목표

Traffic Statistics(트래픽 통계) 페이지에서는 액세스 포인트가 전송하고 수신한 데이터의 트래픽 통계에 대한 실시간 정보를 볼 수 있습니다.이는 이더넷 인터페이스, VAP(Virtual Access Point) 및 WDS(Wireless Distribution System) 무선 인터페이스를 포함하는 개별 인터페이스를 볼 수 있습니다.정보 수는 WAP가 처음 리부팅될 때 시작됩니다.트래픽 통계를 사용하여 네트워크 문제를 해결할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561의 트래픽 통계 페이지에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

트래픽 통계

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그온하고 Status and Statistics > Traffic Statistics를 선택합니다.Traffic Statistics 페이지가 열립니다.

Network Interface(네트워크 인터페이스) 열 아래의 Transmit/Receive(전송/수신) 테이블에 다음 정보가 표시됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — 나머지 정보가 해당하는 이더넷, VAP 또는 WDS 인터페이스의 이름입니다.

참고:VLAN 0의 WAP561 인터페이스에서 라디오 1에 해당하고 VLAN 1의 인터페이스는 라디오 2에 해당합니다.

· Total Packets — 인터페이스의 액세스 포인트가 전송하거나 수신한 총 패킷 수를 표시합니다.

· Total Bytes — 인터페이스의 액세스 포인트에서 보내거나 받은 총 바이트 수를 표시합니다.

· Total Drop Packets — 인터페이스에서 삭제된 액세스 포인트가 전송하거나 수신한 총 패킷 수를 표시합니다.

· Total Drop Bytes — 인터페이스에서 삭제된 액세스 포인트가 전송하거나 수신한 총 바이트 수를 표시합니다.

· 오류 — 전송 또는 수신 중 액세스 포인트별 오류 수를 표시합니다.

2단계. (선택 사항) 모든 트래픽 카운터를 0으로 재설정하려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.