니다.

2단계. Upload(업로드) 또는 Download(다운로드)를 클릭하여 2.4G 라디오에서 처리량을 격리된 상태로 확인합니다.

참고:이 예에서는 다운로드의 격리된 보기가 선택됩니다.

5G 무선 처리량

이 차트에는 5GHz 무선 장치의 처리량이 표시되며 30초마다 업데이트됩니다.

상위 클라이언트

가로 막대 그래프에는 네트워크를 통해 교환되는 트래픽 양이 가장 많은 상위 5개 클라이언트가 표시됩니다.

참고:이 예에서는 네트워크에 연결된 클라이언트가 두 개뿐입니다.

SSID 사용률

SSID(Service Set Identifier) 사용률은 각 SSID의 사용 방법을 시각화합니다.WAP에 구성된 SSID의 수에 따라 최대 5개의 SSID를 표시할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 두 개의 SSID만 구성됩니다.이 SSID는 Rick과 Morty입니다.

네트워크 사용

선 그래프에는 30초마다 WAP의 이더넷 처리량이 표시됩니다.

1단계. (선택 사항) 네트워크의 특정 시점의 특정 전송 속도와 비교 전송률을 보려면 그래프의 포인트 위에 커서를 놓습니다.

참고:이 예에서는 14:47:06을 확인합니다.

2단계. Upload(업로드) 또는 Download(다운로드)를 클릭하여 네트워크 사용량을 격리합니다.

참고:이 예제에서는 Download(다운로드)의 격리된 보기가 선택됩니다.

빠른 액세스

이 영역을 사용하면 WAP에서 구성의 특정 영역으로 쉽게 이동할 수 있습니다.링크를 클릭하면 해당 컨피그레이션 페이지로 이동합니다.

참고: Configure Single Point Setup 링크는 WAP581에서만 사용할 수 있습니다.

이제 대시보드를 사용하여 WAP125 및 WAP581을 모니터링하는 방법을 성공적으로 배웠어야 합니다.