목표

권한이 있는 사용자가 장치에 액세스하고 이를 관리하기 위해 WAP(Wireless Access Point)의 사용자 계정이 생성됩니다.기본적으로 WAP에는 미리 구성된 관리 사용자 계정이 한 개 있으며 읽기/쓰기 권한만 있는 반면 최대 4개의 추가 사용자 계정을 추가할 수 있으며 웹 기반 유틸리티에 대한 읽기 전용 액세스를 가질 수 있습니다.

WAP에서 사용자 계정을 구성해야 하는 이유는 무엇입니까?

디바이스에 액세스하고 디바이스를 적절히 관리하려면 WAP에서 사용자 계정을 구성해야 합니다.WAP의 웹 기반 유틸리티에는 디바이스의 모든 설정 및 컨피그레이션이 포함되어 있으므로, 네트워크에 액세스할 수 있는 모든 사용자에게 적절한 제한 및 제한을 설정하는 것이 좋습니다.

이 문서에서는 WAP125 또는 WAP581 액세스 포인트에서 사용자 계정을 편집, 생성 및 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

사용자 계정 관리

1단계. 제공된 필드에 사용자 이름과 암호를 입력하여 액세스 포인트 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 로그인을 클릭합니다.

참고:기본 사용자 이름/비밀번호는 cisco/cisco입니다.

2단계. System Configuration > User Accounts를 선택합니다.

사용자 계정 테이블에는 구성된 사용자 계정(있는 경우) 및 읽기/쓰기 액세스 권한이 있는 기본 관리 사용자 계정이 표시됩니다.

참고:이 예에서는 기본 관리 사용자 계정을 제외한 다른 기존 사용자 계정이 테이블에 표시되지 않습니다.이 계정의 기본 사용자 이름은 cisco입니다.

사용자 계정 편집

1단계. 수정할 계정의 사용자 이름 옆에 있는 상자를 선택한 다음 테이블 왼쪽 상단 부분에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 cisco라는 기본 관리 사용자 계정이 선택됩니다.User Level(사용자 레벨) 영역에는 이 계정에 읽기/쓰기 액세스 권한이 있음을 보여 줍니다.

2단계. (선택 사항) 사용자 이름을 기본 이름으로 변경합니다.

참고:이 예에서는 기본 이름 cisco가 Super User로 변경됩니다.

3단계. 이 계정의 새 비밀번호를 입력한 다음 제공된 필드에 비밀번호를 확인합니다.

참고:Password Strength Meter는 입력한 비밀번호의 강도를 나타냅니다.

4단계. 버튼을 클릭합니다.

이제 사용자 계정을 편집했습니다.

사용자 계정 추가

1단계. 테이블 왼쪽 상단 부분에 있는 플러스 아이콘을 클릭합니다.

참고:빈 행이 테이블에 나타납니다.

2단계. User Name 필드에 추가할 새 사용자 계정의 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서는 User1이 사용됩니다.User Level(사용자 레벨) 영역에는 이 추가 계정에 읽기 전용 액세스 권한이 자동으로 표시됩니다.즉, 이 사용자는 웹 기반 유틸리티에만 액세스하고 구성 설정을 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다.

3단계. 이 계정의 암호를 입력한 다음 제공된 필드에서 확인합니다.이 계정을 사용할 때 웹 기반 유틸리티에 액세스하는 데 사용되는 비밀번호입니다.

참고:Password Strength Meter는 입력한 비밀번호의 강도를 나타냅니다.

4단계. 버튼을 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) 추가하려는 각 사용자 계정에 대해 1~4단계를 반복합니다.WAP에서 최대 4개의 사용자 계정을 추가할 수 있습니다.

이제 사용자 계정을 성공적으로 추가해야 합니다.

사용자 계정 삭제

1단계. 삭제할 계정의 사용자 이름 옆에 있는 상자를 선택합니다.

2단계. 테이블 왼쪽 상단 부분에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.그러면 사용자 계정이 자동으로 삭제됩니다.

참고:사용자 계정이 더 이상 목록에 없습니다.

이제 사용자 계정을 성공적으로 삭제해야 합니다.