목표

WPS(Wi-Fi Protected Setup)는 네트워크 보안의 저하 없이 무선 네트워크를 간편하게 설정할 수 있는 표준입니다.WPS는 네트워크 이름, 키 및 다양한 기타 컨피그레이션 프로세스에서 사용자를 제거합니다.WPS는 새 WPS 등록자가 네트워크에 연결할 수 있도록 장치 PIN 코드(일반적으로 8자리 숫자) 또는 푸쉬버튼 이벤트(PBC용)가 필요합니다.

이 문서의 목적은 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 WPS 프로세스를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

· v1.0.4.2

클라이언트 등록

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Wireless > WPS Process를 선택합니다.WPS Process 페이지가 열립니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 WAP 디바이스에 무선 클라이언트를 등록할 수 있습니다.

· PIN 등록 — PIN(개인 식별 번호)은 제품 레이블에 있거나 WPS 설정 페이지에서 볼 수 있습니다.

· PBC 등록 — PBC(Push Button Configuration)는 제품 또는 디바이스의 소프트웨어 유틸리티를 통해 수행됩니다.

PIN 방법별 클라이언트 등록

PIN 방법을 통해 무선 클라이언트를 WAP 장치에 등록하려면 아래 단계를 수행하십시오.

참고:WPS Instance ID 필드를 사용하면 디바이스를 등록할 WPS의 인스턴스를 선택할 수 있습니다.그러나 WAP는 하나의 WPS 인스턴스만 지원합니다.

1단계. 무선 클라이언트의 PIN을 PIN 등록 필드에 입력합니다.PIN은 클라이언트 장치의 하드웨어에 인쇄되거나 장치의 소프트웨어 유틸리티를 통해 얻을 수 있습니다.

2단계. 시작을 클릭하여 등록 프로세스를 시작합니다.

3단계. 다음 2분 내에 무선 클라이언트에서 WAP 장치의 PIN을 입력합니다.

참고:무선 클라이언트 장치에서 등록 프로세스를 시작할 수도 있습니다.WPS 설정 페이지에서 WPS의 PIN을 생성할 수 있습니다(액세스 포인트 구성 유틸리티를 사용하여 무선 > WPS 설정 선택). WPS PIN 및 기타 구성을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 구성을 참조하십시오.

PBC 방법별 클라이언트 등록

PBC 방법을 사용하여 WAP 장치에 무선 클라이언트를 등록하려면 아래 단계를 수행하십시오.

참고:무선 클라이언트 장치에 WPS 하드웨어 버튼이 있는 경우에만 클라이언트 등록 PBC 방법을 달성할 수 있습니다.

참고: WPS Instance ID 필드를 사용하면 디바이스를 등록할 WPS의 인스턴스를 선택할 수 있습니다.그러나 WAP는 하나의 WPS 인스턴스만 지원합니다.

1단계. 시작을 클릭하여 PBC 등록 방법으로 등록 프로세스를 시작합니다.

2단계. 2분 이내에 클라이언트 디바이스에서 WPS 하드웨어 버튼을 눌러 WAP에 연결합니다.

인스턴스 정보

Instance Status(인스턴스 상태) 영역에는 다음 정보가 있습니다.

· WPS Status — WPS 프로세스가 WAP 디바이스에서 활성화 또는 비활성화되었는지 표시합니다.

· WPS 컨피그레이션 상태 — WAP 디바이스의 WPS 컨피그레이션 상태를 표시합니다.

- Unconfigured(구성되지 않음) - VAP 설정이 WPS로 구성되었음을 나타내며, 그 후 상태가 Configured(구성됨)로 변경됩니다.

- 구성됨 — 외부 등록자가 VAP 설정을 구성할 수 없으며 현재 컨피그레이션을 유지함을 나타냅니다.

· Transaction Status — WAP 디바이스와 무선 클라이언트 간의 현재 트랜잭션 상태를 표시합니다.등록 프로세스가 완료되면 거래 상태가 없음에서 성공으로 변경됩니다.

· WPS Operational Status — 현재 WPS 작동 상태를 표시합니다.사용자가 클라이언트 디바이스에서 PIN을 입력하면 WPS Operational Status(WPS 운영 상태)가 Adding Enroller(등록자 추가)로 변경됩니다.등록 프로세스가 완료되면 WPS Operational Status(WPS 운영 상태)가 Ready(준비)로 변경됩니다.

· AP 잠금 상태 — 현재 인스턴스가 잠금 상태인지 여부를 표시합니다.

· Failed Attempts with Invalid PIN(유효하지 않은 PIN을 사용한 시도 실패) - 올바르지 않거나 잘못된 비밀번호로 인해 인증이 실패한 횟수를 표시합니다.

인스턴스 요약 영역에는 다음 정보가 있습니다.

· WPS 라디오 — WPS 인스턴스와 연결된 라디오를 표시합니다.

· WPS VAP — WPS 인스턴스와 연결된 VAP ID를 표시합니다.

· SSID — WPS 인스턴스에서 사용되는 SSID를 표시합니다.SSID는 무선 LAN을 식별하는 데 사용됩니다.

· 보안 — WPS 인스턴스에서 사용되는 보안 유형을 표시합니다.

1단계. (선택 사항) 페이지의 최신 상태를 보려면 새로 고침을 클릭합니다.