목표

로캘은 종속 포털 인스턴스에 연결된 인증 웹 페이지입니다.디바이스에 종속 포털을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 WAP351 및 WAP371 액세스 포인트에서 종속 포털 구성 문서를 참조하십시오.

WAP에 종속 포털을 설정한 후에는 웹 포털 사용자 지정 페이지를 사용하여 네트워크의 다른 로캘에 대한 고유 페이지를 만들고 페이지의 텍스트와 이미지를 사용자 지정할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 WAP351 및 WAP371 액세스 포인트에서 웹 사용자 지정을 위해 이진 이미지 파일을 업로드하고 삭제하는 방법을 설명하고 텍스트 및 그래픽 요소로 인증 페이지를 사용자 지정하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP351

· WAP371

소프트웨어 버전

· WAP351 v1.0.0.39

· WAP371 v1.1.2.3

웹 사용자 지정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Captive Portal(종속 포털) > Web Portal Customization(웹 포털 사용자 지정)을 선택합니다.Web Portal Customization 페이지가 열립니다.

2단계. Captive Portal Web Locale(종속 포털 웹 로케일) 드롭다운 목록에서 Create(생성)를 선택하여 종속 포털에 대한 로케일을 생성합니다.이전 웹 로캘을 편집하려면 Captive Portal Web Locale 드롭다운 목록에서 생성된 웹 로캘을 선택하고 6단계로 건너뜁니다.

3단계. 웹 로케일 이름 필드에 로케일 이름을 입력합니다.이름은 1~32자여야 하며 공백을 포함하지 않아야 합니다.

4단계. Captive Portal Instances 드롭다운 목록에서 로캘을 연결할 Captive Portal 인스턴스를 선택합니다.종속 포털 인스턴스 설정에 대한 자세한 내용은 WAP351 및 WAP371 액세스 포인트에서 종속 포털 구성을 참조하십시오.

5단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.

Captive Portal Web Locale Parameters(종속 포털 웹 로케일 매개변수) 영역에 추가 정보가 표시됩니다.

참고:Captive Portal Web Locale Parameters(종속 포털 웹 로케일 매개변수) 영역에서 다음 필드가 자동으로 생성되며 이 페이지에서 편집할 수 없습니다.

· 로케일 ID — 로케일의 시퀀스 번호를 표시합니다.

· 인스턴스 이름 — 선택한 인스턴스의 이름을 표시합니다.

6단계. Background Image Name 드롭다운 목록에서 종속 포털의 배경에 대한 이미지를 선택합니다.

참고:목록에서 이미지를 업로드하거나 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지 업로드 및 삭제에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 이미지 업로드/삭제를 참조하십시오.

7단계. 로고 이미지 이름 드롭다운 목록에서 로고의 이미지를 선택합니다.

참고:목록에서 이미지를 업로드하거나 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지 업로드 및 삭제에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 이미지 업로드/삭제를 참조하십시오.

8단계. 전경색 필드에 전경색 HTML 코드를 입력합니다.코드는 6자리 16진수 형식입니다.

참고:웹 색상 서식에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하십시오.

참고:팔레트 기반 GUI를 사용하여 16진수 HTML 색상 코드를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하십시오.

9단계. 배경색 필드에 배경색에 대한 HTML 코드를 입력합니다.코드는 6자리 16진수 형식입니다.

10단계. 구분 기호 필드에 구분 기호(본문 페이지와 헤더를 구분하는 선)의 색상에 대한 HTML 코드를 입력합니다.코드는 6자리 16진수 형식입니다.

11단계. 로케일 레이블 필드에 로케일을 설명하는 레이블을 입력합니다.기본값은 영어입니다.

12단계. 로케일 필드에 로케일의 약어를 입력합니다.기본값은 en입니다.

13단계. Account Image 드롭다운 목록에서 로그인 필드 위에 인증된 로그인을 나타낼 이미지를 선택합니다.

참고:목록에서 이미지를 업로드하거나 삭제하려면 Upload/Delete Custom Image 버튼을 클릭합니다.사용자 지정 이미지 업로드 및 삭제에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 이미지 업로드/삭제를 참조하십시오.

14단계. 사용자에게 계정 레이블 필드에 사용자 이름을 입력하는 지침을 제공하는 텍스트를 입력합니다.

15단계. 사용자 레이블 필드에 사용자 이름 텍스트 상자에 레이블을 지정할 텍스트를 입력합니다.

16단계. 비밀번호 레이블 필드에 사용자 비밀번호 텍스트 상자에 레이블을 지정할 텍스트를 입력합니다.

17단계. 버튼 레이블 필드에 사용자 이름 및 비밀번호 정보를 제출하는 데 사용되는 버튼에 레이블을 지정할 텍스트를 입력합니다.

