목표

WGB(WorkGroup Bridge)는 무선 네트워크를 더 큰 유선 이더넷 네트워크에 연결합니다. 작업 그룹 브리지는 무선 LAN에서 무선 클라이언트 역할을 한 다음 유선 네트워크에 연결합니다.무선 어댑터가 없는 이더넷 LAN의 장치를 무선 LAN에 연결하는 데 도움이 됩니다.이 페이지에 제공된 정보는 네트워크 문제를 해결하고 클라이언트가 AP에 연결한 인터페이스와 DHCP를 받은 VLAN과 같은 정보를 수집하는 데 유용합니다.또한 WorkGroup Bridge의 스테이션 간 트래픽에 대한 패킷 및 바이트 수를 표시합니다.이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 WorkGroup Bridge Transmit/Receive의 통계를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

WorkGroup Bridge Transmit/Receive 통계 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > WorkGroup Bridge Transmit/Receive를 선택합니다.WorkGroup Bridge Transmit/Receive 페이지가 열립니다.

2단계. (선택 사항) 가장 최근 상태를 보려면 새로 고침을 클릭합니다.

Traffic Statistics 테이블에는 다음 정보가 표시됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — AP의 LAN 인터페이스 및 가상 액세스 포인트(VAP) 인터페이스를 표시합니다. WAP561에서 WLAN0은 라디오 1이고 WLAN1은 라디오 2입니다.

· Status and Statistics(상태 및 통계) - 특정 인터페이스가 다른 디바이스와 연결되었는지, 연결이 끊겼는지 또는 관리상 가동 중지되었는지 여부를 나타냅니다.

· VLAN ID — 가상 LAN(VLAN) ID는 특정 VAP가 해당 VLAN에 속함을 나타냅니다.서로 다른 VLAN ID를 사용하여 동일한 AP에 여러 네트워크를 생성합니다.

· 이름(SSID) — VAP 또는 무선 LAN을 고유하게 식별하는 영숫자 키를 표시합니다.

전송 테이블에는 다음 정보가 표시됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — AP의 LAN 인터페이스 및 VAP 인터페이스를 표시합니다.

· Total Packets — 해당 인터페이스에서 전송된 총 패킷을 표시합니다.

· 총 바이트 수 — 해당 인터페이스에서 전송된 총 바이트를 표시합니다.

수신 테이블에는 다음 정보가 표시됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — AP의 LAN 인터페이스 및 VAP 인터페이스를 표시합니다.

· Total Packets — 해당 인터페이스에서 받은 총 패킷을 표시합니다.

· Total Bytes — 해당 인터페이스에서 받은 총 바이트를 표시합니다.