목표

System Settings(시스템 설정) 페이지에서는 WAP에 대한 위치 및 네트워크 ID 정보를 추가할 수 있습니다.그러면 WAP에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 디바이스가 있는 위치와 WAP에서 문제가 있거나 추가 컨피그레이션이 필요한 경우 연락할 사용자를 확인할 수 있습니다.이 문서에서는 WAP551/WAP561에서 시스템 설정 페이지를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

시스템 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시스템 설정을 선택합니다.System Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Host Name 필드에 디바이스의 호스트 이름을 입력합니다.관리자가 할당한 이름이며 SSID(무선 네트워크로 브로드캐스트되는 네트워크 이름)가 아닙니다. 호스트 이름에는 문자, 숫자 및 하이픈만 사용할 수 있습니다.기본 호스트 이름은 "wap" 뒤에 WAP의 MAC 주소의 마지막 6개의 16진수 숫자가 옵니다.

3단계. (선택 사항) System Contact(시스템 연락처) 필드에 WAP의 담당자 정보를 입력합니다.전화 번호 또는 이메일 주소일 수 있습니다.시스템 연락처는 0~255자여야 하며 공백 및 특수 문자를 포함할 수 있습니다.

4단계. (선택 사항) System Location(시스템 위치) 필드에 WAP의 물리적 위치를 입력합니다.시스템 위치는 0~255자여야 하며 공백 및 특수 문자를 포함할 수 있습니다.

5단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.