18단계. Fonts(글꼴) 필드의 Captive Portal(종속 포털) 페이지에서 모든 텍스트에 사용할 글꼴 이름을 입력합니다.각 글꼴 이름을 쉼표로 구분하여 여러 글꼴 이름을 입력할 수 있습니다.클라이언트 시스템에서 첫 번째 글꼴을 사용할 수 없으면 다음 글꼴이 사용됩니다.공백이 있는 글꼴 이름의 경우 전체 이름을 작은따옴표로 묶어야 합니다.

19단계. 브라우저 창의 제목 표시줄에 표시할 텍스트를 브라우저 제목 필드에 입력합니다.

20단계. 브라우저 콘텐츠 필드에 로고 이미지 오른쪽에 표시되는 시작 텍스트를 입력합니다.

21단계. 콘텐츠 필드의 사용자 이름 및 비밀번호 텍스트 상자 아래에 표시될 사용자에 대한 지침 텍스트를 입력합니다.

22단계. 수락 사용 정책 필드에 로그인하기 위해 사용자가 수락해야 하는 조건을 입력합니다.

23단계. 사용자가 수락 레이블 필드에 수락 사용 정책을 수락하도록 확인란을 선택하라는 텍스트를 입력합니다.

24단계. No Accept Text 필드에 사용자가 수락 사용 정책을 수락하지 않고 로그인을 시도할 때 나타나는 텍스트를 입력합니다.

25단계. Work In Progress Text(작업 진행 중 텍스트) 필드에 사용자가 인증을 기다리는 동안 표시되는 텍스트를 입력합니다.

26단계. 거부된 텍스트 필드에 사용자 인증이 실패할 때 표시되는 텍스트를 입력합니다.

27단계. Welcome Title 필드에 사용자가 성공적으로 인증되었을 때 표시되는 텍스트를 입력합니다.

28단계. Welcome Content 필드에 사용자가 네트워크에 연결된 시점을 나타내는 텍스트를 입력합니다.

29단계(선택 사항) 현재 로컬 컨피그레이션을 삭제하려면 Delete Locale 확인란을 선택합니다.

30단계. Save(저장)를 클릭하여 모든 구성을 저장합니다.

31단계(선택 사항) 로컬 구성을 미리 보려면 미리 보기를 클릭합니다.

종속 포털 웹 로케일 웹 로케일 매개변수 미리 보기 페이지가 열립니다.

참고:미리 보기에는 시작 구성에 이미 저장된 텍스트와 이미지가 표시됩니다.변경한 경우 Preview(미리보기)를 클릭하기 전에 Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.

사용자 지정 이미지 업로드/삭제

자신의 로고 및 이미지로 종속 포털 페이지를 사용자 지정할 수 있습니다.최대 18개의 사용자 지정 이미지를 디바이스에 업로드할 수 있습니다(각각 3개의 이미지가 구성된 6개의 로케일을 가정).

1단계. Captive Portal Web Locale Parameters 페이지에서 Upload/Delete Custom Image(사용자 지정 이미지 업로드/삭제) 버튼을 클릭합니다.Web Portal Custom Image 페이지가 열립니다.

2단계. 컴퓨터에서 사용할 이미지를 업로드하려면 Upload Web Custom Image 필드에서 Browse(찾아보기)를 클릭합니다.이미지를 삭제하려면 4단계로 건너뜁니다.

참고:이미지는 5KB 이하여야 하며 GIF 또는 JPEG 형식 파일이어야 합니다.지정된 크기에 맞게 이미지 크기가 조정됩니다.최적의 모양을 위해 로고 및 계정 이미지는 아래 나열된 기본 이미지 크기와 비슷한 비율을 갖추어야 합니다.

· 배경 — 10 x 800픽셀

· 로고 — 168 x 78픽셀

· 계정 — 295 x 55픽셀

3단계. Upload(업로드)를 클릭하여 WAP 디바이스에 이미지를 업로드합니다.

4단계. 이미지를 삭제하려면 웹 사용자 지정 이미지 삭제 드롭다운 목록에서 삭제할 파일을 선택합니다.그렇지 않으면 6단계로 건너뜁니다.

5단계. Delete(삭제)를 클릭하여 WAP 디바이스에서 선택한 파일을 삭제합니다.

참고:현재 사용된 이미지를 삭제하면 웹 사용자 지정 페이지의 섹션이 기본값으로 재설정됩니다.

6단계. [뒤로]를 클릭하여 웹 포털 사용자 지정 페이지로 다시 이동합니다.

7단계. 로케일 수정을 다시 시작하려면 Captive Portal Web Locale 드롭다운 목록에서 다시 한 번 선택해야 합니다.

여기를 클릭하여 로케일 매개변수 섹션으로 돌아갈 수 있습니다.