목표

메시지 로그를 보낼 때 네트워크 동기화 시간이 중요합니다.모든 디바이스에서 통합된 시간을 통해 문제가 언제 발생했는지, 어떤 순서로 발생했는지 정확히 파악할 수 있습니다.WAP551 및 WAP561을 사용하면 내부 시간을 수동으로 또는 NTP(Network Time Protocol)로 구성할 수 있습니다. Network Time Protocol은 정확한 시간을 브로드캐스트하는 시간 서버에 연결됩니다.

이 문서의 목적은 WAP551과 WAP561의 두 시간 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

시간 설정 구성

네트워크 시간 프로토콜

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시간 설정을 선택합니다.Time Settings 페이지가 열립니다.

참고: 시스템 시간 필드에 현재 시스템 시간이 표시됩니다.

2단계. System Clock Source 필드에서 Network Time Protocol (NTP) 라디오 버튼을 클릭하여 시계를 NTP 서버와 자동으로 동기화합니다.

3단계. NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name 필드에 NTP 서버의 IPv4 주소, IPv6 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.기본 서버는 기본적으로 이미 나열되어 있습니다.

4단계. Time Zone 드롭다운 목록에서 표준 시간대를 선택합니다.

5단계. (선택 사항) 일광 절약 시간(DST)의 시스템 시간을 조정하려면 Adjust Time for Daylight Savings 확인란을 선택합니다.

참고:모든 시간대가 일광 절약 시간을 사용하는 것은 아닙니다.표준 시간대가 DST를 지원하지 않거나 Adjust Time for Daylight Savings(일광 절약 시간 조정) 확인란을 선택하지 않은 경우 9단계로 건너뜁니다.

6단계. 일광 절약 시작 필드에서 해당 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 시작되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

7단계. 일광 절약 종료 필드에서 해당 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 종료되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

8단계. 일광 절약 오프셋 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 시작될 때와 종료될 때 시계를 앞으로 이동할 시간(분)을 선택합니다.

9단계. Save(저장)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

수동으로

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시간 설정을 선택합니다.Time Settings 페이지가 열립니다.

참고:System Time(시스템 시간) 필드에 현재 시스템 시간이 표시됩니다.

2단계. 시스템 시간을 수동으로 설정하려면 System Clock Source 필드에서 Manually(수동) 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. 시스템 날짜 드롭다운 목록에서 월, 일 및 연도를 선택합니다.

4단계. System Time 드롭다운 목록에서 시간과 분을 24시간 클럭 형식으로 선택합니다.

5단계. Time Zone 드롭다운 목록에서 액세스 포인트가 작동하는 시간대를 선택합니다.

6단계. (선택 사항) 일광 절약 시간(DST)의 시스템 시간을 조정하려면 Adjust Time for Daylight Savings 확인란을 선택합니다.

시간 절약:모든 시간대가 일광 절약 시간을 사용하는 것은 아닙니다.표준 시간대가 DST를 지원하지 않거나 Adjust Time for Daylight Savings 확인란을 선택하지 않은 경우 10단계로 건너뜁니다.

7단계. 일광 절약 시작 필드에서 해당 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 시작되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

8단계. 일광 절약 종료 필드에서 해당 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 종료되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

9단계. 일광 절약 오프셋 드롭다운 목록에서 일광 절약 시간이 시작될 때와 종료될 때 시계를 앞으로 이동할 시간(분)을 선택합니다.

10단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.