목표

WAP(Wireless Access Point)는 무선 장치가 Wi-Fi를 통해 하드 유선 네트워크에 연결할 수 있도록 하는 장치입니다.WAP321을 사용하면 WAP의 간단한 구축을 위해 단일 지점을 설정할 수 있습니다.일반적으로 WAP는 라우터에 연결되며 WLAN(Wireless Local Area Network)의 노드입니다. 클러스터링은 동일한 네트워크에서 여러 WAP가 조인되는 경우입니다.네트워크에 설치된 각 추가 WAP는 이전에 신호가 약했던 영역에서 무선 신호를 강화합니다.WAP는 WLAN 무선 신호의 송신기와 수신기의 역할을 하여 더 큰 무선 범위와 네트워크에서 더 많은 클라이언트를 지원할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 문서에서는 WAP 구성 유틸리티를 사용하여 WAP321 클러스터의 구성 및 설정을 자세히 설명합니다.

적용 가능한 장치

· WAP321

소프트웨어 버전

· v1.0.3.4

WAP 클러스터 컨피그레이션

1단계. WAP Configuration Utility에 로그인하고 Single Point Setup을 선택합니다.단일 점 설정 페이지가 열립니다.

참고:(선택 사항) Location(위치) 필드에 WAP의 위치를 입력할 수 있습니다.이 설정은 WAP의 식별자만 가능하며 클러스터 자체에 영향을 미치지 않습니다.

2단계. Access Points(액세스 포인트) 페이지에서 Enable Single Point Setup(단일 지점 설정 활성화)을 클릭하고 클러스터 이름을 입력합니다.

3단계. Clustering IP Version(클러스터링 IP 버전) 필드에서 IPv6 또는 IPv4를 선택합니다.

· IPv4 — 인터넷 프로토콜 버전 4는 현재 가장 일반적으로 사용되는 버전입니다.이 옵션을 선택하면 클러스터에서 IPv4 주소를 서비스할 수 있으므로 단일 서브넷에 더 많은 디바이스가 존재할 수 있습니다.이 필드의 기본 옵션은 IPv4입니다.

· IPv6 — 인터넷 프로토콜 버전 6은 현재 디바이스가 전환 중인 최신 버전입니다.이 옵션을 선택하면 클러스터에서 IPv6 주소를 서비스할 수 있으므로 단일 서브넷에 더 많은 디바이스가 존재할 수 있습니다.

4단계. WAP Configuration Utility 페이지를 새로 고치면 WAP가 동일한 네트워크 내에서 클러스터링됩니다.

참고:기존 클러스터에 액세스 포인트를 추가하려면 다음 단계를 따르되 기존 클러스터의 클러스터 이름을 입력합니다