목표

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트 내에서 컨피그레이션 파일을 복사하고 저장하는 방법에 대해 설명합니다.예를 들어, 시작 구성을 백업 컨피그레이션에 복사하여 NVRAM(영구 메모리)에 복사본을 백업으로 저장할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

· v1.0.4.2

구성 파일 복사/저장

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 구성 복사/저장을 선택합니다.구성 복사/저장 페이지가 열립니다.

2단계. [소스 파일 이름] 필드에서 복사해야 하는 원하는 구성 파일에 대한 적절한 라디오 단추를 누릅니다. 액세스 포인트에는 소스 구성 파일로 다음 구성 파일이 있습니다.

· 시작 구성 — 플래시 메모리 또는 NVRAM에 저장된 구성 파일입니다.시작 컨피그레이션의 내용은 재부팅 후 유지되며 부팅 시 사용됩니다.

· 백업 구성 — WAP에 백업으로 저장된 구성 파일의 복사본입니다.

· 미러 구성 — 시작 구성이 24시간 이상 수정되지 않은 경우 자동으로 저장된 시작 구성 복사본입니다.미러 구성 파일을 저장하면 심각도 경고가 표시된 로그 메시지가 생성되어 새 미러 구성을 사용할 수 있음을 나타냅니다.액세스 포인트가 재부팅되면 미러 구성 파일이 공장 기본 매개변수로 재설정됩니다.그러나 공장 재설정이 완료되면 미러 구성이 손실되지 않습니다.

3단계. Destination File Name(대상 파일 이름) 필드에서 구성 파일 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· 시작 구성 — 시작 구성 파일을 선택한 소스 구성 파일로 덮어씁니다.

· 백업 구성 — 선택한 소스 구성 파일로 백업 구성 파일을 덮어씁니다.

4단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.