목표

RADIUS(Remote Access Dial-In User Service)는 사용자가 컴퓨터 네트워크에 액세스하는 것을 제어하는 메커니즘입니다.RADIUS 서버는 사용자가 입력한 비밀번호를 확인하고 지정된 비밀번호를 기반으로 액세스를 허용하거나 거부합니다.예를 들어, 대학 캠퍼스에 공용 무선(Wi-Fi) 네트워크가 설치됩니다.모든 사람이 이러한 네트워크를 사용할 수 없으며, 해당 대학에서 암호를 부여한 학생만 네트워크에 액세스할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 RADIUS 서버에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

· v1.0.4.2

RADIUS 서버

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Security(시스템 보안) > RADIUS Server(RADIUS 서버)를 선택합니다.RADIUS Server 페이지가 열립니다.

2단계. RADIUS 서버의 IP 주소 유형에 따라 IPv4 또는 IPv6 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Server IP Address-1 필드에 사용할 RADIUS 서버의 IP 주소를 입력합니다.사용자가 WAP에 대한 인증 및 액세스를 얻기 위해 연결을 시도하는 RADIUS 서버의 IP 주소입니다.

4단계. Key 1(키 1) 필드에 Server IPv6 Address-1의 비밀번호 키를 입력합니다.이 키는 WAP와 RADIUS 서버 간에 공유되며 RADIUS 서버에 구성된 키와 일치해야 합니다.

5단계. (선택 사항) 추가 서버를 구성하고 원하는 경우 해당 키를 입력할 수 있습니다.

6단계. (선택 사항) RADIUS 서버가 개별 전화 접속 연결에 대한 정보를 기록하도록 하려면 RADIUS Accounting 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.