목표

WDS(Wireless Distribution System)를 사용하면 여러 액세스 포인트 장치를 연결하고 서로 무선으로 통신할 수 있습니다.이 기능은 로밍 클라이언트를 위한 원활한 네트워크 환경을 제공하기 위한 핵심 기능입니다.또한 WDS는 네트워크 설정에 필요한 케이블 수를 줄여 네트워크 인프라를 간소화합니다.최대 4개의 WDS 인터페이스를 동시에 구성하고 사용할 수 있습니다.이러한 컨피그레이션은 WDS 링크 양쪽 끝에 있는 각 액세스 포인트에 대해 이루어져야 합니다.WAP 디바이스 쌍 간에는 WDS 링크가 하나만 있을 수 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP371에서 WDS(Wireless Distribution System)를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP371

소프트웨어 버전

· V1.1.2.3

WDS 브리지 구성

참고:모든 WAP 장치는 동일한 설정을 가져야 합니다.

· 라디오

· IEEE 802.11 모드

· 채널 대역폭

· 채널(자동 권장되지 않음)

이러한 설정 구성에 대한 자세한 내용은 WAP371의 기본 라디오 설정 문서를 참조하십시오.

참고:802.11n 2.4GHz 대역에서 WDS 브리지를 사용할 경우 채널 대역폭을 기본 20/40MHz가 아닌 20MHz로 설정합니다.채널 대역폭은 동일해야 하므로, WAP가 20/40MHz를 모두 사용하도록 허용하는 대신 특정 대역폭을 선택하면 디바이스의 연결이 끊기지 않습니다.

참고:주변 액세스 포인트를 탐지할 수 있는 기능을 활성화하려면 Rogue AP Detection 페이지에서 원하는 라디오에 대해 AP Detection을 활성화하고 연결하려는 Mac 주소에 대해 Trust를 클릭합니다.비인가 AP 탐지에 대한 자세한 내용은 WAP351 및 WAP371 액세스 포인트에서 비인가 AP 탐지 구성 문서를 참조하십시오.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Wireless > WDS Bridge를 선택합니다.WDS Bridge 페이지가 열립니다.

2단계. Spanning Tree Mode(스패닝 트리 모드) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.이 옵션을 활성화하면 스위치나 브리지가 여러 경로를 통해 상호 연결될 때 루프가 형성되는 것을 방지하는 데 스패닝 트리 프로토콜을 사용합니다.스패닝 트리 프로토콜은 BPDU 메시지를 다른 스위치와 교환하여 루프를 탐지한 다음 선택한 브리지 인터페이스를 종료하여 루프를 제거합니다.이 표준은 두 네트워크 디바이스 간에 하나의 활성 경로가 있음을 보장합니다.이는 WDS 링크를 구성하는 경우에 권장됩니다.

3단계. Radio(무선) 필드에서 구성한 각 WDS 링크에 대해 Radio 1(5GHz) 또는 Radio 2(2.4GHz)를 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· 무선 1(5GHz) — 5GHz는 2.4GHz보다 약간 빠르며 최신 디바이스에 사용되지만 범위가 적을 수 있습니다.

· 무선 2(2.4GHz) — 2.4GHz는 이전 장치를 지원하며 범위가 넓습니다.

참고:Local MAC Address(로컬 MAC 주소) 필드에는 선택한 무선 안테나에 대한 로컬 MAC 주소가 Radio 필드에 표시됩니다.

4단계. WDS Interface(WDS 인터페이스) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 WDS 링크를 활성화합니다.

5단계. Remote Mac Address 필드에서 화살표 단추를 클릭합니다.MAC Address 드롭다운 목록이 모든 인접한 액세스 포인트를 표시합니다.WDS 링크를 형성할 목록에서 Mac Address를 클릭합니다.

참고:MAC 주소와 SSID가 흐리게 표시됩니다.

6단계. (선택 사항) 5단계의 드롭다운 목록에서 디바이스를 찾지 못한 경우, 데이터가 전송되는 WDS 링크의 다른 끝에 있는 액세스 포인트 디바이스의 Remote MAC Address(원격 MAC 주소) 필드에 MAC 주소를 수동으로 입력할 수도 있습니다.

7단계. Encryption(암호화) 드롭다운 목록에서 액세스 포인트가 WDS 링크를 통해 서로 통신하는 데 사용할 암호화 방법을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· 없음 — WDS 링크에 보안이 적용되지 않습니다.이 옵션을 선택한 경우 13단계로 건너뜁니다.

· WPA Personal — WPA는 사전 공유 키를 사용하여 두 액세스 포인트 간에 인증합니다.권장되는 암호화 방법입니다.이 옵션을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

· 정적 WEP — 고정 WEP는 최소 보안이며 최대 4개의 키 길이 64~128비트를 지원할 수 있습니다.모든 모드에서 동일한 키를 사용해야 합니다.이는 라디오가 레거시 모드에서 작동하는 경우에만 적용됩니다.5GHz 라디오의 경우 802.11a, 2.4GHz 라디오의 경우 802.11b/g이 옵션을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

참고:WDS 링크에서 사용하도록 선택한 암호화 유형은 브리징된 액세스 포인트와 일치하지 않아도 됩니다.

8단계. 7단계에서 WPA Personal을 선택한 경우 WDS ID 및 Key 필드에 WDS 브리지의 공유 장치에 대한 ID 이름과 키를 입력합니다.그런 다음 13단계로 건너뜁니다.

9단계. 7단계에서 정적 WEP를 선택한 경우, 키 길이 필드에서 64비트 라디오 버튼 또는 128비트 라디오 버튼을 선택합니다.이는 사용된 키의 길이를 지정합니다.

10단계. 키 유형 필드에서 원하는 라디오 버튼을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· ASCII — ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 128자로 인코딩된 영어 알파벳을 기반으로 하는 문자 인코딩 체계입니다.0~9, a~z, A~Z의 조합을 입력합니다. 이 옵션을 선택하면 12단계로 건너뜁니다.

· HEX — HEX(16진수)는 16의 위치 숫자 시스템입니다. "0~9" 및 "a~f" 또는 "A~F"의 조합을 사용합니다.이는 WAP 디바이스를 사용하여 스테이션과 공유하는 RC4 암호화 키입니다.이 옵션을 선택한 경우 11단계로 건너뜁니다.

참고:필수 문자 수는 필드 오른쪽에 표시되며 키 유형 및 키 길이 필드에서 선택한 내용에 따라 변경됩니다.

11단계. 10단계에서 16진수를 선택한 경우 WEP 키 필드에 WEP 키를 입력합니다.키로 입력된 문자열입니다.WEP 키 문자열은 모든 WAP의 WEP 키 문자열 값과 일치해야 합니다.Key Length(키 길이) 필드에 64비트를 선택한 경우 필요한 문자 수는 10자로, Key Length(키 길이) 필드에서 128비트를 선택한 경우 26자입니다.그런 다음 13단계로 건너뜁니다.

12단계. 10단계에서 ASCII를 선택한 경우 WEP 키 필드에 WEP 키를 입력합니다.키로 입력된 문자열입니다.WEP 키 문자열은 모든 WAP의 WEP 키 문자열 값과 일치해야 합니다.키 길이 필드에 64비트를 선택한 경우 필요한 문자 수는 5자입니다.Key Length 필드에서 128비트를 선택한 경우 13자가 필요합니다.

13단계. 원하는 모든 WDS 링크 인터페이스 구성을 마쳤으면 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

참고:WDS 링크를 완료하려면 공유 WDS 브리지의 다른 액세스 포인트 디바이스에 대해 동일한 구성 절차를 따라야 합니다.