목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크 관리, 문제 해결 및 유지 관리에 사용되는 프로토콜입니다.SNMP는 두 가지 주요 소프트웨어의 도움을 받아 정보를 기록, 저장 및 공유합니다.관리자 디바이스에서 실행되는 네트워크 관리 시스템(NMS)과 관리되는 디바이스에서 실행되는 에이전트WAP551 및 WAP561은 SNMPv2 및 SNMPv3을 지원합니다.

이 문서에서는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서 일반 SNMP 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP551

· WAP561

소프트웨어 버전

•1.0.4.2

SNMP 일반 설정

1단계. 액세스 포인트 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 일반을 선택합니다.[일반 사항] 페이지가 열립니다.

2단계. Global Settings(전역 설정) 영역에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 SNMP를 활성화합니다.

3단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에 UDP 포트 번호를 입력합니다.SNMP 에이전트는 이 포트에서 액세스 요청을 확인합니다.기본 포트는 161입니다.

Timesaver: SNMPv2 컨피그레이션이 필요하지 않은 경우 나머지 단계를 건너뜁니다.현재 컨피그레이션을 저장하려면 11단계로 이동합니다.

4단계. 읽기 전용 커뮤니티 이름을 입력합니다.커뮤니티 이름은 SNMP 에이전트에서 데이터를 요청할 수 있는 네트워크의 디바이스를 제한하기 위해 간단한 인증 메커니즘 또는 비밀번호 역할을 하는 사용자가 생성한 유효한 이름입니다.발신자가 보낸 요청 패킷에서 보낸 커뮤니티 문자열은 에이전트 디바이스의 커뮤니티 문자열과 일치해야 합니다. 읽기 전용의 기본 문자열은 대개 "public"입니다. 읽기 전용 비밀번호는 정보를 검색할 수 있는 권한을 제공합니다.

5단계. 허용된 SNMP 세트 작업에 대한 읽기-쓰기 커뮤니티 이름을 입력합니다.이 커뮤니티 이름으로 자신을 식별하는 디바이스의 요청만 허용됩니다.사용자가 만든 이름입니다.기본값은 "private"입니다. 이 비밀번호는 에이전트에서 정보를 검색하고 해당 에이전트 디바이스의 설정을 수정할 수 있도록 하는 비밀번호입니다.

참고:외부로부터의 보안 공격을 피하기 위해 두 비밀번호를 보다 사용자 정의된 것으로 변경하는 것이 좋습니다.

6단계. 적절한 라디오 버튼 All 또는 User Defined를 클릭하여 관리 스테이션 환경설정을 선택합니다.관리 스테이션은 MIB(Management Information Base)의 값을 모니터링하고 업데이트합니다.

· 모두 — 네트워크의 모든 스테이션에서 SNMP를 통해 관리 스테이션으로 WAP에 액세스할 수 있습니다.

· 사용자 정의 — 특정 스테이션 또는 스테이션 그룹에 대한 액세스를 제한합니다.

7단계. 6단계에서 모두를 선택한 경우 이 단계를 건너뜁니다.이전 단계에서 User Defined(사용자 정의)를 선택한 경우 NMS IPv4 Address/Name(NMS IPv4 주소/이름) 및 NMS IPv6 Address/Name(NMS IPv6 주소/이름) 필드에 WAP에 액세스할 관리 스테이션의 IPv4 또는 IPv6 주소를 각각 입력합니다.NMS(Network Management System)는 관리되는 디바이스를 모니터링하고 제어하는 애플리케이션을 실행하는 관리 스테이션을 가리킵니다.

8단계. Trap Community(트랩 커뮤니티) 필드에 SNMP 트랩과 연결된 전역 커뮤니티 이름을 입력합니다.트랩은 에이전트 정보를 포함하는 에이전트로부터 매니저로의 알림입니다.디바이스에서 전송된 트랩은 커뮤니티 이름으로 입력된 문자열을 사용합니다.

9단계. 호스트 IP 주소 유형 확인란을 선택하고 Host IP Address Type(호스트 IP 주소 유형) 필드의 드롭다운 목록에서 적절한 호스트 IP 주소 유형(IPv4 또는 IPv6)을 선택합니다.관리되는 디바이스에서 트랩을 수신하는 적절한 관리 스테이션의 주소 또는 이름을 나타냅니다.

10단계. Trap Destination Table의 Hostname/IP Address 필드에 SNMP 트랩을 수신할 최대 3개의 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

11단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.