목표

이 간단한 문서에서는 스펙트럼 분석기 기능이 더 이상 작동하지 않는 이유에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- WAP571 | 1.1.0.3

- WAP581 | 1.0.3.1

거래 내용

상황이 변했고, 그것이 바로 일어났던 것입니다.2021년 초부터 대부분의 웹 브라우저는 더 이상 Flash를 지원하지 않으며 대신 HTML5를 사용합니다.

Spectrum Analyzer 기능이 작동하려면 Flash가 필요합니다.따라서 이 시점에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

이 하나의 트러블슈팅 기능 외에 WAP571 및 WAP581은 평소와 같이 비즈니스를 계속할 것입니다!

결론

아무 조치도 취할 필요가 없습니다. 혼란을 피하기 위해 즉시 알려 드리고자 합니다.