목표

WAP(Wireless Access Point)를 재부팅하거나 다시 시작하면 휘발성 메모리에 저장된 로그가 삭제됩니다.이 프로세스는 설정의 특정 변경 사항에 재부팅이 필요하거나 WAP가 응답하지 않거나 제대로 부팅되지 않을 때 수행됩니다.WAP를 공장 기본 설정으로 재설정하면 사용자가 설정한 모든 컨피그레이션이 지워지고 장치가 원래 설정으로 복원됩니다. 대부분의 WAP 설정을 재구성해야 하는 경우 재설정을 권장합니다.

이 문서에서는 WAP125 또는 WAP581을 공장 기본 설정으로 재부팅하고 재설정하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

무선 액세스 포인트 재부팅

WAP를 재부팅하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 하드웨어 재부팅

- 웹 기반 유틸리티를 통해 재부팅

하드웨어 재부팅

디바이스 하드웨어를 재부팅하는 두 가지 방법이 있습니다.

- 장치가 전원 콘센트에 연결되어 있는 동안 POWER 버튼을 눌러 장치를 끕니다.

참고:POWER 버튼은 디바이스에서 전원 어댑터를 사용하는 경우에만 작동합니다.PoE(Power over Ethernet)를 통해 전원이 공급되는 경우 3초 동안 이더넷 연결을 분리한 다음 다시 연결합니다.

- 재설정 버튼을 약 3초만 누르거나 표시등이 꺼질 때까지 누릅니다.

참고: 위의 두 이미지 모두에서 WAP125가 표시됩니다.

웹 기반 유틸리티를 통해 재부팅

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.

2단계. Reboot(재부팅) 버튼을 클릭합니다.

3단계. 확인 창에서 확인을 누릅니다.

이제 디바이스를 재부팅해야 합니다.

재부팅 예약

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.

2단계. Enable Schedule Reboot(재부팅 예약 활성화) 확인란을 선택하여 스케줄 설정을 구성합니다.

3단계. Schedule Reboot(재부팅 예약)에서 라디오 버튼을 선택하여 WAP를 재부팅해야 하는 날짜와 시간을 결정합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 날짜 — 재부팅해야 하는 특정 날짜 및 시간을 설정합니다.

- 시작 — 기능이 구성된 시간부터 재부팅이 발생하도록 설정합니다.이 옵션을 선택한 경우 6단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 Date(날짜)가 선택됩니다.

4단계. (선택 사항) 3단계에서 날짜를 선택한 경우 Date 필드를 클릭하고 WAP를 재부팅할 날짜를 선택합니다.

참고:이 예에서는 2017-06-07이 선택됩니다.

5단계. Time(시간) 영역의 각 드롭다운 목록에서 시간과 분을 선택합니다.시간 형식은 군사 형식입니다.

참고:이 예에서는 WAP가 2017년 6월 7일 오전 3시 21분에 재부팅될 예정입니다.

6단계. (선택 사항) 3단계에서 In을 선택한 경우 Days(일) 드롭다운 목록에서 WAP를 재부팅해야 할 오늘부터 일수를 선택합니다.

참고:이 예에서는 7이 선택됩니다.

7단계(선택 사항) Hours(시간) 드롭다운 목록에서 WAP를 재부팅할 시간을 선택합니다.이 옵션은 특정 시간(일)을 설정하여 이 작업을 수행하려는 경우에 유용합니다.

참고:이 예에서 WAP는 지금부터 7일 후 오전 3시에 재부팅될 예정입니다.

8단계(선택 사항) Minutes(분) 드롭다운 목록에서 WAP를 재부팅할 시간(분)을 선택합니다.

참고:이 예에서는 0이 선택됩니다.

5단계. 저장을 클릭합니다.

이제 WAP가 재부팅될 스케줄을 성공적으로 구성했어야 합니다.

무선 액세스 포인트 재설정

WAP를 공장 기본 설정으로 재설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 하드웨어 재설정

- 웹 기반 유틸리티를 통해 재설정

하드웨어 재설정

1단계. 표시등이 꺼질 때까지 재설정 버튼을 10초 이상 누릅니다.

2단계. 표시등이 다시 켜지면 재설정 버튼을 놓습니다.

참고: 위의 두 이미지 모두에서 WAP125가 표시됩니다.

웹 기반 유틸리티를 통해 재설정

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.

2단계. Restore to Factory Default Settings(공장 기본 설정으로 복원) 확인란을 선택합니다.

3단계. Reboot 버튼을 클릭합니다.

4단계. 확인 창에서 확인을 누릅니다.

이제 디바이스를 공장 기본 설정으로 재설정해야 합니다.