목표

WAP551 및 WAP561의 시스템 요약 페이지에는 기본 하드웨어 및 소프트웨어 정보가 표시됩니다.또한 이 페이지에서는 액세스 포인트가 운영하는 서비스와 WAP551 및 WAP561에서 서비스가 사용하는 프로토콜에 대한 기본 정보를 볼 수 있습니다.

이 문서는 Cisco WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 시스템 요약 상태 및 네트워크 통계 상태를 확인하는 데 도움이 됩니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

· v1.0.4.2

시스템 요약 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 및 통계 > 시스템 요약을 선택합니다.시스템 요약 페이지가 열립니다.

System Summary(시스템 요약) 영역 아래에 다음 정보가 표시됩니다.

· PID VID — 액세스 포인트의 제품 ID(PID) 및 버전 ID(VID)를 표시합니다.

· 일련 번호 — 액세스 포인트의 일련 번호를 표시합니다.

· 기본 MAC 주소 — 액세스 포인트의 MAC 주소를 표시합니다.

· 펌웨어 버전(활성 이미지) — 액세스 포인트에서 현재 사용 중인 펌웨어 버전을 표시합니다.

참고: WAP551 및 WAP561은 두 개의 펌웨어 이미지를 유지 관리합니다.이 중 하나는 한 번에 활성화되어 있습니다.부팅 중에 활성 이미지가 실패하면 다른 이미지가 로드되고 활성화됩니다.

· 펌웨어 MD5 체크섬(활성 이미지) — 현재 사용 중인 펌웨어의 MD5(Message Digest5) 확인 합계를 표시합니다.이 체크섬은 펌웨어 업그레이드가 완료된 후 생성되는 해시 값입니다.펌웨어를 다운로드한 웹 사이트에서 제공하는 체크섬 해시 값을 확인하기 위해 생성됩니다.해시 값이 일치하면 펌웨어가 성공적으로 다운로드되었음을 의미합니다.이는 펌웨어의 무결성을 확인하는 데에도 도움이 됩니다.

· 펌웨어 버전(비활성) — 저장된 백업 이미지의 펌웨어 버전 번호입니다.

· 펌웨어 MD5 체크섬(비활성) — 저장된 백업 이미지의 체크섬은 WAP입니다.이 필드에 오류가 표시됩니다.WAP에 저장된 백업 이미지가 없는 경우

· 호스트 이름 — 디바이스에 할당된 호스트 이름을 표시합니다.

· 시스템 가동 시간 — 마지막 재부팅 이후 액세스 포인트가 연속적으로 작동한 시간(일, 시간 및 분)을 표시합니다.

· 시스템 시간 — 현재 시스템 시간을 표시합니다.

네트워크 통계 상태

[시스템 요약] 페이지에서는 네트워크 통계를 표시하는 TCP/UDP 서비스 테이블을 볼 수 있습니다.

TCP/UDP 서비스 테이블은 WAP에서 작동하는 프로토콜 및 서비스에 대한 몇 가지 기본 정보를 표시합니다.테이블에는 다음 필드가 포함되어 있습니다.

· Service — 정보가 표시되는 서비스의 이름

· 프로토콜 — 서비스에서 사용하는 전송 계층 프로토콜입니다.

· 로컬 IP 주소 — 서비스가 이 WAP를 연결하는 원격 디바이스의 IP 주소입니다.all은 디바이스의 모든 IP 주소가 이 서비스를 사용할 수 있음을 의미합니다.

· 로컬 포트 — 서비스가 할당된 WAP의 포트 번호입니다.

· 원격 IP 주소 — 사용 중인 경우 원격 호스트의 IP 주소를 표시합니다.값 All은 해당 네트워크의 모든 원격 호스트가 서비스를 사용할 수 있음을 의미합니다.

· 원격 포트 — 이 서비스와 통신하는 원격 장치의 포트 번호입니다.

· 연결 상태 — 서비스의 현재 상태입니다.UDP의 경우 이 상태는 활성 상태로만 표시됩니다.그 후, 그 주는 확립될 것으로 말해집니다.TCP는 다음 상태 중 하나를 가질 수 있습니다.

- 수신 대기 중 - 연결 요청을 탐지할 대기 중입니다.

- 설정됨 - 연결이 설정되었습니다.

- 활성 - 연결이 설정되고 패킷 교환이 진행 중입니다.

- Time Wait — 연결에 대한 종료 시퀀스가 시작된 후 시간 초과 기간이 경과할 때까지 대기합니다.

2단계(선택 사항) 현재 상태로 업데이트하려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.