목표

무선으로 연결된 사용자를 위한 최적의 환경은 생산성과 비즈니스의 원활한 운영을 유지하는 방법입니다.WAP125의 게스트 페이지는 종속 포털과 무선 액세스 포인트를 통해 인증된 게스트 간의 무선 연결을 모니터링, 유지 관리 및 최적화하는 데 사용됩니다.무선 네트워크에서 트래픽 통계의 실시간 업데이트를 제공합니다.차트 및 그래프와 같은 시각화된 통계를 사용하면 최적화나 문제 해결이 필요한 네트워크의 영역을 더 쉽고 쉽게 파악하고 정확하게 파악할 수 있습니다.

관리자는 디바이스에서 클라이언트 데이터를 내보내도록 선택할 수도 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP125 및 WAP581의 게스트 페이지에서 종속 포털을 통해 인증된 클라이언트를 보고 모니터링하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

게스트 모니터링

인증된 클라이언트 보기

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Monitor(모니터) > Guests(게스트)를 선택합니다.

참고:메뉴 옵션은 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 문서의 이미지는 WAP125에서 가져온 것입니다.

Authenticated clients(인증된 클라이언트) 테이블은 다음에 대해 설명합니다.

- MAC — 연결된 클라이언트의 미디어 액세스 제어 주소입니다.

- IP 주소 — 연결된 클라이언트의 IP 주소입니다.이는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 통해 정적으로 할당되거나 얻을 수 있습니다.

- 사용자 이름 — 네트워크에 대한 인증에 사용되는 종속 포털 사용자 이름입니다.

- 프로토콜 — 종속 포털의 연결을 설정하는 데 사용되는 프로토콜입니다.이는 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 또는 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure)일 수 있습니다.

- 확인 — 종속 포털을 통해 사용자를 인증하는 방법입니다.가능한 방법은 다음과 같습니다.

- 게스트 — 게스트는 WAP 또는 네트워크의 데이터베이스를 통해 인증되지 않습니다.

- 로컬 — WAP가 인증을 위한 데이터베이스로 사용됩니다.예를 들어 WAP에 구성된 사용자 이름 및 비밀번호 집합이 있습니다.

- RADIUS — 인증은 RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 서버를 통해 이루어집니다.WAP에서 RADIUS 서버 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

- VAP/무선 ID — 연결된 클라이언트의 가상 액세스 포인트/무선 ID입니다.

- 종속 포털 ID — 연결된 클라이언트의 종속 포털 인스턴스입니다.이 열 설명은 WAP581에서만 사용할 수 있습니다.

- Timeout(시간 제한) - 종속 포털 세션이 활성 상태로 유지되는 동안 남은 시간(초)입니다.시간이 초과되면 클라이언트가 인증되지 않습니다.클라이언트가 활성 상태이면 값은 0으로 유지됩니다.

- 자리 비움 시간 — 사용자 항목이 종속 포털에 연결하는 데 유효한 상태로 유지되는 시간입니다.종속 포털에서 연결을 끊은 후 타이머가 시작됩니다.클라이언트가 활성 상태이면 값은 0으로 유지됩니다.

- Up/Down(MB) — 네트워크에서 전송된 데이터의 양입니다.

참고:이 예에서는 인증된 클라이언트가 하나만 있습니다.

실패한 클라이언트 보기

- MAC — 연결된 클라이언트의 미디어 액세스 제어 주소입니다.

- IP 주소 — 연결된 클라이언트의 IP 주소입니다.이는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 통해 정적으로 할당되거나 얻을 수 있습니다.

- 사용자 이름 — 네트워크에 대한 인증에 사용되는 종속 포털 사용자 이름입니다.

- 확인 — 종속 포털을 통해 사용자를 인증하는 방법입니다.가능한 방법은 다음과 같습니다.

- 게스트 — 게스트는 WAP 또는 네트워크의 데이터베이스를 통해 인증되지 않습니다.

- 로컬 — WAP가 인증을 위한 데이터베이스로 사용됩니다.예를 들어 사용자 이름 및 비밀번호의 구성된 집합이 있습니다.

- RADIUS — 인증은 RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 서버를 통해 이루어집니다.

- VAP/무선 ID — 연결된 클라이언트의 가상 액세스 포인트/무선 ID입니다.

- 종속 포털 ID — 연결된 클라이언트의 종속 포털 인스턴스입니다.이 열 설명은 WAP581에서만 사용할 수 있습니다.

- 실패 시간 — 사용자가 종속 포털에 연결하려고 했으나 잘못된 자격 증명으로 인해 실패한 시간입니다.타임스탬프가 나타납니다.

참고:이 예에서 사용자 이름 rick은 인증하지 못한 유일한 클라이언트입니다.

데이터 내보내기

1단계. 내보내기 버튼을 클릭합니다.

다운로드가 브라우저에 나타납니다.파일 형식은 .txt 형식이어야 합니다.

참고:마지막으로 클라이언트 데이터를 내보낸 시간을 표시하는 메시지가 내보내기 버튼 옆에 나타납니다.

이제 게스트 페이지를 성공적으로 보고 내보냈어야 합니다.