목표

디바이스를 재부팅하면 저장된 컨피그레이션을 사용하여 디바이스를 종료하고 다시 시작합니다.공장 기본값은 이전 컨피그레이션을 제거하기 위해 디바이스에서 공장 기본 컨피그레이션을 복원하는 데 사용됩니다.

이 문서의 목적은 WAP351 디바이스를 재부팅하고 공장 기본값으로 재설정하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP351

소프트웨어 버전

•1.0.0.39

공장 기본값으로 재설정

액세스 포인트를 공장 기본 구성으로 재설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

· 하드웨어 재설정

· 웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정

하드웨어 재설정

1단계. 장치 후면에 있는 재설정 버튼을 핀 한 장으로 약 10초 동안 누르고 있습니다.

액세스 포인트가 다시 로드되고 기본 컨피그레이션 설정으로 설정됩니다.

2단계. 기본 자격 증명으로 로그인합니다.기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 비밀번호는 cisco입니다.

웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티 페이지에 로그인하여 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

2단계. 디바이스를 재설정하려면 Reboot To Factory Default 버튼을 클릭합니다.

확인 페이지가 나타납니다.

3단계. 확인을 클릭합니다.

진행률 표시줄이 나타납니다.

4단계. 재부팅이 완료되면 기본 자격 증명으로 로그인합니다.기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 비밀번호는 cisco입니다.

디바이스 재부팅

액세스 포인트를 재부팅하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

· 하드웨어 재부팅

· 웹 구성 유틸리티를 사용하여 재부팅

하드웨어 재부팅

1단계. 전원 단추를 눌러 장치를 끕니다.10초가 지나면 장치의 전원을 다시 켜려면 Power 버튼을 한 번 더 누릅니다.

액세스 포인트가 재부팅됩니다.

웹 기반 유틸리티를 사용하여 재부팅

1단계. 웹 구성 유틸리티 페이지에 로그인하여 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

2단계. 디바이스를 재부팅하려면 Reboot 버튼을 클릭합니다.

확인 페이지가 나타납니다.

3단계. OK(확인)를 클릭하여 재부팅을 계속합니다.

진행률 표시줄이 나타납니다.

4단계. 로그인 페이지가 나타납니다.저장된 관리 자격 증명으로 로그인합니다.