목표

무선으로 연결된 사용자를 위한 최적의 환경은 생산성과 비즈니스의 원활한 운영을 유지하는 방법입니다.WAP125의 Dashboard(대시보드) 페이지는 클라이언트와 무선 액세스 포인트 간의 무선 연결을 모니터링, 유지 관리 및 최적화하는 데 사용됩니다.무선 네트워크에서 트래픽 통계의 실시간 업데이트를 제공합니다.차트 및 그래프와 같은 시각화된 통계를 사용하면 최적화나 문제 해결이 필요한 네트워크의 영역을 더 쉽고 쉽게 파악하고 정확하게 파악할 수 있습니다.또한 다음과 같은 바로가기가 있는 섹션이 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP125 및 WAP581의 클라이언트 페이지에서 클라이언트를 보고 모니터링하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

클라이언트 모니터링

클라이언트 요약

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Monitor(모니터) > Clients(클라이언트)를 선택합니다.

Client Summary(클라이언트 요약) 영역에서 원 그래프는 802.11 유형을 기반으로 네트워크에 연결된 클라이언트의 요약을 표시합니다.802.11 유형은 다음과 같습니다.

- 802.11ac — 802.11ac IEEE 표준은 5GHz 대역에서 이론상 최고 6.9Gbps, 802.11n보다 11.5배 빠른 속도를 제공합니다.

- 802.11a — 5GHz 스펙트럼에서 작동

- 802.11b/g — 2.4GHz 스펙트럼에서 작동

- 802.11n — 2.4GHz 및 5GHz 스펙트럼에서 모두 작동

참고:이 예에서는 연결된 클라이언트의 50%가 802.11ac를 통해 연결되고 나머지 50%가 802.11n에 연결됩니다.

2단계. (선택 사항) 특정 라디오 밴드에서 연결된 클라이언트와 해당 클라이언트가 작동하는 유형을 모니터링하려면 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 자세한 요약을 봅니다.

참고:이 예에서는 5G가 선택되지 않았습니다.이 예제에서는 특정 라디오 밴드를 통해 연결된 클라이언트 수를 보여 줍니다. 이 범위는 1입니다.

평균 대역폭

평균 대역폭은 클라이언트 대역폭을 Mbps 단위로 표시합니다.그래프는 30초마다 업데이트됩니다.

1단계. (선택 사항) 각 무선 주파수의 업로드 및 다운로드에 대한 자세한 요약을 보려면 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

참고:이 예에서는 2.4G가 선택되어 있습니다.

2단계. 그래프의 포인트 위에 커서를 올려 놓으면 네트워크의 특정 시점의 특정 전송 속도와 비교 전송률을 확인할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 17:54:49를 표시합니다.

3단계. (선택 사항) Upload(업로드) 또는 Download(다운로드)를 클릭하여 네트워크의 대역폭 사용량을 격리합니다.

참고:이 예에서는 다운로드 대역폭을 격리하기 위해 업로드를 클릭합니다.

가장 낮은 SNR 클라이언트

Lowest SNR Clients(가장 낮은 SNR 클라이언트) 영역에는 가장 낮은 SNR(Signal-to-Noise Ratio)에서 최대 5개의 클라이언트가 표시됩니다. 이 비율은 신호 강도와 dB(Background Noise)로 측정되는 배경 노이즈의 차이에 해당합니다. 공식은 다음과 같습니다.

신호 레벨 - 노이즈 레벨 = SNR

신호 강도가 증가 또는 0에 도달하면 노이즈 레벨이 감소하여 연결된 클라이언트의 연결 품질이 결정됩니다.

최저 속도 클라이언트

Lowest Speed Clients(최저 속도 클라이언트) 영역에는 연결 속도가 가장 낮은 연결된 클라이언트가 최대 5개 표시됩니다.

연결된 클라이언트

WAP125를 사용 중인 경우 Associated Clients(연결된 클라이언트) 영역은 다음과 같습니다.

