목표

액세스 포인트(AP)의 관리 액세스 제어 기능을 사용하면 웹, 텔넷 또는 SNMP를 통해 AP에 액세스할 수 있는 디바이스 또는 호스트를 제한하거나 제어할 수 있습니다.활성화되면 AP 관리에 대한 액세스 권한이 있는 호스트에만 액세스할 수 있습니다.관리 액세스 제어 기능이 비활성화된 경우, 올바른 사용자 이름과 비밀번호를 알고 있는 모든 사용자가 네트워크 클라이언트 및 호스트에서 관리 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.

인증된 호스트는 AP에 구성된 ACL(Access Control List)에 나열됩니다.이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 관리 액세스 제어 목록을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

액세스 제어 목록 구성

액세스 포인트는 IPv4 주소와 IPv6 주소를 모두 구성할 수 있지만 두 주소 컨피그레이션 유형은 모두 필수가 아닙니다.액세스 포인트에 대한 액세스가 필요한 네트워크의 유일한 호스트 유형인 경우에만 IPv4 주소를 구성할 수 있습니다.관리 액세스 제어 모드가 활성화된 경우 IPv4 또는 IPv6 주소 중 하나 이상을 구성해야 합니다.

1단계. Access Point Configuration Utility에 로그인하고 Administration(관리) > Management Access Control(관리 액세스 제어)을 선택합니다.Management Access Control 페이지가 열립니다.

2단계. Management ACL Mode(관리 ACL 모드) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 액세스 제어 목록을 관리합니다.

3단계. IPv4 Address 1 필드에 AP에 대한 관리 액세스가 허용되는 호스트 중 하나의 IP 주소를 입력합니다.WAP551/WAP561 AP는 최대 5개의 IPv4 호스트를 해당 ACL에 나열할 수 있습니다.원하는 경우 IPv4 Address 2 - IPv4 Address 5 필드에 IPv4 주소를 최대 4개까지 추가합니다.

4단계. AP에 대한 관리 액세스가 필요한 IPv6 호스트가 있는 경우 IPv6 Address 1 필드에 호스트의 IPv6 주소를 입력합니다. 최대 5개의 IPv6 주소가 등록될 수 있습니다. 원하는 경우 IPv6 주소 2에서 IPv6 주소 5까지의 필드에 최대 4개의 IPv6 주소를 추가합니다.

5단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.