목표

IP 주소는 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 또는 수동 고정 IP 주소 컨피그레이션을 통해 두 가지 방법으로 할당할 수 있습니다.WAP371의 기본 설정은 DHCP이지만 고정 IP 주소를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 이 경우 DHCP 클라이언트를 비활성화하고 IP 주소 및 기타 네트워크 정보를 수동으로 할당해야 합니다.IPv4 및 IPv6 설정을 구성하여 변경할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP371에서 IPv4 및 IPv6 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다. 이미지가 있는 이 문서의 버전을 원하는 경우 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- WAP371

소프트웨어 버전

- 1.2.0.2

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)별 자동 IPv4 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > VLAN 및 IPv4 Address를 선택합니다.VLAN 및 IPv4 Address 페이지가 열립니다.

2단계. IPv4 Settings(IPv4 설정)에서 Connection Type(연결 유형) 필드에서 DHCP 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 WAP가 DHCP 서버에서 로컬 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 필드의 값을 자동으로 가져올 수 있습니다.이 옵션은 기본적으로 이미 선택되어 있습니다.

3단계. Domain Name Servers 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 설명합니다.

- 동적 — LAN의 DHCP 서버에서 기본 및 보조 DNS 서버 주소를 가져옵니다.

- 수동 — 하나 이상의 DNS 서버 주소를 수동으로 구성합니다.다음 텍스트 상자에 최대 2개의 IP 주소를 입력합니다.두 번째 주소는 선택 사항입니다.

3단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

고정 IPv4 설정

참고:IPv4 설정을 구성하려면 연결 유형을 하나만 선택합니다.위에서 DHCP 컨피그레이션을 수행하도록 선택한 경우 아래 설명된 수동 컨피그레이션을 수행할 필요가 없습니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > VLAN 및 IPv4 Address를 선택합니다.VLAN 및 IPv4 주소 페이지가 열립니다.

2단계. IPv4 Settings(IPv4 설정)에서 Connection Type(연결 유형) 필드에서 Static IP(고정 IP)를 클릭합니다.이렇게 하려면 액세스 포인트에 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다.

3단계. Static IP Address 필드에 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소는 이 네트워크에 대해 고유해야 합니다.

4단계. Subnet Mask 필드에 네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.기본 마스크는 255.255.255.0입니다.

5단계. 기본 게이트웨이 필드에 기본 게이트웨이 IP 주소를 입력합니다.기본 게이트웨이는 인터넷과 같은 외부 네트워크에 네트워크를 연결하는 라우터입니다.패킷의 대상 IP 주소를 모르는 경우 기본 게이트웨이로 전송됩니다.

6단계. Domain Name Servers(도메인 이름 서버) 필드에 DNS(도메인 이름 시스템) 서버의 IP 주소를 수동으로 입력합니다.ISP(인터넷 서비스 공급자)는 일반적으로 이 주소를 제공합니다.두 번째 DNS 서버 IP 주소는 선택 사항입니다.

참고:2단계에서 Static IP 연결 유형을 선택하면 Domain Name Server가 자동으로 Manual로 설정됩니다.

8단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)별 자동 IPv6 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > IPv6 Address를 선택합니다.IPv6 주소 페이지가 열립니다.

2단계. Connection Type 필드에서 DHCP 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 WAP가 DHCP 서버에서 로컬 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 필드의 값을 자동으로 가져올 수 있습니다.

3단계. IPv6 관리 액세스를 활성화하거나 비활성화하려면 IPv6 관리 모드 확인란을 선택합니다.이렇게 하면 디바이스의 관리 인터페이스에 IPv6 주소를 통해 액세스할 수 있습니다.

4단계. IPv6 자동 구성 관리 모드 확인란을 선택하여 디바이스에서 IPv6 자동 주소 컨피그레이션을 활성화하거나 비활성화합니다.이렇게 하면 디바이스에서 DHCP 서버 또는 정적으로 할당된 주소 없이 IPv6 주소를 자동으로 생성할 수 있습니다.

5단계. IPv6 Domain Name Servers 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 동적 —DHCPv6를 통해 DNS 이름 서버를 동적으로 학습합니다.

- 수동 - 제공된 필드에 최대 2개의 IPv6 DNS 이름 서버를 지정합니다.

6단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

고정 IPv6 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > IPv6 Address를 선택합니다.IPv6 주소 페이지가 열립니다.

2단계. IPv6 Settings(IPv6 설정)에서 IPv6 Connection Type(IPv6 연결 유형) 필드에서 Static IPv6를 클릭합니다.이렇게 하려면 액세스 포인트에 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다.

3단계. IPv6 자동 구성 관리 모드 확인란을 선택하여 디바이스에서 IPv6 자동 주소 컨피그레이션을 활성화하거나 비활성화합니다.이렇게 하면 디바이스에서 DHCP 서버 또는 정적으로 할당된 주소 없이 IPv6 주소를 자동으로 생성할 수 있습니다.

4단계. IPv6 자동 구성 관리 모드 확인란을 선택하여 디바이스에서 IPv6 자동 주소 컨피그레이션을 활성화하거나 비활성화합니다.

5단계. Static IPv6 Address 필드에 디바이스의 원하는 고정 IPv6 주소를 입력합니다.

참고:WAP 디바이스는 자동으로 구성된 주소 외에도 고정 IPv6 주소를 가질 수 있습니다.

6단계. Static IPv6 Address Prefix Length 필드에 고정 주소의 접두사 길이를 입력합니다.접두사 길이에 대한 값의 범위는 0~128이며 기본값은 0입니다.

참고:링크 로컬 주소는 로컬 물리적 링크에서 사용하는 IPv6 주소입니다.IPv6 링크 로컬 주소 필드는 자동으로 할당되며 구성할 수 없습니다.

7단계. 기본 게이트웨이 필드에 기본 게이트웨이 IPv6 주소를 입력합니다.기본 게이트웨이는 인터넷과 같은 외부 네트워크에 네트워크를 연결하는 라우터입니다.패킷의 대상 IP 주소를 모르는 경우 기본 게이트웨이로 전송됩니다.

8단계. IPv6 Domain Name Servers(IPv6 도메인 이름 서버) 필드에 DNS(Domain Name System) 서버의 IPv6 주소를 입력합니다.ISP(인터넷 서비스 공급자)는 일반적으로 이 주소를 제공합니다.두 번째 DNS 서버 IP 주소는 선택 사항입니다.

참고:2단계에서 Static IPv6 연결 유형을 선택하면 IPv6 Domain Name Server가 자동으로 Manual로 설정됩니다.

9단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.