WAP581에는 로컬 클라이언트 및 단일 지점 설정 클라이언트 전용 탭이 두 개 있습니다.단일 지점 설정은 WAP581에서만 사용할 수 있는 기능입니다.

1단계. WAP581에서 Local Clients 탭을 클릭합니다.

WAP581의 Associated Clients(WAP125 및 Local Clients(로컬 클라이언트) 영역에 다음 세부 정보가 표시됩니다.

- Client Details(클라이언트 세부사항) — Client Details(클라이언트 세부사항) 영역에는 연결된 클라이언트의 Media Access Control(미디어 액세스 제어) 주소가 표시됩니다.

- 네트워크(SSID) — 연결된 클라이언트의 SSID(Service Set Identifier)를 표시합니다.

- 모드 — 연결된 클라이언트의 IEEE 802.11 모드를 표시합니다.이러한 모드는 G, N, B, AC 및 C일 수 있습니다.

- G — 802.11g를 나타냅니다.

- N — 802.11n을 나타냅니다.

- B — 802.11b를 나타냅니다.

- AC — 802.11ac를 나타냅니다.

- C — 802.11c를 나타냅니다.

- 데이터 전송률 — WAP가 전송하는 속도입니다.

- 채널 — 연결된 클라이언트의 네트워크 SSID가 브로드캐스트하는 채널입니다.

- Traffic (Up/Down) — 연결된 클라이언트에서 보낸 트래픽을 표시합니다.

- SNR(dB) — SNR(Signal-to-Noise Ratio) 강도를 데시벨(dB)로 표시합니다.

- Throughput Meter — 최근 30초의 처리량 또는 데이터 속도입니다.

이제 WAP125 및 WAP581에서 로컬 및 관련 클라이언트를 보았어야 합니다.

단일 지점 설정 클라이언트 (WAP581만 해당)

Single Point Setup은 기능을 지원하는 액세스 포인트 그룹을 구축하고 관리할 수 있는 간단한 다중 장치 관리 기술입니다.액세스 포인트 그룹을 개별적으로 구성하는 대신 단일 지점에서 편리하게 구성할 수 있습니다.또한 로컬 또는 원격으로 액세스 포인트를 관리할 수 있습니다.Single Point Setup Clients(단일 지점 설정 클라이언트) 탭에서는 단일 지점 설정을 통해 네트워크에 연결된 클라이언트를 볼 수 있습니다.

1단계. Single Point Setup Clients 탭을 클릭합니다.

Single Point Setup Clients(단일 지점 설정 클라이언트) 영역에는 다음 세부 정보가 표시됩니다.

- Client Details(클라이언트 세부사항) — Client Details(클라이언트 세부사항) 영역에는 연결된 클라이언트의 Media Access Control(미디어 액세스 제어) 주소가 표시됩니다.

- IP 주소 — 연결된 클라이언트의 IP 주소입니다.

- 네트워크(SSID) — 연결된 클라이언트의 SSID(Service Set Identifier)를 표시합니다.

- 모드 — 연결된 클라이언트의 IEEE 802.11 모드를 표시합니다.이러한 모드는 G, N, B, AC 및 C일 수 있습니다.

- G — 802.11g를 나타냅니다.

- N — 802.11n을 나타냅니다.

- B — 802.11b를 나타냅니다.

- AC — 802.11ac를 나타냅니다.

- C — 802.11c를 나타냅니다.

- 데이터 전송률 — WAP가 전송하는 속도입니다.

- AP 위치 — 액세스 포인트의 물리적 위치입니다.관리자가 정의한 위치입니다.

- 채널 — 연결된 클라이언트의 네트워크 SSID가 브로드캐스트하는 채널입니다.

- Traffic (Up/Down) — 연결된 클라이언트에서 보낸 트래픽을 표시합니다.

- SNR(dB) — SNR(Signal-to-Noise Ratio) 강도를 데시벨(dB)로 표시합니다.

- Throughput Meter — 최근 30초의 처리량 또는 데이터 속도입니다.

이제 WAP581에서 Single Point Setup Clients를 성공적으로 보았어야 합니다.