목표

Client QoS(Quality of Service) 연결 섹션에서는 무선 클라이언트 QoS를 사용자 지정하기 위한 추가 옵션을 제공합니다.이러한 옵션에는 클라이언트가 전송, 수신 또는 보증할 수 있는 대역폭이 포함됩니다.ACL(Access Control List)을 사용하여 클라이언트 QoS 연결을 더 조작할 수 있습니다.

이 문서에서는 무선 액세스 포인트에서 클라이언트 QoS 연결을 구성하는 방법을 보여 줍니다.클라이언트 QoS 연결을 구성할 때 이미 다음 전제 조건을 구성했다고 가정합니다.

- 클래스 맵.클래스 맵 생성에 대한 지침은 여기를 클릭하십시오.

- 정책 맵.정책 맵 생성에 대한 지침은 여기를 클릭하십시오.

- 클라이언트 QoS 전역 설정.클라이언트 QoS 전역 설정 사용에 대한 지침은 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- WAP571

- WAP571E

소프트웨어 버전

- 1.0.0.17

클라이언트 QoS 연결 구성

1단계. 액세스 포인트의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Client QoS > Client QoS Association을 선택합니다.

2단계. Interface(인터페이스) 영역에서 QoS 매개변수를 구성할 무선 또는 이더넷 인터페이스를 선택합니다.

참고:이 예에서는 Radio 1(5GHz) 아래의 VAP 0(WAP571-5GHz)을 선택합니다.

3단계. 선택한 인터페이스에 대해 Client QoS Enable 확인란을 선택합니다.

4단계. Bandwidth Limit Down 필드에 WAP에서 허용되는 최대 전송 속도(bps)를 입력합니다.0~1300Mbps 사이의 값을 입력할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 650을 입력합니다.

5단계. 클라이언트에서 WAP로의 최대 허용 전송 속도를 초당 비트 단위로 입력합니다.0~1300Mbps 사이의 값을 입력할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 800을 입력합니다.

6단계. 선택한 인터페이스의 WAP로 전송된 트래픽에 적용된 DiffServ 정책을 선택합니다.

참고:이 예에서는 Policy_Map_1이 선택됩니다.

7단계. Save(저장)를 클릭하여 시작 구성 파일에 변경 사항을 저장합니다.

이제 WAP에서 클라이언트 QoS를 성공적으로 구성했어야 합니다.